en	Queues
nl	Wachtrijen

en	Queue Trees
nl	Wachtrijen

en	DNS Cache
nl	DNS-cache

en	Address Lists
nl	IP-adres

en	Wireless Aps
nl	Draadloze Aps

en	Wireless Registrations
nl	Draadloze registraties Frequentie

en	Interface Stats

en	Since Reset
nl	Sinds Reset

en	Rx Bytes

en	Tx Bytes

en	Rx Packets
nl	Rx Pakketten

en	Tx Packets
nl	Tx Pakketten

en	Rx Errors
nl	Rx Fouten

en	Tx Errors
nl	Tx fouten

en	No Interfaces Found
nl	Geen interfaces gevonden

en	Queue Status
nl	Status van de wachtrij

en	Src Addr/Mask
nl	Src Addr/Masker

en	Dst Addr/Mask
nl	Dst Addr/Masker

en	Bytes In
nl	Bytes

en	Bytes Out
nl	Bytes uit

en	Pkts In

en	Pkts Out
nl	Pkts uit

en	Qs In

en	Qs Out
nl	Qs uit

en	Drps In

en	Drps Out
nl	Drps uit

en	No Simple Queues Found
nl	Geen eenvoudige wachtrijen gevonden

en	Queue Tree Status
nl	Status van de rijboom

en	Cur Bytes
nl	Curbytes

en	Cur Packets
nl	Curvenpakketten

en	Total Bytes
nl	Totaal aantal bytes

en	Total Packets
nl	Totaalpakketten

en	No Queue Trees Found
nl	Geen wachtrijen gevonden

en	Wireless Aps Status
nl	Draadloze Aps-status

en	Aps

en	BSSID

en	Tx Rate
nl	Tx-tarief

en	Rx Rate
nl	Rx-tarief

en	Auth Clients
nl	Auth klanten

en	Band

en	Noise Floor
nl	Geluidsvloer

en	Tx CQQ
nl	Tx CQQQ

en	PPPoe

en	MAC

en	Connect Time
nl	Verbind Tijd

en	Cur In
nl	Hui:

en	Cur Out
nl	Uitkrommen

en	Avg In
nl	Gem:

en	Avg Out
nl	Avg uit

en	Total In
nl	Totaal

en	Total Out
nl	Totaal uit

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
nl	Apparaatfilter (laatste MikroTik-versie is: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
nl	Apparaatfilter (Laatste MikroTik-versie is: %s, vrijgegeven: %s)

en	FW Ver

en	Lic Ver
nl	Licentie Ver

en	Uptime(d:h:m)
nl	Uptime (d:h:h:m)

en	CPU %

en	CPUs
nl	CPU's

en	Total Mem
nl	Totaal Mem

en	Used Mem
nl	Gebruikt Mem

en	Total Disk
nl	Totale Schijf

en	Used Disk
nl	Gebruikte schijf

en	View Simple Queue
nl	Eenvoudige wachtrijen

en	View Queue Trees
nl	Wachtrijen

en	View Wireless Aps
nl	Draadloze Aps

en	No Wireless Aps Found
nl	Draadloze Aps

en	View Interfaces
nl	Interfaces

en	No Graphs Defined
nl	Geen grafieken gedefinieerd

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
nl	Selecteer eerst de gegevensquery van de console -> Instellingen -> Host-MIB eerst

en	Graphs skipped or not created yet
nl	Grafieken zijn overgeslagen of zijn nog niet gemaakt

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
nl	Selecteer eerst Data Query van Console-> Instellingen-> Host MIB First

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
nl	[ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]

en	Wireless Registration Stats
nl	Draadloze registraties Frequentie

en	Signal to Noise
nl	Signaal naar ruis

en	No Wireless Registrations Found
nl	Draadloze registraties Frequentie

en	DHCP Registrations
nl	DHCP-registraties

en	%s Seconds
nl	%s seconden

en	No DHCP Entries Found
nl	Geen apparaat gevonden

en	TTL

en	No DNS Entries Found
nl	Geen apparaat gevonden

en	No Address List Entries Found
nl	Geen apparaat gevonden

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gebruikers en hun grafiek(en) te verwijderen.

en	You must select at least one User.
nl	U moet ten minste één gebruiker selecteren.

en	MikroTik Users
nl	MikroTik-gebruikers

en	MikroTik Viewer
nl	MikroTik-gebruikers

en	MikroTik Admin
nl	Plugin -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
nl	MikroTik Algemene instellingen

en	MikroTik Poller Enabled
nl	MikroTik Poller ingeschakeld

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
nl	Vink dit vakje aan als u MikroTik polling wilt inschakelen. Anders werkt de poller niet.

en	MikroTik API Polling Enabled
nl	MikroTik Poller ingeschakeld

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
nl	Vink dit vakje aan als je wilt dat Cacti verschillende instellingen opvraagt met behulp van de MikroTik API. Als u om de een of andere reden geen toegang heeft tot de MikroTik API, schakelt u deze optie uit.

en	Automatically Discover Cacti Devices
nl	Cacti-apparaten automatisch ontdekken

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
nl	Wilt u automatisch zoeken naar en toevoegen van apparaten die de MikroTik MIB uit de Cacti host tabel ondersteunen?

en	Automatically Purge Devices
nl	Automatisch apparaten zuiveren

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
nl	Wilt u apparaten die uit het Cacti-systeem worden verwijderd automatisch zuiveren?

en	Maximum Concurrent Collectors
nl	Maximale gelijktijdige collectoren

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
nl	Wat is het maximale aantal gelijktijdige verzamelprogramma's dat u in één keer wilt uitvoeren?

en	%d Process
nl	%d Proces

en	%d Processes
nl	%d Processen

en	Auto Discovery Settings
nl	Automatische ontdekkingsfrequentie

en	Auto Discovery Frequency
nl	Automatische ontdekkingsfrequentie

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
nl	Hoe vaak wilt u op zoek gaan naar nieuwe Cactus Apparaten?

en	DHCP/DNS/List Settings
nl	DHCP / DNS / lijstinstellingen

en	DHCP Retention
nl	DHCP-retentie

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
nl	Hoe lang wilt u de DHCP IP-registratiegeschiedenis bewaren?

en	DNS Retention
nl	DNS-retentie

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
nl	Hoe lang wilt u de DNS-cachegeschiedenis bewaren?

en	Address List Retention
nl	Behoud van adreslijst

en	How long would you like to retain Address List history?
nl	Hoe lang wilt u de geschiedenis van de adreslijst bewaren?

en	Device Graph Automation
nl	Apparaatgrafiek Automatisering

en	Automatically Add New Graphs
nl	Automatisch nieuwe grafieken toevoegen

en	How often do you want to check for new objects to graph?
nl	Hoe vaak wilt u controleren of er nieuwe objecten in de grafiek staan?

en	Exclude Users RegEx
nl	Gebruikers uitsluiten RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
nl	Gebruikersnamen die overeenkomen met deze regex worden niet automatisch gegrafeerd

en	Exclude Users Time to Live
nl	Gebruikers uitsluiten Tijd om te leven

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
nl	Hoe lang moeten de gegevens van een uitgesloten gebruiker worden bewaard nadat de verbinding is verbroken.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
nl	MikroTik Apparateninzameling Frequenties

en	Storage Frequency
nl	Opslagfrequentie

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
nl	Hoe vaak wilt u opslagstatistieken scannen?

en	Processor Frequency
nl	Bewerker Frequentie

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
nl	Hoe vaak wilt u apparaatprocessorstatistieken scannen?

en	Interfaces Frequency
nl	Interfaces Frequentie

en	How often do you want to scan the Interfaces?
nl	Hoe vaak wilt u de interfaces scannen?

en	DNS/DHCP/List Frequency
nl	Opslagfrequentie

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
nl	Hoe vaak wilt u apparaatprocessorstatistieken scannen?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
nl	MikroTik wachtrij/boomcollectie Frequenties

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
nl	Eenvoudige wachtrij/PPPPPoe Frequentie

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
nl	Hoe vaak wilt u eenvoudige wachtrijstatistieken scannen? Selecteer Uitgeschakeld om deze functie te verwijderen.

en	Queue Trees Frequency
nl	Frequentie van wachtrijen

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
nl	Hoe vaak wilt u de Queue Trees scannen? Selecteer Uitgeschakeld om deze functie te verwijderen.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
nl	MikroTik draadloze inzamelingsfrequenties

en	Wireless HotSpot Users Frequency
nl	Draadloze HotSpot-gebruikers Frequentie

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
nl	Hoe vaak wilt u draadloze gebruikersstatistieken scannen? Selecteer Uitgeschakeld om deze functie te verwijderen.

en	Wireless Access Point Frequency
nl	Draadloze Access Point Frequentie

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
nl	Hoe vaak wilt u de draadloze toegangspunten scannen? Selecteer Uitgeschakeld om deze functie te verwijderen.

en	Wireless Registrations Frequency
nl	Draadloze registraties Frequentie

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
nl	Hoe vaak wilt u de draadloze registraties scannen? Selecteer Uitgeschakeld om deze functie te verwijderen.

en	Wireless Stations Frequency
nl	Draadloze stations Frequentie

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
nl	Hoe vaak wilt u de draadloze stations scannen? Selecteer Uitgeschakeld om deze functie te verwijderen.

en	Indefinite
nl	Onbepaald

en	Simple Queues
nl	Eenvoudige wachtrijen

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
nl	Grafieken overgeslagen op regel of niet gemaakt

en	MikroTik Credentials
nl	MikroTik Aanmeldingsgegevens

en	Provide a read only username for the MikroTik.
nl	Geef een alleen-lezen gebruikersnaam voor de MikroTik.

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
nl	Geef het wachtwoord voor deze MikroTik met alleen de leesbare gebruikersnaam.

en	Connection Result
nl	Aansluiting Resultaat

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
nl	Ok als Cacti verbinding kan maken met de MikroTik via de API-poort.