en	Present
hi	वर्तमान

en	Testing
hi	परिक्षण

en	Queues
hi	कतार

en	Queue Trees
hi	कतार पेड़

en	Interfaces
hi	इंटरफेस

en	DHCP
hi	डीएचसीपी

en	DNS Cache
hi	डीएनएस कैश

en	Address Lists
hi	आईपी पता

en	Wireless Aps
hi	वायरलेस एप्स

en	Wireless Registrations
hi	वायरलेस पंजीकरण आवृत्ति

en	Graphs
hi	रेखांकन

en	Interface Stats
hi	इंटरफ़ेस आँकड़े

en	Since Reset
hi	चूंकि रीसेट

en	Rx Bytes
hi	आरएक्स बाइट्स

en	Tx Bytes
hi	टीएक्स बाइट्स

en	Rx Packets
hi	आरएक्स पैकेट

en	Tx Packets
hi	टीएक्स पैकेट

en	Rx Errors
hi	आरएक्स एरर्स

en	Tx Errors
hi	टीएक्स त्रुटियां

en	Last Seen
hi	अंतिम बार देखा गया

en	Edit Device
hi	युक्ति

en	No Interfaces Found
hi	कोई इंटरफेस नहीं मिला

en	Queue Status
hi	कतार की स्थिति

en	Src Addr/Mask
hi	Src Addr / मास्क

en	Dst Addr/Mask
hi	Dst Addr / मास्क

en	Bytes In
hi	बाइट्स इन

en	Bytes Out
hi	बाइट्स आउट

en	Pkts In
hi	पीकेटी में

en	Pkts Out
hi	पीकेटी आउट

en	Qs In
hi	Qs में

en	Qs Out
hi	क्यू आउट

en	Drps In
hi	ड्राप्स इन

en	Drps Out
hi	ड्राप आउट

en	No Simple Queues Found
hi	कोई सरल कतार नहीं मिली

en	Queue Tree Status
hi	कतार वृक्ष की स्थिति

en	Trees
hi	पेड़

en	Flow
hi	बहे

en	Cur Bytes
hi	करी बाइट्स

en	Cur Packets
hi	वक्र पैकेट

en	Total Bytes
hi	कुल बाइट्स

en	Total Packets
hi	कुल पैकेट

en	No Queue Trees Found
hi	कोई कतार पेड़ नहीं मिला

en	Wireless Aps Status
hi	वायरलेस एप्स की स्थिति

en	Aps
hi	ए पी एस

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
hi	टीएक्स दर

en	Rx Rate
hi	आरएक्स रेट

en	Clients
hi	ग्राहकों

en	Auth Clients
hi	प्रामाणिक ग्राहक

en	Band
hi	बैंड

en	Noise Floor
hi	शोर मचाने वाला फ़र्श

en	Tx CQQ
hi	टीएक्स सीक्यूक्यू

en	User Statistics
hi	उपयोगकर्ता आँकड़े

en	Hotspot
hi	हॉटस्पॉट

en	PPPoe
hi	PPPoE

en	Active Users
hi	सक्रिय उपयोगकर्ता

en	MAC
hi	मैक

en	Connect Time
hi	कनेक्ट समय

en	Cur In
hi	कर्व में

en	Cur Out
hi	कर्व आउट

en	Avg In
hi	औसत में

en	Avg Out
hi	औसत से बाहर

en	Total In
hi	कुल

en	Total Out
hi	कुल बाहर

en	No Users Found
hi	कोई उपयोग्कर्ता नहीं मिले

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
hi	डिवाइस फ़िल्टर (नवीनतम मिक्रोटिक संस्करण है: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
hi	डिवाइस फ़िल्टर (नवीनतम मिक्रोटिक संस्करण है: %s, जारी: %s)

en	Recovering
hi	पुन: प्राप्त करना

en	FW Ver
hi	एफडब्ल्यू वेर

en	Lic Ver
hi	लाइसेंस वेर

en	Uptime(d:h:m)
hi	अपटाइम (घ: ज: मी)

en	CPU %
hi	सी पी यू %

en	CPUs
hi	सीपीयू

en	Total Mem
hi	कुल मेम

en	Used Mem
hi	मेमे का इस्तेमाल किया

en	Total Disk
hi	कुल डिस्क

en	Used Disk
hi	प्रयुक्त डिस्क

en	View Users
hi	सक्रिय उपयोगकर्ता

en	View Simple Queue
hi	सरल कतारों

en	View Queue Trees
hi	कतार पेड़

en	View Wireless Aps
hi	वायरलेस एप्स

en	No Wireless Aps Found
hi	वायरलेस एप्स

en	View Interfaces
hi	इंटरफेस

en	View Graphs
hi	रेखांकन

en	No Graphs Defined
hi	कोई रेखांकन परिभाषित नहीं है

en	No Devices Found
hi	कोई यंत्र नहीं मिले

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
hi	कृपया कंसोल से डेटा क्वेरी पहले चुनें -> सेटिंग्स -> होस्ट MIB पहले

en	Graphs skipped or not created yet
hi	रेखांकन छोड़ दिया गया है या अभी तक नहीं बनाया गया है

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
hi	कृपया Console-> Settings-> Host MIB First से डेटा क्वेरी का चयन करें

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
hi	कस्टम ग्राफ़ सूची लागू - सूची से फ़िल्टरिंग

en	Graph Preview Filters
hi	ग्राफ़ पूर्वावलोकन फ़िल्टर

en	Wireless Registration Stats
hi	वायरलेस पंजीकरण आवृत्ति

en	Registrations
hi	पंजीकरण

en	Client Name
hi	ग्राहकों

en	MAC Address
hi	आईपी पता

en	Signal to Noise
hi	शोर करने के लिए संकेत

en	No Wireless Registrations Found
hi	वायरलेस पंजीकरण आवृत्ति

en	DHCP Registrations
hi	डीएचसीपी पंजीकरण

en	Expires in
hi	में समाप्त होने वाला है

en	Blocked
hi	अवरोधित

en	%s Seconds
hi	%s सेकंड्स

en	Dynamic
hi	गतिशील

en	Static
hi	ऑर्डर स्थिति

en	No DHCP Entries Found
hi	कोई यंत्र नहीं मिले

en	Permanent
hi	स्थायी

en	Expired
hi	समय सीमा समाप्त

en	TTL
hi	टीटीएल

en	No DNS Entries Found
hi	कोई यंत्र नहीं मिले

en	Address
hi	IP सिरनामा

en	No Address List Entries Found
hi	कोई यंत्र नहीं मिले

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं (ओं) और उनके ग्राफ़ (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Device(s)
hi	उपकरण

en	You must select at least one User.
hi	आपको कम से कम एक उपयोगकर्ता का चयन करना होगा।

en	MikroTik Users
hi	मिक्रोटिक उपयोगकर्ता

en	Set/Refresh Filters
hi	फ़िल्टर सेट करें / ताज़ा करें

en	Clear Filters
hi	साफ फिल्टर

en	Domain
hi	डोमेन

en	MikroTik Viewer
hi	मिक्रोटिक उपयोगकर्ता

en	MikroTik Admin
hi	प्लगइन -> मिक्रोटिक व्यवस्थापक

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
hi	मिक्रोटिक सामान्य सेटिंग्स

en	MikroTik Poller Enabled
hi	मिक्रोटिक पोलर सक्षम

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
hi	इस बॉक्स को चेक करें, यदि आप चाहते हैं कि मिक्रोटिक मतदान सक्षम हो। अन्यथा, मतदाता कार्य नहीं करेगा।

en	MikroTik API Polling Enabled
hi	मिक्रोटिक पोलर सक्षम

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
hi	इस बॉक्स को चेक करें, यदि आप चाहते हैं कि कैक्टि मिक्रोटिक एपीआई का उपयोग करके विभिन्न सेटिंग्स को प्रदूषित करे। यदि किसी कारण से आपके पास मिक्रोटिक एपीआई तक पहुंच नहीं है, तो इस विकल्प को अनचेक करें।

en	Automatically Discover Cacti Devices
hi	स्वचालित रूप से डिस्कवर कैक्टि डिवाइसेस

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
hi	क्या आप स्वचालित रूप से उन उपकरणों को स्कैन और जोड़ना चाहते हैं जो कैक्टि होस्ट टेबल से मिक्रोटिक एमआईबी का समर्थन करते हैं?

en	Automatically Purge Devices
hi	स्वचालित रूप से पर्स डिवाइस

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
hi	क्या आप कैक्टि प्रणाली से हटाए गए उपकरणों को स्वचालित रूप से शुद्ध करना चाहते हैं?

en	Maximum Concurrent Collectors
hi	अधिकतम समवर्ती कलेक्टर

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
hi	समवर्ती कलेक्टर प्रक्रिया की अधिकतम संख्या क्या है जिसे आप एक बार में चलाना चाहते हैं?

en	%d Process
hi	% d प्रक्रिया

en	%d Processes
hi	% d प्रक्रियाएं

en	Auto Discovery Settings
hi	ऑटो डिस्कवरी फ्रीक्वेंसी

en	Auto Discovery Frequency
hi	ऑटो डिस्कवरी फ्रीक्वेंसी

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
hi	आप कितनी बार नए Cacti Devices देखना चाहते हैं?

en	DHCP/DNS/List Settings
hi	डीएचसीपी / डीएनएस / सूची सेटिंग्स

en	DHCP Retention
hi	DHCP अवधारण

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
hi	आप कब तक डीएचसीपी आईपी पंजीकरण इतिहास को बनाए रखना चाहेंगे?

en	DNS Retention
hi	डीएनएस रिटेंशन

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
hi	आप DNS कैश इतिहास को कब तक बनाए रखना चाहेंगे?

en	Address List Retention
hi	पता सूची अवधारण

en	How long would you like to retain Address List history?
hi	आप पता सूची इतिहास को कब तक बनाए रखना चाहेंगे?

en	Device Graph Automation
hi	डिवाइस ग्राफ स्वचालन

en	Automatically Add New Graphs
hi	स्वचालित रूप से नए ग्राफ़ जोड़ें

en	How often do you want to check for new objects to graph?
hi	आप नई वस्तुओं को ग्राफ़ में कितनी बार जांचना चाहते हैं?

en	%d Minutes
hi	% d मिनट

en	%d Hour
hi	% d घंटा

en	%d Hours
hi	% d घंटे

en	%d Day
hi	% द डे

en	%d Days
hi	% ड डय

en	Exclude Users RegEx
hi	उपयोगकर्ता RegExe को छोड़ दें

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
hi	इस नाम से मेल खाने वाले उपयोगकर्ता नाम स्वचालित रूप से रेखांकन नहीं किए जाएंगे

en	Exclude Users Time to Live
hi	उपयोगकर्ताओं के लिए रहने का समय निकालें

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
hi	बहिष्कृत उपयोगकर्ता के डेटा को कब तक डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए।

en	MikroTik Device Collection Frequencies
hi	मिक्रोटिक डिवाइस कलेक्शन फ़्रीक्वेंसीज़

en	Storage Frequency
hi	भंडारण की आवृत्ति

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
hi	आप संग्रहण सांख्यिकी को कितनी बार स्कैन करना चाहते हैं?

en	Processor Frequency
hi	प्रोसेसर की आवृत्ति

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
hi	आप डिवाइस प्रोसेसर सांख्यिकी को कितनी बार स्कैन करना चाहते हैं?

en	Interfaces Frequency
hi	रुकावटों की आवृत्ति

en	How often do you want to scan the Interfaces?
hi	आप कितनी बार Interfaces को स्कैन करना चाहते हैं?

en	DNS/DHCP/List Frequency
hi	भंडारण की आवृत्ति

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
hi	आप डिवाइस प्रोसेसर सांख्यिकी को कितनी बार स्कैन करना चाहते हैं?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
hi	मिक्रोटिक क्यू / ट्री कलेक्शन फ़्रीक्वेंसीज़

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
hi	सरल कतार / पीपीपीओ आवृत्ति

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
hi	आप कितनी बार साधारण कतार सांख्यिकी स्कैन करना चाहते हैं? इस सुविधा को निकालने के लिए अक्षम का चयन करें।

en	Queue Trees Frequency
hi	कतार पेड़ों की आवृत्ति

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
hi	आप कतार पेड़ को कितनी बार स्कैन करना चाहते हैं? इस सुविधा को निकालने के लिए अक्षम का चयन करें।

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
hi	मिक्रोटिक वायरलेस कलेक्शन फ़्रीक्वेंसीज़

en	Wireless HotSpot Users Frequency
hi	वायरलेस हॉटस्पॉट उपयोगकर्ता आवृत्ति

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
hi	आप कितनी बार वायरलेस उपयोगकर्ता सांख्यिकी स्कैन करना चाहते हैं? इस सुविधा को निकालने के लिए अक्षम का चयन करें।

en	Wireless Access Point Frequency
hi	वायरलेस एक्सेस प्वाइंट फ्रीक्वेंसी

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
hi	आप कितनी बार वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स स्कैन करना चाहते हैं? इस सुविधा को निकालने के लिए अक्षम का चयन करें।

en	Wireless Registrations Frequency
hi	वायरलेस पंजीकरण आवृत्ति

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
hi	आप कितनी बार वायरलेस पंजीकरण स्कैन करना चाहते हैं? इस सुविधा को निकालने के लिए अक्षम का चयन करें।

en	Wireless Stations Frequency
hi	वायरलेस स्टेशनों आवृत्ति

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
hi	आप कितनी बार वायरलेस स्टेशनों को स्कैन करना चाहते हैं? इस सुविधा को निकालने के लिए अक्षम का चयन करें।

en	General Administration
hi	सामान्य प्रशासन

en	%d Minute
hi	% d मिनट

en	Indefinite
hi	अनिश्चितकालीन

en	%d Week
hi	%d सप्ताह

en	%d Weeks
hi	%d सप्ताह

en	%d Months
hi	% d मिनट

en	%d Year
hi	%d वर्ष

en	Simple Queues
hi	सरल कतारों

en	Storage
hi	भंडारण

en	(edit)
hi	संपादित करें

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
hi	नियम, या नहीं बनाया द्वारा छोड़े गए रेखांकन

en	MikroTik Credentials
hi	मिक्रोटिक क्रेडेंशियल्स

en	Read Only User
hi	केवल उपयोगकर्ता पढ़ें

en	Provide a read only username for the MikroTik.
hi	MikroTik के लिए केवल पढ़ा जाने वाला उपयोगकर्ता नाम प्रदान करें।

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
hi	इस MikroTik के लिए केवल उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड पढ़ें।

en	Connection Result
hi	कनेक्शन का परिणाम

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
hi	ठीक है अगर Cacti अपने एपीआई पोर्ट पर मिक्रोटिक से जुड़ सकता है।