en	Queue Trees
ja	キューツリー

en	Address Lists
ja	IPアドレス

en	Wireless Aps
ja	ワイヤレスAP

en	Wireless Registrations
ja	ワイヤレス登録頻度

en	Interface Stats
ja	インターフェース統計

en	Since Reset
ja	リセット以降

en	Rx Bytes
ja	受信バイト

en	Tx Bytes
ja	送信バイト数

en	Rx Packets
ja	受信パケット

en	Tx Packets
ja	送信パケット

en	Rx Errors
ja	受信エラー

en	Tx Errors
ja	送信エラー

en	Edit Device
ja	デバイス

en	No Interfaces Found
ja	インタフェースが見つかりません

en	Queue Status
ja	キュー状況

en	Src Addr/Mask
ja	送信元アドレス/マスク

en	Dst Addr/Mask
ja	Dstアドレス/マスク

en	Bytes In
ja	バイト

en	Bytes Out
ja	バイトアウト

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found
ja	単純なキューが見つかりません

en	Queue Tree Status
ja	キューツリーステータス

en	Cur Bytes

en	Cur Packets

en	No Queue Trees Found
ja	キューツリーが見つかりません

en	Wireless Aps Status
ja	ワイヤレスApsステータス

en	Aps

en	Tx Rate
ja	送信レート

en	Rx Rate
ja	受信レート

en	Auth Clients
ja	認証クライアント

en	Band
ja	バンド

en	Noise Floor
ja	ノイズフロア

en	Tx CQQ
ja	送信CQQ

en	PPPoe

en	Connect Time
ja	接続時間

en	Cur In

en	Cur Out

en	Avg In
ja	平均イン

en	Avg Out
ja	平均アウト

en	Total In
ja	合計

en	Total Out
ja	トータルアウト

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
ja	デバイスフィルタ（最新のMikroTikバージョンは％sです）

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
ja	デバイスフィルタ（最新のMikroTikバージョン：％s、リリース日：％s）

en	FW Ver

en	Lic Ver
ja	リックVer

en	Uptime(d:h:m)
ja	稼働時間（d：h：m）

en	CPU %
ja	CPU ％

en	CPUs
ja	CPU

en	Total Mem
ja	合計メモリ

en	Used Mem
ja	使用されたMem

en	Total Disk
ja	総ディスク

en	Used Disk
ja	使用済みディスク

en	View Simple Queue
ja	単純キュー

en	View Queue Trees
ja	キューツリー

en	View Wireless Aps
ja	ワイヤレスAP

en	No Wireless Aps Found
ja	ワイヤレスAP

en	View Interfaces
ja	インターフェイス

en	No Graphs Defined
ja	グラフが定義されていません

en	No Devices Found
ja	デバイスが見つかりません

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
ja	コンソール->設定->ホストMIBファーストからデータクエリファーストを選択してください

en	Graphs skipped or not created yet
ja	グラフがスキップされたか、まだ作成されていません

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
ja	最初に[コンソール]-> [設定]-> [ホストMIBファースト]から[データクエリ]を選択してください

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
ja	カスタムグラフリストの適用 - リストからのフィルタリング

en	Graph Preview Filters
ja	グラフプレビューフィルタ

en	Wireless Registration Stats
ja	ワイヤレス登録頻度

en	Signal to Noise
ja	信号対雑音比

en	No Wireless Registrations Found
ja	ワイヤレス登録頻度

en	DHCP Registrations
ja	DHCP登録

en	Expires in
ja	有効期限

en	%s Seconds
ja	%s秒

en	No DHCP Entries Found
ja	デバイスが見つかりません

en	No DNS Entries Found
ja	デバイスが見つかりません

en	No Address List Entries Found
ja	デバイスが見つかりません

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
ja	[続行]をクリックして、次のユーザーとそのグラフを削除します。

en	Delete Device(s)
ja	デバイス

en	You must select at least one User.
ja	少なくとも1人のユーザーを選択する必要があります。

en	MikroTik Users
ja	MikroTikユーザー

en	Set/Refresh Filters
ja	フィルタの設定/更新

en	MikroTik Viewer
ja	MikroTikユーザー

en	MikroTik Admin
ja	プラグイン - > MikroTik管理者

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
ja	MikroTikの一般設定

en	MikroTik Poller Enabled
ja	MikroTikポーラーが有効

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
ja	MikroTikのポーリングを有効にしたい場合は、このボックスをチェックしてください。そうでなければ、ポーラーは機能しません。

en	MikroTik API Polling Enabled
ja	MikroTikポーラーが有効

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
ja	CactiがMikroTikAPIを使用してさまざまな設定をポーリングする場合は、このボックスをオンにします。何らかの理由でMikroTikAPIにアクセスできない場合は、このオプションのチェックを外してください。

en	Automatically Discover Cacti Devices
ja	Cactiデバイスの自動検出

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
ja	CactiホストテーブルからMikroTik MIBをサポートするデバイスを自動的にスキャンして追加しますか？

en	Automatically Purge Devices
ja	デバイスを自動的にパージする

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
ja	Cactiシステムから取り外されたデバイスを自動的に削除しますか？

en	Maximum Concurrent Collectors
ja	最大同時コレクター

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
ja	一度に実行する同時コレクタプロセスの最大数はいくつですか。

en	%d Process
ja	％dプロセス

en	Auto Discovery Settings
ja	自動検出頻度

en	Auto Discovery Frequency
ja	自動検出頻度

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
ja	どのくらいの頻度で新しいCactiデバイスを探したいですか？

en	DHCP/DNS/List Settings
ja	DHCP / DNS /リスト設定

en	DHCP Retention
ja	DHCP保持

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
ja	DHCP IP登録履歴をどのくらいの期間保持しますか？

en	DNS Retention
ja	DNS保持

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
ja	DNSキャッシュの履歴をどのくらいの期間保持しますか？

en	Address List Retention
ja	アドレスリストの保持

en	How long would you like to retain Address List history?
ja	アドレスリストの履歴をどのくらい保持しますか？

en	Device Graph Automation
ja	デバイスグラフ自動化

en	Automatically Add New Graphs
ja	新しいグラフを自動的に追加する

en	How often do you want to check for new objects to graph?
ja	グラフ化する新しいオブジェクトをどのくらいの頻度でチェックしますか。

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	%d Hour
ja	%d 時間

en	%d Hours
ja	%d 時間

en	%d Day
ja	％d日

en	Exclude Users RegEx
ja	ユーザーを除外する

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
ja	この正規表現に一致するユーザー名は自動的にグラフ化されません

en	Exclude Users Time to Live
ja	ユーザーの生存期間を除外

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
ja	除外されたユーザーのデータが切断されてからどのくらいの期間保存されるべきか。

en	MikroTik Device Collection Frequencies
ja	MikroTikデバイスコレクションの頻度

en	Storage Frequency
ja	保管頻度

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
ja	どのくらいの頻度でStorage Statisticsをスキャンしますか？

en	Processor Frequency
ja	プロセッサ周波数

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
ja	どのくらいの頻度でデバイスプロセッサ統計情報をスキャンしますか？

en	Interfaces Frequency
ja	インターフェース周波数

en	How often do you want to scan the Interfaces?
ja	どのくらいの頻度でインターフェースをスキャンしますか？

en	DNS/DHCP/List Frequency
ja	保管頻度

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
ja	どのくらいの頻度でデバイスプロセッサ統計情報をスキャンしますか？

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
ja	MikroTikキュー/ツリーコレクションの頻度

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
ja	単純キュー/ PPPoe頻度

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
ja	Simple Queue Statisticsをどれくらいの頻度でスキャンしますか？この機能を削除するには、[ 無効]を選択します。

en	Queue Trees Frequency
ja	キューツリー頻度

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
ja	どのくらいの頻度でキューツリーをスキャンしますか？この機能を削除するには、[ 無効]を選択します。

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
ja	MikroTikワイヤレスコレクション周波数

en	Wireless HotSpot Users Frequency
ja	無線HotSpotユーザーの頻度

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
ja	ワイヤレスユーザー統計をどのくらいの頻度でスキャンしますか？この機能を削除するには、[ 無効]を選択します。

en	Wireless Access Point Frequency
ja	無線アクセスポイントの周波数

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
ja	ワイヤレスアクセスポイントをどのくらいの頻度でスキャンしますか。この機能を削除するには、[ 無効]を選択します。

en	Wireless Registrations Frequency
ja	ワイヤレス登録頻度

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
ja	ワイヤレス登録をどのくらいの頻度でスキャンしますか？この機能を削除するには、[ 無効]を選択します。

en	Wireless Stations Frequency
ja	無線ステーション周波数

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
ja	どのくらいの頻度でワイヤレスステーションをスキャンしますか？この機能を削除するには、[ 無効]を選択します。

en	Normal User
ja	通常のユーザー

en	General Administration
ja	総務

en	%d Minute
ja	%d分

en	%d Week
ja	%d週

en	%d Weeks
ja	%d週

en	%d Months
ja	%d 分

en	%d Year
ja	%d年

en	Simple Queues
ja	単純キュー

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
ja	ルールによってスキップされたグラフ、または作成されなかったグラフ

en	MikroTik Credentials
ja	MikroTikクレデンシャル

en	Read Only User
ja	読み取り専用ユーザー

en	Provide a read only username for the MikroTik.
ja	MikroTikの読み取り専用のユーザー名を入力してください。

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
ja	このMikroTikの読み取り専用のユーザー名パスワードを入力してください。

en	Connection Result
ja	接続結果

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
ja	CactiがそのAPIポート経由でMikroTikに接続できるかどうかは問題ありません。