en	Testing
he-il	בדיקה

en	Queue Trees
he-il	עצי תור

en	Interfaces
he-il	ממשקים

en	DHCP

en	DNS Cache
he-il	מטמון DNS

en	Address Lists
he-il	כתובת IP

en	Wireless Aps
he-il	אלחוטי Aps

en	Wireless Registrations
he-il	תדרי ההרשמה האלחוטית

en	Interface Stats
he-il	סטטיסטיקת ממשק

en	Since Reset
he-il	מאז איפוס

en	Rx Bytes
he-il	בתים Rx

en	Tx Bytes
he-il	בתים

en	Rx Packets
he-il	Rx מנות

en	Tx Packets
he-il	חבילות Tx

en	Rx Errors
he-il	שגיאות Rx

en	Tx Errors
he-il	שגיאות Tx

en	Edit Device
he-il	התקן

en	No Interfaces Found
he-il	לא נמצאו ממשקים

en	Queue Status
he-il	מצב תור

en	Src Addr/Mask
he-il	סרק אדר / מסכה

en	Dst Addr/Mask
he-il	DST Addr / מסכה

en	Bytes In
he-il	בייטים

en	Bytes Out
he-il	בייטים

en	Pkts In
he-il	Pkts ב

en	Pkts Out
he-il	Pkts החוצה

en	Qs In
he-il	Qs ב

en	Qs Out
he-il	Qs החוצה

en	Drps In
he-il	דרפס ב

en	Drps Out
he-il	דרפס

en	No Simple Queues Found
he-il	לא נמצאו תורים פשוטים

en	Queue Tree Status
he-il	מצב עץ תור

en	Flow
he-il	תזרים

en	Cur Bytes
he-il	בתים

en	Cur Packets
he-il	חבילות Cur

en	Total Bytes
he-il	סה"כ בתים

en	Total Packets
he-il	סה"כ מנות

en	No Queue Trees Found
he-il	לא נמצאו עצים לתור

en	Wireless Aps Status
he-il	מצב אלחוטי Aps

en	Aps

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
he-il	שיעור Tx

en	Rx Rate
he-il	שיעור Rx

en	Auth Clients
he-il	לקוחות Auth

en	Band
he-il	להקה

en	Noise Floor
he-il	קומה רעש

en	Tx CQQ

en	Hotspot
he-il	נקודה חמה

en	PPPoe
he-il	PPPUE

en	Active Users
he-il	משתמשים פעילים

en	MAC
he-il	מק

en	Cur In

en	Cur Out
he-il	נוכ מתוך

en	Avg In
he-il	ממוצע

en	Avg Out
he-il	ממוצע

en	Total In
he-il	סה"כ

en	Total Out
he-il	סך הכל

en	No Users Found
he-il	לא נמצאו משתמשים

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
he-il	מסנן התקן (גרסה אחרונה של MikroTik היא: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
he-il	מסנן התקן (גרסה אחרונה של MikroTik היא: %s, פורסם: %s)

en	Recovering
he-il	שחזור

en	FW Ver

en	Lic Ver
he-il	Ver Lic

en	Uptime(d:h:m)
he-il	Uptime (d: h: m)

en	CPU %
he-il	מעבד %

en	CPUs
he-il	מעבדים

en	Total Mem
he-il	סך הכל

en	Used Mem
he-il	זיכרון משומש

en	Total Disk
he-il	סה"כ דיסק

en	Used Disk
he-il	דיסק משומש

en	View Users
he-il	משתמשים פעילים

en	View Simple Queue
he-il	פשוט תורים

en	View Queue Trees
he-il	עצי תור

en	View Wireless Aps
he-il	אלחוטי Aps

en	No Wireless Aps Found
he-il	אלחוטי Aps

en	View Interfaces
he-il	ממשקים

en	View Graphs
he-il	גרפים

en	No Graphs Defined
he-il	לא הוגדרו גרפים

en	No Devices Found
he-il	לא נמצאו מכשירים

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
he-il	אנא בחר שאילתת נתונים תחילה מתוך המסוף -> הגדרות -> מארח MIB ראשון

en	Graphs skipped or not created yet
he-il	גרפיקה דילגה או טרם נוצרה

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
he-il	אנא בחר שאילתת נתונים תחילה מתוך מסוף-> הגדרות-> ראשית MIB מארח

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
he-il	רשימת גרפים מותאמים אישית - מסננים מהרשימה

en	Graph Preview Filters
he-il	מסננים תצוגה מקדימה של גרף

en	Wireless Registration Stats
he-il	תדרי ההרשמה האלחוטית

en	Signal to Noise
he-il	אות לרעש

en	No Wireless Registrations Found
he-il	תדרי ההרשמה האלחוטית

en	DHCP Registrations
he-il	רישומי DHCP

en	%s Seconds
he-il	%s שניות

en	Dynamic
he-il	דִינָמִי

en	No DHCP Entries Found
he-il	לא נמצאו מכשירים

en	No DNS Entries Found
he-il	לא נמצאו מכשירים

en	No Address List Entries Found
he-il	לא נמצאו מכשירים

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את המשתמשים הבאים ואת התרשימים שלהם.

en	Delete Device(s)
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	You must select at least one User.
he-il	עליך לבחור לפחות משתמש אחד.

en	MikroTik Users
he-il	משתמשי MikroTik

en	Set/Refresh Filters
he-il	הגדר / רענן מסננים

en	MikroTik Viewer
he-il	משתמשי MikroTik

en	MikroTik Admin
he-il	-> מנהל MikroTik

en	MikroTik
he-il	מיקרוטיק

en	MikroTik General Settings
he-il	הגדרות כלליות של MikroTik

en	MikroTik Poller Enabled
he-il	MikroTik פולר מאופשר

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
he-il	סמן תיבה זו, אם ברצונך לבצע סקרים של MikroTik. אחרת, הסוקר לא יפעל.

en	MikroTik API Polling Enabled
he-il	MikroTik פולר מאופשר

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
he-il	סמן תיבה זו אם ברצונך ש- Cacti יסקר הגדרות שונות באמצעות ממשק ה- API של MikroTik. אם מסיבה כלשהי אין לך גישה ל- MikroTik API, בטל את הסימון של אפשרות זו.

en	Automatically Discover Cacti Devices
he-il	אוטומטית לגלות התקנים קקטוסים

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
he-il	האם אתה רוצה באופן אוטומטי לסרוק ולהוסיף התקנים התומכים MikroTik MIB מהטבלה מארח Cacti?

en	Automatically Purge Devices
he-il	באופן אוטומטי לטהר התקנים

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
he-il	האם אתה רוצה לטהר באופן אוטומטי התקנים מוסרים ממערכת Cacti?

en	Maximum Concurrent Collectors
he-il	מקסימום מקביל אספנים

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
he-il	מהו המספר המקסימלי של תהליך אספן בו זמנית שברצונך להפעיל בו-זמנית?

en	%d Process
he-il	תהליך% d

en	%d Processes
he-il	% d תהליכים

en	Auto Discovery Settings
he-il	גילוי אוטומטי של תדר

en	Auto Discovery Frequency
he-il	גילוי אוטומטי של תדר

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
he-il	כמה פעמים אתה רוצה לחפש חדש Cacti התקנים?

en	DHCP/DNS/List Settings
he-il	הגדרות DHCP / DNS / רשימה

en	DHCP Retention
he-il	שמירה על DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
he-il	כמה זמן תרצה לשמור על היסטוריית רישום ה- IP של DHCP?

en	DNS Retention
he-il	שמירת DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
he-il	כמה זמן תרצה לשמור את היסטוריית המטמון של DNS?

en	Address List Retention
he-il	שמירת רשימת כתובות

en	How long would you like to retain Address List history?
he-il	כמה זמן תרצה לשמור את היסטוריית רשימת הכתובות?

en	Device Graph Automation
he-il	אוטומציה גרף המכשיר

en	Automatically Add New Graphs
he-il	הוסף אוטומטית גרפים חדשים

en	How often do you want to check for new objects to graph?
he-il	באיזו תדירות אתה רוצה לבדוק אובייקטים חדשים גרף?

en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	%d Hours
he-il	%d לפני מספר ימים

en	%d Day
he-il	% d יום

en	Exclude Users RegEx
he-il	אל תכלול את המשתמשים

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
he-il	שמות משתמש התואמים את הביטוי הרגולרי הזה לא יפורטו אוטומטית

en	Exclude Users Time to Live
he-il	אל תכלול זמן לחיות

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
he-il	כמה זמן יש לשמור נתונים של משתמש שלא נכלל לאחר ניתוקו.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
he-il	MikroTik תדרים איסוף המכשיר

en	Storage Frequency
he-il	תדר אחסון

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק את סטטיסטיקת האחסון?

en	Processor Frequency
he-il	תדר המעבד

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק את 'מעבד מעבד'?

en	Interfaces Frequency
he-il	תדירות ממשקים

en	How often do you want to scan the Interfaces?
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק את הממשקים?

en	DNS/DHCP/List Frequency
he-il	תדר אחסון

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק את 'מעבד מעבד'?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
he-il	MikroTik תור / תדרי אוסף עץ

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
he-il	פשוט תור / PPPUE תדר

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
he-il	באיזו תדירות אתה רוצה לסרוק סטטיסטיקות תור פשוט? בחר באפשרות מושבת כדי להסיר תכונה זו.

en	Queue Trees Frequency
he-il	תורי עצים

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק את העצים של תור? בחר באפשרות מושבת כדי להסיר תכונה זו.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
he-il	MikroTik אלחוטי תדרים אוסף

en	Wireless HotSpot Users Frequency
he-il	אלחוטית תדירות משתמשים HotSpot

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
he-il	באיזו תדירות אתה רוצה לסרוק סטטיסטיקות משתמש אלחוטי? בחר באפשרות מושבת כדי להסיר תכונה זו.

en	Wireless Access Point Frequency
he-il	תדר נקודת גישה אלחוטית

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
he-il	באיזו תדירות ברצונך לסרוק את נקודות הגישה האלחוטית? בחר באפשרות מושבת כדי להסיר תכונה זו.

en	Wireless Registrations Frequency
he-il	תדרי ההרשמה האלחוטית

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
he-il	באיזו תדירות אתה רוצה לסרוק את הרישום האלחוטי? בחר באפשרות מושבת כדי להסיר תכונה זו.

en	Wireless Stations Frequency
he-il	תדר תחנות אלחוטיות

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
he-il	באיזו תדירות אתה רוצה לסרוק את תחנות האלחוט? בחר באפשרות מושבת כדי להסיר תכונה זו.

en	Normal User
he-il	משתמש רגיל

en	General Administration
he-il	מינהל כללי

en	Indefinite
he-il	סְתָמִי

en	%d Week
he-il	%d שבוע

en	%d Weeks
he-il	%d שבועות

en	%d Months
he-il	דקות %d

en	%d Year
he-il	%d שנה

en	Simple Queues
he-il	פשוט תורים

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
he-il	גרפים שדילגו עליהם לפי כלל, או שלא נוצרו

en	MikroTik Credentials
he-il	MikroTik אישורים

en	Read Only User
he-il	קרא רק משתמש

en	Provide a read only username for the MikroTik.
he-il	ספק שם משתמש לקריאה בלבד עבור MikroTik.

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
he-il	ספק את סיסמת שם המשתמש לקריאה בלבד עבור MikroTik זה.

en	Connection Result
he-il	תוצאה חיבור

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
he-il	אוקי אם Cacti יכול להתחבר MikroTik מעל יציאת ה- API שלה.