en	Present
lv	Tagad

en	Unknown
lv	Nezināms

en	Running
lv	Procesā

en	Warning
lv	Brīdinājums

en	Testing
lv	Testēšana

en	Down
lv	Neaktīva (nedarbojoša, bezsaistē, izslēgta)

en	Devices
lv	Ierīces

en	Users
lv	Lietotāji

en	Queues
lv	Rindas

en	Queue Trees
lv	Rindas koki

en	Interfaces
lv	Saskarnes

en	DHCP

en	DNS Cache
lv	DNS kešatmiņa

en	Address Lists
lv	Adrešu saraksti

en	Wireless Aps
lv	Bezvadu piekļuves punkti

en	Wireless Registrations
lv	Bezvadu reģistrācijas

en	Graphs
lv	Grafiki

en	Interface Stats
lv	Saskarnes statistika

en	Search
lv	Meklēt

en	Device
lv	Ierīce

en	All
lv	Visi

en	Default
lv	Noklusējuma

en	Active
lv	Aktīvs

en	Since Reset
lv	Kopš atiestatīšanas

en	Go
lv	Doties

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Actions
lv	Darbības

en	Hostname
lv	Resursdatora nosaukums

en	Name
lv	Nosaukums

en	Rx Bytes
lv	Saņemtie (Rx) baiti

en	Tx Bytes
lv	Nosūtītie (Tx) baiti

en	Rx Packets
lv	Saņemtās (Rx) paketes

en	Tx Packets
lv	Nosūtītās (Tx) paketes

en	Rx Errors
lv	Saņemtās (Rx) kļūdas

en	Tx Errors
lv	Nosūtītās (Tx) kļūdas

en	Last Seen
lv	Pēdējo reizi redzēts

en	Edit Device
lv	Rediģēt ierīci

en	No Interfaces Found

en	Queue Status
lv	Rindas statuss

en	Src Addr/Mask
lv	Avota adrese/maska

en	Dst Addr/Mask
lv	Galamērķa adrese/maska

en	Bytes In
lv	Saņemti baiti

en	Bytes Out
lv	Nosūtīti baiti

en	Pkts In
lv	Saņemtas paketes

en	Pkts Out
lv	Nosūtītas paketes

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found

en	Queue Tree Status
lv	Rindas koka statuss

en	Trees
lv	Koki

en	Flow
lv	Plūsma

en	Cur Bytes
lv	Paš. baiti

en	Cur Packets
lv	Paš. paketes

en	Total Bytes
lv	Kopējie baiti

en	Total Packets
lv	Pakešu kopskaits

en	No Queue Trees Found

en	Wireless Aps Status
lv	Bezvadu piekļuves punktu statuss

en	Aps
lv	Piekļuves punkti

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
lv	Sūtīšanas ātrums

en	Rx Rate
lv	Saņemšanas ātrums

en	Clients
lv	Klienti

en	Auth Clients
lv	Autorizēti klienti

en	Frequency
lv	Frekvence

en	Band
lv	Diapazons

en	Noise Floor
lv	Trokšņa līmenis

en	Tx CQQ

en	User Statistics
lv	Lietotāju statistika

en	Type
lv	Tips

en	Hotspot
lv	Karstais punkts

en	PPPoe
lv	PPPoE

en	Active Users
lv	Aktīvie lietotāji

en	User
lv	Lietotājs

en	IP Address
lv	IP adrese

en	MAC

en	Connect Time
lv	Savienojuma laiks

en	Cur In
lv	Pašreiz saņemti

en	Cur Out
lv	Pašreiz nosūtīti

en	Avg In
lv	Vidēji saņemti

en	Avg Out
lv	Vidēji nosūtīti

en	Total In
lv	Kopā saņemti

en	Total Out
lv	Kopā nosūtīti

en	N/A

en	No Users Found
lv	Nav atrasts neviens lietotājs

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
lv	Ierīces filtrs (Jaunākā MikroTik versija ir: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
lv	Ierīces filtrs (Jaunākā MikroTik versija ir: %s, Publicēta: %s)

en	ChangeLog
lv	Izmaiņu žurnāls

en	Status
lv	Statuss

en	Recovering
lv	Atgūstas

en	Up
lv	Aktīva (darbojoša, tiešsaistē, ieslēgta)

en	Disabled
lv	Atspējots

en	Description
lv	Apraksts

en	FW Ver
lv	Aparātprogrammatūras versija

en	Lic Ver
lv	Licences versija

en	Uptime(d:h:m)
lv	Darbošanās laiks (d:s:m)

en	CPU %
lv	Procesors %

en	CPUs
lv	Procesori

en	Processes
lv	Procesi

en	Total Mem
lv	Kopējā atmiņa

en	Used Mem
lv	Izmantotā atmiņa

en	Total Disk
lv	Kopējā krātuve

en	Used Disk
lv	Izmantotā krātuve

en	View Users
lv	Skatīt lietotājus

en	View Simple Queue
lv	Skatīt vienkāršo rindu

en	View Queue Trees
lv	Skatīt rindas kokus

en	View Wireless Aps
lv	Skatīt bezvadu piekļuves punktus

en	No Wireless Aps Found
lv	Nav atrasts neviens bezvadu piekļuves punkts

en	View Interfaces

en	View Graphs
lv	Skatīt grafikus

en	No Graphs Defined
lv	Nav nevienu definētu grafiku

en	No Devices Found
lv	Netika atrasta neviena ierīce

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First

en	Graphs skipped or not created yet

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List

en	Graph Preview Filters
lv	Grafika priekšskatījuma filtrēšana

en	Wireless Registration Stats
lv	Bezvadu reģistrācijas statistika

en	Registrations
lv	Reģistrācijas

en	Client Name
lv	Klienta vārds

en	MAC Address
lv	MAC adrese

en	Signal to Noise

en	No Wireless Registrations Found
lv	Nav atrasta neviena bezvadu reģistrācija

en	DHCP Registrations

en	Entries
lv	Ieraksti

en	Expires in
lv	Beidzas pēc

en	Blocked
lv	Bloķēts

en	Last Updated
lv	Pēdējoreiz atjaunināts

en	%s Seconds
lv	%s sekundes

en	Dynamic
lv	Dinamiska

en	Static
lv	Statiska

en	No DHCP Entries Found
lv	Netika atrasts neviens DHCP ieraksts

en	Permanent
lv	Pastāvīga

en	Expired

en	Export
lv	Eksportēt

en	Data
lv	Dati

en	TTL
lv	Dzīvošanas laiks - mūžs (TTL)

en	No DNS Entries Found
lv	Netika atrasts neviens DNS ieraksts

en	List
lv	Saraksts

en	Address
lv	Adrese

en	Timeout

en	No Address List Entries Found

en	Delete
lv	Dzēst

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu šādus lietotājus un to grafiku(-us).

en	Cancel
lv	Atcelt

en	Continue
lv	Turpināt

en	Delete Device(s)
lv	Dzēst ierīci(-es)

en	You must select at least one User.
lv	Jums ir jāizvēlas vismaz viens lietotājs.

en	Return
lv	Atgriezties

en	MikroTik Users
lv	MikroTik lietotāji

en	Inactive

en	Set/Refresh Filters
lv	Atlasīt/Atjaunināt filtrus

en	Clear Filters
lv	Notīrīt filtrus

en	User Name
lv	Lietotājvārds

en	Domain
lv	Domēns

en	MikroTik Viewer
lv	MikroTik skatītājs

en	MikroTik Admin
lv	MikroTik administrators

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
lv	MikroTik vispārīgie iestatījumi

en	MikroTik Poller Enabled

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.

en	MikroTik API Polling Enabled

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.

en	Automatically Discover Cacti Devices

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?

en	Automatically Purge Devices

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?

en	Maximum Concurrent Collectors

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?

en	%d Process
lv	%d process

en	%d Processes
lv	%d procesi

en	Auto Discovery Settings

en	Auto Discovery Frequency
lv	Automātiskās atklāšanas biežums

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
lv	Cik bieži meklēt jaunas Cacti ierīces?

en	DHCP/DNS/List Settings

en	DHCP Retention

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?

en	DNS Retention

en	How long would you like to retain DNS Cache history?

en	Address List Retention

en	How long would you like to retain Address List history?

en	Device Graph Automation
lv	Ierīces grafika automatizācija

en	Automatically Add New Graphs
lv	Automātiski pievienot jaunus grafikus

en	How often do you want to check for new objects to graph?
lv	Cik bieži vēlaties pārbaudīt, vai ir jauni objekti, ko attēlot?

en	Never
lv	Nekad

en	%d Minutes
lv	%d minūtes

en	%d Hour
lv	%d stunda

en	%d Hours
lv	%d stundas

en	%d Day
lv	%d diena

en	%d Days
lv	%d dienas

en	Exclude Users RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically

en	Exclude Users Time to Live

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
lv	MikroTik ierīču apkopojuma atjaunošanas biežums

en	Storage Frequency
lv	Krātuves biežums

en	How often do you want to scan Storage Statistics?

en	Processor Frequency
lv	Procesora biežums

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
lv	Cik bieži jūs vēlaties skenēt ierīces procesora statistiku?

en	Interfaces Frequency

en	How often do you want to scan the Interfaces?

en	DNS/DHCP/List Frequency
lv	DNS/DHCP/Saraksta biežums

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies

en	Simple Queue/PPPoe Frequency

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.

en	Queue Trees Frequency
lv	Rindas koku biežums

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
lv	MikroTik bezvadu savākšanas frekvences

en	Wireless HotSpot Users Frequency
lv	Bezvadu karsto punktu lietotāju atjaunošanas biežums

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
lv	Cik bieži vēlaties skenēt bezvadu lietotāju statistiku? Atlasiet Atspējots, lai izslēgtu šo funkciju.

en	Wireless Access Point Frequency
lv	Bezvadu piekļuves punkta atjaunošanas biežums

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
lv	Cik bieži jūs vēlaties skenēt bezvadu piekļuves punktus? Atlasiet Atspējots, lai izslēgtu šo funkciju.

en	Wireless Registrations Frequency
lv	Bezvadu reģistrāciju atjaunošanas biežums

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
lv	Cik bieži jūs vēlaties skenēt bezvadu reģistrāciju? Atlasiet Atspējots, lai izslēgtu šo funkciju.

en	Wireless Stations Frequency
lv	Bezvadu staciju atjaunošanas biežums

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
lv	Cik bieži jūs vēlaties skenēt bezvadu stacijas? Atlasiet Atspējots, lai izslēgtu šo funkciju.

en	Management
lv	Vadība

en	Normal User
lv	Parasts lietotājs

en	General Administration
lv	Pamatadministrācija

en	%d Minute
lv	%d minūte

en	Indefinite

en	%d Week
lv	%d nedēļa

en	%d Weeks
lv	%d nedēļas

en	%d Months
lv	%d mēneši

en	%d Year
lv	%d gads

en	Simple Queues

en	Storage
lv	Krātuve

en	(edit)
lv	(Rediģēt)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created

en	MikroTik Credentials
lv	MikroTik akreditācijas dati

en	Read Only User
lv	Lietotājs ar lasīšanas tiesībām

en	Provide a read only username for the MikroTik.
lv	Norādiet MikroTik lietotājvārdu, kam ir tikai lasīšanas tiesības.

en	Password
lv	Parole

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
lv	Norādiet MikroTik lietotājvārda, kam ir tikai lasīšanas tiesības, paroli.

en	Connection Result
lv	Savienojuma rezultāts

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.

en	Connection Failed