en	Present
sv	Närvarande

en	Unknown
sv	Okänd

en	Running
sv	Kör

en	Warning
sv	Varning

en	Testing
sv	Testar

en	Down
sv	Nere

en	Devices
sv	Enheter

en	Users
sv	Användare

en	Queues
sv	Köer

en	Queue Trees
sv	Köträd

en	Interfaces
sv	Gränssnitt

en	DHCP

en	DNS Cache
sv	DNS-cache

en	Address Lists
sv	Adresslistor

en	Wireless Aps
sv	Trådlösa Aps

en	Wireless Registrations
sv	Registreringar för trådlöst nätverk

en	Graphs
sv	Grafer

en	Interface Stats
sv	Statistik för gränssnitt

en	Search
sv	Sök

en	Device
sv	Enhet

en	All
sv	Alla

en	Default
sv	Standard

en	Active
sv	Aktiv

en	Since Reset
sv	Sedan återställning

en	Go
sv	Start

en	Clear
sv	Rensa

en	Actions
sv	Åtgärder

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	Name
sv	Namn

en	Rx Bytes
sv	Rx Byte

en	Tx Bytes
sv	Tx Byte

en	Rx Packets
sv	Rx-paket

en	Tx Packets
sv	Tx-paket

en	Rx Errors
sv	Rx-fel

en	Tx Errors
sv	Tx-fel

en	Last Seen
sv	Sågs senast

en	Edit Device
sv	Redigera enhet

en	No Interfaces Found
sv	Inga gränssnitt hittades

en	Queue Status
sv	Status för kö

en	Src Addr/Mask
sv	Src-adress/Mask

en	Dst Addr/Mask

en	Bytes In
sv	Byte in

en	Bytes Out
sv	Byte ut

en	Pkts In
sv	Pkt in

en	Pkts Out
sv	Pkt ut

en	Qs In

en	Qs Out
sv	Qs ut

en	Drps In

en	Drps Out
sv	Drps ut

en	No Simple Queues Found
sv	Inga enkla köer hittades

en	Queue Tree Status
sv	Status för köträd

en	Trees
sv	Träd

en	Flow
sv	Flöde

en	Cur Bytes
sv	Akt byte

en	Cur Packets
sv	Akt paket

en	Total Bytes
sv	Totalt antal byte

en	Total Packets
sv	Totalt antal paket

en	No Queue Trees Found
sv	Inga köer hittades

en	Wireless Aps Status
sv	Status för trådlös Aps

en	Aps

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
sv	Tx-frekvens

en	Rx Rate
sv	Rx-frekvens

en	Clients
sv	Klienter

en	Auth Clients
sv	Auth-klienter

en	Frequency
sv	Frekvens

en	Band

en	Noise Floor
sv	Bullernivåer

en	Tx CQQ

en	User Statistics
sv	Användarstatistik

en	Type
sv	Typ

en	Hotspot

en	PPPoe

en	Active Users
sv	Aktiva användare

en	User
sv	Användare

en	IP Address
sv	IP-adress

en	MAC

en	Connect Time
sv	Anslut tid

en	Cur In
sv	Aktuell in

en	Cur Out
sv	Aktuell ut

en	Avg In
sv	Genom. in

en	Avg Out
sv	Genom. ut

en	Total In
sv	Totalt In

en	Total Out
sv	Totalt ut

en	N/A

en	No Users Found
sv	Ingen användare hittades

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
sv	Enhetsfilter (senaste MikroTik-versionen är: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
sv	Enhetsfilter (senaste MikroTik-versionen är: %s, släppt: %s)

en	ChangeLog
sv	ChangelogLanguage

en	Status

en	Recovering
sv	Påväg upp

en	Up
sv	Uppe

en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	Description
sv	Beskrivning

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
sv	Driftstid (d:h:m)

en	CPU %

en	CPUs
sv	Processorer

en	Processes
sv	Processer

en	Total Mem
sv	Totalt Mem

en	Used Mem
sv	Använt minne

en	Total Disk
sv	Total disk

en	Used Disk
sv	Använd disk

en	View Users
sv	Visa användare

en	View Simple Queue
sv	Visa enkel kö

en	View Queue Trees
sv	Visa köer för träd

en	View Wireless Aps
sv	Visa trådlösa Aps

en	No Wireless Aps Found
sv	Inga trådlösa Aps hittades

en	View Interfaces
sv	Visa gränssnitt

en	View Graphs
sv	Se grafer

en	No Graphs Defined
sv	Inga grafer definierade

en	No Devices Found
sv	Inga enheter hittades

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
sv	Välj Data Query först från Konsol -> Inställningar -> Host MIB först

en	Graphs skipped or not created yet
sv	Grafer som hoppats över eller inte skapats ännu

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
sv	Välj Data Query först från Console->Settings->Host MIB First

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
sv	Tillämpad lista med anpassade grafer - Filtrering från lista

en	Graph Preview Filters
sv	Filter för förhandsgranskning av grafer

en	Wireless Registration Stats
sv	Statistik för registrering av trådlöst

en	Registrations
sv	Registreringar

en	Client Name
sv	Klientnamn

en	MAC Address
sv	MAC-adress

en	Signal to Noise
sv	Signal till brus

en	No Wireless Registrations Found
sv	Inga trådlösa registreringar hittades

en	DHCP Registrations
sv	DHCP-registreringar

en	Entries
sv	Poster

en	Expires in
sv	Går ut om

en	Blocked
sv	Blockerad

en	Last Updated
sv	Senast uppdaterad

en	%s Seconds
sv	%s sekunder

en	Dynamic
sv	Dynamiskt

en	Static
sv	Statisk

en	No DHCP Entries Found
sv	Inga DHCP-poster hittades

en	Permanent

en	Expired
sv	Utgången

en	Export
sv	Exportera

en	Data

en	TTL

en	No DNS Entries Found
sv	Inga DNS-poster hittades

en	List
sv	Lista

en	Address
sv	Adress

en	Timeout

en	No Address List Entries Found
sv	Inga poster i adresslistan hittades

en	Delete
sv	Radera

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande användare och deras grafer.

en	Cancel
sv	Avbryt

en	Continue
sv	Fortsätt

en	Delete Device(s)
sv	Ta bort enhet(er)

en	You must select at least one User.
sv	Du måste välja minst en användare.

en	Return
sv	Tillbaka

en	MikroTik Users
sv	MikroTik-användare

en	Inactive
sv	Inaktiv

en	Set/Refresh Filters
sv	Ställ in/uppdatera filter

en	Clear Filters
sv	Rensa filter

en	User Name
sv	Användarnamn

en	Domain
sv	Domän

en	MikroTik Viewer
sv	MikroTik-visningsprogram

en	MikroTik Admin
sv	MikroTik Administratör

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
sv	MikroTik Allmänna inställningar

en	MikroTik Poller Enabled
sv	MikroTik Poller aktiverad

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
sv	Markera den här rutan om du vill att MikroTik-polling ska aktiveras. Annars fungerar inte pollaren.

en	MikroTik API Polling Enabled
sv	MikroTik API Polling aktiverad

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
sv	Markera den här rutan om du vill att Cacti ska polla olika inställningar med hjälp av MikroTik API. Om du av någon anledning inte har tillgång till MikroTik API avmarkerar du det här alternativet.

en	Automatically Discover Cacti Devices
sv	Upptäck automatiskt Cacti-enheter

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
sv	Vill du automatiskt söka efter och lägga till enheter som stöder MikroTik MIB från Cacti host table?

en	Automatically Purge Devices
sv	Automatisk rensning av enheter

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
sv	Vill du att enheter som tas bort från Cacti-systemet ska rensas automatiskt?

en	Maximum Concurrent Collectors
sv	Maximalt antal samtidiga insamlare

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
sv	Vilket är det maximala antalet samtidiga collector-processer som du vill köra samtidigt?

en	%d Process
sv	%d process

en	%d Processes
sv	%d processer

en	Auto Discovery Settings
sv	Inställningar för automatisk upptäckt

en	Auto Discovery Frequency
sv	Frekvens för automatisk upptäckt

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
sv	Hur ofta vill du leta efter nya Cacti Devices?

en	DHCP/DNS/List Settings
sv	DHCP/DNS/List-inställningar

en	DHCP Retention
sv	DHCP-retention

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
sv	Hur länge vill du spara DHCP:s IP-registreringshistorik?

en	DNS Retention
sv	Bevarande av DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
sv	Hur länge vill du behålla historiken för DNS Cache?

en	Address List Retention
sv	Bevarande av adresslistor

en	How long would you like to retain Address List history?
sv	Hur länge vill du behålla historiken för adresslistan?

en	Device Graph Automation
sv	Automatisering av enhetsgraf

en	Automatically Add New Graphs
sv	Lägg automatiskt till nya grafer

en	How often do you want to check for new objects to graph?
sv	Hur ofta vill du kontrollera om det finns nya objekt i grafen?

en	Never
sv	Aldrig

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	%d Hour
sv	%d timme

en	%d Hours
sv	%d timmar

en	%d Day
sv	%d dygn

en	%d Days
sv	%d dygn

en	Exclude Users RegEx
sv	Exkludera användare RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
sv	Användarnamn som matchar denna regex kommer inte att visas i grafen automatiskt

en	Exclude Users Time to Live
sv	Utesluta användare Tid att leva

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
sv	Hur länge ska en utesluten användares data bevaras efter att de har kopplat från sig.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
sv	Frekvenser för insamling av MikroTik-enheter

en	Storage Frequency
sv	Lagringsfrekvens

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
sv	Hur ofta vill du skanna Storage Statistics?

en	Processor Frequency
sv	Processorfrekvens

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
sv	Hur ofta vill du skanna Device Processor Statistics?

en	Interfaces Frequency
sv	Gränssnitt Frekvens

en	How often do you want to scan the Interfaces?
sv	Hur ofta vill du skanna gränssnitten?

en	DNS/DHCP/List Frequency
sv	DNS/DHCP/List Frekvens

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
sv	Hur ofta vill du skanna DNS/DHCP/Adresslistorna?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
sv	MikroTik Queue/Tree Collection Frekvenser

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
sv	Enkel kö/PPPoe Frekvens

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du skanna Simple Queue Statistics? Välj Disabled om du vill ta bort den här funktionen.

en	Queue Trees Frequency
sv	Frekvens för köträd

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du skanna kösystemen? Välj Disabled för att ta bort den här funktionen.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
sv	MikroTik trådlös samling Frekvenser

en	Wireless HotSpot Users Frequency
sv	Användare av trådlösa hotspots Frekvens

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du skanna Wireless User Statistics? Välj Disabled om du vill ta bort den här funktionen.

en	Wireless Access Point Frequency
sv	Frekvens för trådlös åtkomstpunkt

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du att de trådlösa åtkomstpunkterna ska skannas? Välj Disabled för att ta bort den här funktionen.

en	Wireless Registrations Frequency
sv	Trådlösa registreringar Frekvens

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du att de trådlösa registreringarna ska skannas? Välj Disabled om du vill ta bort den här funktionen.

en	Wireless Stations Frequency
sv	Trådlösa stationer Frekvens

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
sv	Hur ofta vill du att de trådlösa stationerna ska skannas? Välj Disabled för att ta bort den här funktionen.

en	Management
sv	Hantering

en	Normal User
sv	Normal användare

en	General Administration
sv	Allmän administration u Stöd till transaktioner Jürgen MOEHRKE

en	%d Minute
sv	%d minut

en	Indefinite
sv	Obestämd tid

en	%d Week
sv	%d vecka

en	%d Weeks
sv	%d veckor

en	%d Months
sv	%d månader

en	%d Year
sv	%d år

en	Simple Queues
sv	Enkla köer

en	Storage
sv	Lagring

en	(edit)
sv	(redigera)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
sv	Grafer som utelämnats enligt regel eller som inte skapats

en	MikroTik Credentials
sv	MikroTik-referenser

en	Read Only User
sv	Skrivskyddad användare

en	Provide a read only username for the MikroTik.
sv	Ange ett skrivskyddat användarnamn för MikroTik.

en	Password
sv	Lösenord

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
sv	Ange lösenordet för det skrivskyddade användarnamnet för denna MikroTik.

en	Connection Result
sv	Anslutning Resultat

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
sv	Ok om Cacti kan ansluta till MikroTik via dess API-port.

en	Connection Failed
sv	% 1