en	Present
sv	Närrvarande

en	Unknown
sv	Okänd

en	Running
sv	Kör

en	Warning
sv	Varning

en	Testing
sv	Testar

en	Down
sv	Nere

en	Devices
sv	Enheter

en	Users
sv	Användare

en	Queues
sv	köer

en	Queue Trees
sv	Kötträd

en	Interfaces
sv	gränssnitt

en	DHCP

en	DNS Cache
sv	DNS-cache

en	Address Lists
sv	IP adress

en	Wireless Aps
sv	Trådlösa Aps

en	Wireless Registrations
sv	Trådlös registreringsfrekvens

en	Graphs
sv	Grafer

en	Interface Stats
sv	Gränssnittsstatistik

en	Search
sv	Sök

en	Device
sv	Enhet

en	All
sv	Alla

en	Default
sv	Standard

en	Active
sv	Aktiv

en	Since Reset
sv	Eftersom Återställ

en	Go
sv	Start

en	Clear
sv	Rensa

en	Actions
sv	Åtgärder

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	Name
sv	Namn

en	Rx Bytes

en	Tx Bytes

en	Rx Packets
sv	Rx-paket

en	Tx Packets
sv	Tx-paket

en	Rx Errors
sv	RX fel

en	Tx Errors
sv	Tx Fel

en	Last Seen
sv	Sågs senast

en	Edit Device
sv	Enhet

en	No Interfaces Found
sv	Inga gränssnitt hittades

en	Queue Status
sv	Köstatus

en	Src Addr/Mask
sv	Src Addr / Mask

en	Dst Addr/Mask
sv	Dst Addr / Mask

en	Bytes In
sv	Byte

en	Bytes Out

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found
sv	Inga enkla köer hittades

en	Queue Tree Status
sv	Que Tree Status

en	Trees
sv	Träd

en	Flow
sv	Flöde

en	Cur Bytes

en	Cur Packets

en	Total Bytes
sv	Totala byte

en	Total Packets
sv	Totalt paket

en	No Queue Trees Found
sv	Inga köträder hittades

en	Wireless Aps Status
sv	Trådlös Aps-status

en	Aps

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
sv	Tx-hastighet

en	Rx Rate

en	Clients
sv	Kunder

en	Auth Clients

en	Frequency
sv	Frekvens

en	Band

en	Noise Floor
sv	Buller golv

en	Tx CQQ

en	User Statistics
sv	Användarstatistik

en	Type
sv	Typ

en	Hotspot
sv	hotspot

en	PPPoe
sv	pppoe

en	Active Users
sv	Aktiva användare

en	User
sv	Användare

en	IP Address
sv	IP adress

en	MAC

en	Connect Time
sv	Anslut tid

en	Cur In
sv	Cur:

en	Cur Out

en	Avg In
sv	Medel.

en	Avg Out
sv	Gem ut

en	Total In
sv	Totalt

en	Total Out
sv	Totalt ut

en	N/A

en	No Users Found
sv	Ingen användare hittad

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
sv	Enhetsfilter (Senaste MikroTik-versionen är: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
sv	Enhetsfilter (Senaste MikroTik-versionen är: %s, Släppt: %s)

en	ChangeLog
sv	ChangelogLanguage

en	Status

en	Recovering
sv	Påväg upp

en	Up
sv	Uppe

en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	Description
sv	Beskrivning

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
sv	Driftstid (d: t: m)

en	CPU %
sv	CPU%

en	CPUs
sv	processorer

en	Processes
sv	Processer

en	Total Mem
sv	Totalt Mem

en	Used Mem
sv	Används Mem

en	Total Disk
sv	Totalt disk

en	Used Disk
sv	Använd disk

en	View Users
sv	Visa användare

en	View Simple Queue
sv	Enkla köer

en	View Queue Trees
sv	Kötträd

en	View Wireless Aps
sv	Trådlösa Aps

en	No Wireless Aps Found
sv	Trådlösa Aps

en	View Interfaces
sv	gränssnitt

en	View Graphs
sv	Se grafer

en	No Graphs Defined
sv	Inga grafer definierade

en	No Devices Found
sv	Inga enheter hittades

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
sv	Välj Datafråga först från konsolen -> Inställningar -> Värd MIB först

en	Graphs skipped or not created yet
sv	Grafer hoppades över eller har inte skapats ännu

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
sv	Välj först Data Query från Console-> Settings-> Host MIB First

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
sv	Anpassad graflista tillämpad - Filtrering från lista

en	Graph Preview Filters

en	Wireless Registration Stats
sv	Trådlös registreringsfrekvens

en	Registrations
sv	Registreringar

en	Client Name
sv	Kundnamn

en	MAC Address
sv	IP adress

en	Signal to Noise
sv	Signalbrus

en	No Wireless Registrations Found
sv	Trådlös registreringsfrekvens

en	DHCP Registrations
sv	DHCP-registreringar

en	Entries
sv	Poster

en	Expires in
sv	Går ut om

en	Blocked
sv	Blockerad

en	Last Updated
sv	Senast uppdaterad

en	%s Seconds
sv	%s Sekunder

en	Dynamic
sv	Dynamiskt

en	Static
sv	Statisk

en	No DHCP Entries Found
sv	Inga enheter hittades

en	Permanent

en	Expired
sv	Utgången

en	Export
sv	Exportera

en	Data

en	TTL

en	No DNS Entries Found
sv	Inga enheter hittades

en	List
sv	Lista

en	Address
sv	Adress

en	Timeout

en	No Address List Entries Found
sv	Inga enheter hittades

en	Delete
sv	Radera

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande användare och deras graf (er).

en	Cancel
sv	Avbryt

en	Continue
sv	Fortsätt

en	Delete Device(s)
sv	Enheter

en	You must select at least one User.
sv	Du måste välja minst en användare.

en	Return
sv	Tillbaka

en	MikroTik Users
sv	MikroTik-användare

en	Inactive
sv	Inaktiv

en	Set/Refresh Filters
sv	Ställ in / uppdatera filter

en	Clear Filters
sv	Rensa filter

en	User Name
sv	Användarnamn

en	Domain
sv	Domän

en	MikroTik Viewer
sv	MikroTik-användare

en	MikroTik Admin
sv	Plugin -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
sv	MikroTik Allmänna inställningar

en	MikroTik Poller Enabled
sv	MikroTik Poller Aktiverad

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
sv	Markera den här rutan om du vill att MikroTik-omröstning ska vara aktiverad. I annat fall fungerar pollen inte.

en	MikroTik API Polling Enabled
sv	MikroTik Poller Aktiverad

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
sv	Kryssa i den här rutan om du vill att Cacti ska undersöka olika inställningar med MikroTik API. Om du av någon anledning inte har tillgång till MikroTik API, avmarkerar du det här alternativet.

en	Automatically Discover Cacti Devices
sv	Upptäck automatiskt kaktusenheter

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
sv	Vill du automatiskt söka efter och lägga till enheter som stöder MikroTik MIB från värddatabasen Cacti?

en	Automatically Purge Devices
sv	Automatiskt rengöringsenheter

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
sv	Vill du automatiskt rensa enheter som tas bort från kaktisystemet?

en	Maximum Concurrent Collectors
sv	Maximal samtidiga samlare

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
sv	Vad är det maximala antalet samtidiga samlarprocesser som du vill köra på en gång?

en	%d Process
sv	% d Process

en	%d Processes
sv	% d Processer

en	Auto Discovery Settings
sv	Auto Discovery Frequency

en	Auto Discovery Frequency

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
sv	Hur ofta vill du leta efter nya kaktiska enheter?

en	DHCP/DNS/List Settings
sv	DHCP / DNS / Listinställningar

en	DHCP Retention
sv	DHCP-retention

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
sv	Hur länge vill du behålla DHCP IP-registreringshistoriken?

en	DNS Retention
sv	DNS-retention

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
sv	Hur länge vill du behålla DNS-cachehistorik?

en	Address List Retention
sv	Adressförvaring

en	How long would you like to retain Address List history?
sv	Hur länge vill du behålla adresslistans historik?

en	Device Graph Automation

en	Automatically Add New Graphs
sv	Lägg automatiskt till nya grafer

en	How often do you want to check for new objects to graph?
sv	Hur ofta vill du söka efter nya objekt i diagrammet?

en	Never
sv	Aldrig

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	%d Hour
sv	%d timme

en	%d Hours
sv	%d timmar

en	%d Day
sv	%D-dagen

en	%d Days
sv	%d Dagar

en	Exclude Users RegEx
sv	Uteslut användarregistret

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
sv	Användarnamn som matchar denna regex kommer inte att grafas automatiskt

en	Exclude Users Time to Live
sv	Utesluta användare tid att leva

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
sv	Hur länge ska en utesluten användares data bevaras efter att de har kopplats bort.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
sv	MikroTik-enhetens samlingsfrekvenser

en	Storage Frequency
sv	Lagringsfrekvens

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
sv	Hur ofta vill du skanna lagringsstatistik?

en	Processor Frequency
sv	Processorfrekvens

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
sv	Hur ofta vill du skanna enhetsprocessorstatistik?

en	Interfaces Frequency
sv	Gränssnittsfrekvens

en	How often do you want to scan the Interfaces?
sv	Hur ofta vill du skanna gränssnitten?

en	DNS/DHCP/List Frequency
sv	Lagringsfrekvens

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
sv	Hur ofta vill du skanna enhetsprocessorstatistik?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
sv	MikroTik Queue / Tree Collection Frekvenser

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
sv	Simple Queue / PPPoe Frequency

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du skanna enkla köstatistik? Välj Avaktiverad för att ta bort den här funktionen.

en	Queue Trees Frequency
sv	Que Trees Frequency

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du skanna kösträd? Välj Avaktiverad för att ta bort den här funktionen.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
sv	MikroTik Wireless Collection Frekvenser

en	Wireless HotSpot Users Frequency

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du skanna trådlös användarstatistik? Välj Avaktiverad för att ta bort den här funktionen.

en	Wireless Access Point Frequency
sv	Trådlös åtkomstpunktsfrekvens

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du skanna de trådlösa åtkomstpunkterna? Välj Avaktiverad för att ta bort den här funktionen.

en	Wireless Registrations Frequency
sv	Trådlös registreringsfrekvens

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du skanna de trådlösa registreringarna? Välj Avaktiverad för att ta bort den här funktionen.

en	Wireless Stations Frequency
sv	Trådlös stationsfrekvens

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du skanna de trådlösa stationerna? Välj Avaktiverad för att ta bort den här funktionen.

en	Management
sv	Hantering

en	Normal User
sv	Normal användare

en	General Administration
sv	Allmän administration u Stöd till transaktioner Jürgen MOEHRKE

en	%d Minute
sv	% d minut

en	Indefinite
sv	Obestämd

en	%d Week
sv	%d Vecka

en	%d Weeks
sv	%d Veckor

en	%d Months
sv	%d minuter

en	%d Year
sv	%d År

en	Simple Queues
sv	Enkla köer

en	Storage
sv	Lagring

en	(edit)
sv	(Redigera)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
sv	Grafer som hoppas över efter regel eller inte skapats

en	MikroTik Credentials

en	Read Only User
sv	Läs endast användaren

en	Provide a read only username for the MikroTik.
sv	Ange ett läsbart användarnamn för MikroTik.

en	Password
sv	Lösenord

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
sv	Ange endast användarnamnslösenordet för denna MikroTik.

en	Connection Result
sv	Anslutningsresultat

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
sv	Okej om Cacti kan ansluta till MikroTik över API-porten.

en	Connection Failed
sv	% 1