en	Present
it	Regalo

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	Running
it	Corsa

en	Warning
it	Attenzione

en	Testing
it	Impostazioni

en	Down
it	Giù

en	Devices
it	Dispositivi

en	Users
it	Utenti

en	Queues
it	Code

en	Queue Trees
it	Alberi di coda

en	Interfaces
it	Interfacce

en	DHCP

en	DNS Cache
it	Cache DNS

en	Address Lists
it	Indirizzo IP

en	Wireless Aps
it	Aps senza fili

en	Wireless Registrations
it	Frequenza delle registrazioni senza fili

en	Graphs
it	Grafici

en	Interface Stats
it	Statistiche dell'interfaccia

en	Search
it	Cerca

en	Device
it	Dispositivo

en	All
it	Tutti

en	Default
it	Predefinito

en	Active
it	Attivo

en	Since Reset
it	Dal Reset

en	Go
it	Vai

en	Clear
it	Cancella

en	Actions
it	Azioni

en	Hostname
it	Nome Host

en	Name
it	Nome

en	Rx Bytes

en	Tx Bytes

en	Rx Packets
it	Pacchetti Rx

en	Tx Packets
it	Pacchetti Tx

en	Rx Errors
it	Errori Rx

en	Tx Errors
it	Errori di Tx

en	Last Seen
it	Ultimo accesso

en	Edit Device
it	Modifica apparecchio

en	No Interfaces Found
it	Nessuna interfaccia trovata

en	Queue Status
it	Stato della coda

en	Src Addr/Mask
it	Src Addr/Maschera

en	Dst Addr/Mask
it	Dst Addr/Maschera

en	Bytes In

en	Bytes Out

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out
it	Qs fuori

en	Drps In

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found
it	Nessuna semplice coda trovata

en	Queue Tree Status
it	Stato dell'albero delle code

en	Trees
it	Alberi

en	Flow
it	Flusso

en	Cur Bytes
it	Bytes Cur Cur

en	Cur Packets
it	Pacchetti Cur Packet

en	Total Bytes
it	Totale Bytes

en	Total Packets
it	Pacchetti totali

en	No Queue Trees Found
it	Nessun albero di coda trovato

en	Wireless Aps Status
it	Stato Aps senza fili

en	Aps

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate

en	Rx Rate

en	Clients
it	Clienti

en	Auth Clients
it	Clienti Autenti

en	Frequency
it	Frequenza

en	Band
it	Banda

en	Noise Floor
it	Rumore di fondo

en	Tx CQQ
it	Tx CQQQ

en	User Statistics
it	Statistiche Utenti

en	Type
it	Tipo

en	Hotspot

en	PPPoe

en	Active Users
it	Utenti Attivi

en	User
it	Utente

en	IP Address
it	Indirizzo IP

en	MAC

en	Connect Time
it	Tempo di connessione

en	Cur In

en	Cur Out
it	Curva fuori

en	Avg In

en	Avg Out

en	Total In
it	Totale

en	Total Out
it	Totale fuori

en	N/A

en	No Users Found
it	Nessun utente trovato

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
it	Filtro dispositivo (l'ultima versione di MikroTik è: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
it	Filtro dispositivo (l'ultima versione di MikroTik è: %s, rilasciato: %s)

en	ChangeLog
it	Cambia Log

en	Status
it	Stato

en	Recovering
it	Recupero in corso

en	Up
it	Su

en	Disabled
it	Disabilitato

en	Description
it	Descrizione

en	FW Ver

en	Lic Ver
it	Licenza

en	Uptime(d:h:m)
it	Tempo di attività (d:h:m)

en	CPU %
it	CPU

en	CPUs
it	CPU

en	Processes
it	Processi

en	Total Mem
it	Totale Mem

en	Used Mem
it	Usato Mem

en	Total Disk
it	Disco totale

en	Used Disk
it	Disco Usato

en	View Users
it	Visualizza Utenti

en	View Simple Queue
it	Semplici code

en	View Queue Trees
it	Alberi di coda

en	View Wireless Aps
it	Aps senza fili

en	No Wireless Aps Found
it	Aps senza fili

en	View Interfaces
it	Interfacce

en	View Graphs
it	Grafici

en	No Graphs Defined
it	Nessun grafico definito

en	No Devices Found
it	Nessun dispositivo trovato

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
it	Selezionare prima la query dei dati dalla console -> Impostazioni -> prima MIB host

en	Graphs skipped or not created yet
it	Grafici saltati o non ancora creati

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
it	Seleziona prima Data Query da Console-> Impostazioni-> Host MIB First

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
it	Elenco grafico personalizzato applicato - Filtraggio da elenco

en	Graph Preview Filters
it	Filtri di anteprima del grafico

en	Wireless Registration Stats
it	Frequenza delle registrazioni senza fili

en	Registrations
it	Iscrizioni

en	Client Name
it	Nome Cliente

en	MAC Address
it	Indirizzo MAC

en	Signal to Noise
it	Segnale a rumore

en	No Wireless Registrations Found
it	Frequenza delle registrazioni senza fili

en	DHCP Registrations
it	Registrazioni DHCP

en	Entries
it	Voci

en	Expires in
it	Scade tra

en	Blocked
it	Bloccato

en	Last Updated
it	Ultimo Aggiornamento

en	%s Seconds
it	%s secondi

en	Dynamic
it	Dinamico

en	Static
it	Statico

en	No DHCP Entries Found
it	Nessun dispositivo trovato

en	Permanent
it	Permanente

en	Expired
it	Scaduto

en	Export
it	Esporta

en	Data
it	Dati

en	TTL

en	No DNS Entries Found
it	Nessun dispositivo trovato

en	List
it	Lista

en	Address
it	Indirizzo

en	Timeout

en	No Address List Entries Found
it	Nessun dispositivo trovato

en	Delete
it	Elimina

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti utenti e i loro grafici.

en	Cancel
it	Annulla

en	Continue
it	Continua

en	Delete Device(s)
it	Dispositivi

en	You must select at least one User.
it	È necessario selezionare almeno un utente.

en	Return
it	Ritorno

en	MikroTik Users
it	Utenti MikroTik

en	Inactive
it	Inattivo

en	Set/Refresh Filters
it	Imposta / Aggiorna filtri

en	Clear Filters
it	Pulisci filtri

en	User Name
it	Nome utente

en	Domain
it	Dominio

en	MikroTik Viewer
it	Utenti MikroTik

en	MikroTik Admin
it	Plugin -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
it	Impostazioni generali della MikroTik

en	MikroTik Poller Enabled
it	Poller MikroTik abilitato

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
it	Spunta questa casella se vuoi che il polling MikroTik sia abilitato. In caso contrario, il poller non funzionerà.

en	MikroTik API Polling Enabled
it	Poller MikroTik abilitato

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
it	Seleziona questa casella se desideri che Cacti esegua il polling di varie impostazioni utilizzando l'API MikroTik. Se per qualche motivo non hai accesso all'API MikroTik, deseleziona questa opzione.

en	Automatically Discover Cacti Devices
it	Scopri automaticamente i dispositivi Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
it	Desiderate eseguire automaticamente la scansione e aggiungere dispositivi che supportano il MikroTik MIB dalla tabella degli host Cacti?

en	Automatically Purge Devices
it	Spurgo automatico dei dispositivi

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
it	Desiderate eliminare automaticamente i dispositivi che vengono rimossi dal sistema Cacti?

en	Maximum Concurrent Collectors
it	Numero massimo di collettori simultanei

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
it	Qual è il numero massimo di processi di raccolta simultanea che si desidera eseguire contemporaneamente?

en	%d Process
it	%d Processo

en	%d Processes
it	%d Processi

en	Auto Discovery Settings
it	Frequenza di scoperta automatica

en	Auto Discovery Frequency
it	Frequenza di scoperta automatica

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
it	Quante volte vuoi cercare nuovi dispositivi Cacti?

en	DHCP/DNS/List Settings
it	Impostazioni DHCP / DNS / elenco

en	DHCP Retention
it	Conservazione DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
it	Per quanto tempo vorresti conservare la cronologia di registrazione IP DHCP?

en	DNS Retention
it	Conservazione DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
it	Per quanto tempo desideri conservare la cronologia della cache DNS?

en	Address List Retention
it	Conservazione dell'elenco di indirizzi

en	How long would you like to retain Address List history?
it	Per quanto tempo desideri conservare la cronologia dell'elenco indirizzi?

en	Device Graph Automation
it	Automazione grafica dei dispositivi

en	Automatically Add New Graphs
it	Aggiunta automatica di nuovi grafici

en	How often do you want to check for new objects to graph?
it	Con quale frequenza si desidera controllare la presenza di nuovi oggetti nel grafico?

en	Never
it	Mai

en	%d Minutes
it	minuti

en	%d Hour
it	%d ora

en	%d Hours
it	%d Ore

en	%d Day
it	%d Giorno

en	%d Days
it	%d Giorni

en	Exclude Users RegEx
it	Escludere gli utenti RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
it	I nomi utente che corrispondono a questo regex non verranno grafati automaticamente.

en	Exclude Users Time to Live
it	Escludere il tempo di vita degli utenti

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
it	Per quanto tempo i dati di un utente escluso devono essere conservati dopo la disconnessione.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
it	Frequenze di raccolta dispositivi MikroTik

en	Storage Frequency
it	Frequenza di memorizzazione

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione delle statistiche di archiviazione?

en	Processor Frequency
it	Frequenza del processore

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione delle statistiche dei processori di dispositivi?

en	Interfaces Frequency
it	Interfacce Frequenza

en	How often do you want to scan the Interfaces?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione delle interfacce?

en	DNS/DHCP/List Frequency
it	Frequenza di memorizzazione

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione delle statistiche dei processori di dispositivi?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
it	Frequenze della coda MikroTik/raccolta ad albero

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
it	Frequenza semplice di coda/PPPoe

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione di Simple Queue Statistics? Selezionare Disabilitato per rimuovere questa funzione.

en	Queue Trees Frequency
it	Alberi di coda Frequenza

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
it	Quante volte si desidera scansionare gli alberi di coda? Selezionare Disabilitato per rimuovere questa funzione.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
it	Frequenze di raccolta senza fili MikroTik

en	Wireless HotSpot Users Frequency
it	Frequenza degli utenti HotSpot Wireless HotSpot

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione delle statistiche utente wireless? Selezionare Disabilitato per rimuovere questa funzione.

en	Wireless Access Point Frequency
it	Frequenza del punto di accesso senza fili

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione dei punti di accesso wireless? Selezionare Disabilitato per rimuovere questa funzione.

en	Wireless Registrations Frequency
it	Frequenza delle registrazioni senza fili

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione delle registrazioni wireless? Selezionare Disabilitato per rimuovere questa funzione.

en	Wireless Stations Frequency
it	Stazioni senza fili Frequenza

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione delle stazioni wireless? Selezionare Disabilitato per rimuovere questa funzione.

en	Management
it	Gestione

en	Normal User
it	Utente Normale

en	General Administration
it	Amministrazione Generale

en	%d Minute
it	%d Minuto

en	Indefinite
it	Indefinito

en	%d Week
it	%d Settimana

en	%d Weeks
it	%d Settimane

en	%d Months
it	%d Mesi

en	%d Year
it	%d Anno

en	Simple Queues
it	Semplici code

en	Storage
it	Spazio d’archiviazione

en	(edit)
it	(modificare)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
it	Grafici saltati per regola o non creati

en	MikroTik Credentials
it	Credenziali MikroTik

en	Read Only User
it	Sola lettura Utente

en	Provide a read only username for the MikroTik.
it	Fornire un nome utente in sola lettura per la MikroTik.

en	Password

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
it	Fornire la password di sola lettura del nome utente per questo MikroTik.

en	Connection Result
it	Risultato della connessione

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
it	Ok se Cacti può connettersi alla MikroTik attraverso la sua porta API.

en	Connection Failed
it	Connessione fallita