en	Queue Trees
fr	Arbres d'attente

en	DNS Cache
fr	Cache DNS

en	Address Lists
fr	Adresse IP

en	Wireless Aps
fr	Aps sans fil

en	Wireless Registrations
fr	Enregistrements sans fil Fréquence

en	Interface Stats
fr	Statistiques d'interface

en	Since Reset
fr	Depuis la réinitialisation

en	Rx Bytes
fr	Octets Rx

en	Tx Bytes
fr	Octets Tx

en	Rx Packets
fr	Paquets Rx

en	Tx Packets
fr	Paquets Tx

en	Rx Errors
fr	Erreurs de Rx

en	Tx Errors
fr	Erreurs Tx

en	No Interfaces Found
fr	Aucune interface trouvée

en	Queue Status
fr	Statut de la file d'attente

en	Src Addr/Mask
fr	Src Addr/Masque

en	Dst Addr/Mask
fr	Dst Addr/Masque

en	Bytes In
fr	Bytes

en	Bytes Out
fr	Sortie octets

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In
fr	Qs En

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found
fr	Aucune file d'attente simple trouvée

en	Queue Tree Status
fr	Statut de l'arborescence des files d'attente

en	Cur Bytes
fr	Octets courbes

en	Cur Packets
fr	Paquets de Cur

en	Total Bytes
fr	Nombre total d'octets

en	No Queue Trees Found
fr	Aucun arbre de file d'attente trouvé

en	Wireless Aps Status
fr	Statut des Aps sans fil

en	Aps

en	BSSID

en	Tx Rate
fr	Taux Tx

en	Rx Rate
fr	Taux de Rx

en	Auth Clients
fr	Clients Auth

en	Noise Floor
fr	Plancher antibruit

en	Tx CQQ
fr	Tx CQQQ

en	PPPoe

en	MAC
fr	CMA

en	Connect Time
fr	Temps de connexion

en	Cur In
fr	Ligne en cours

en	Cur Out
fr	Réduire

en	Avg In
fr	Moy.:

en	Avg Out

en	Total In
fr	Total

en	Total Out
fr	Sortie totale

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
fr	Filtre de périphérique (la dernière version de MikroTik est : %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
fr	Filtre de périphérique (la dernière version de MikroTik est : %s, disponible : %s)

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
fr	Temps de fonctionnement(d:h:h:m)

en	CPU %
fr	CPU % CPU

en	Total Mem

en	Used Mem
fr	Mémoire utilisée

en	Total Disk
fr	Disque total

en	Used Disk
fr	Disque utilisé

en	View Simple Queue
fr	Files d'attente simples

en	View Queue Trees
fr	Arbres d'attente

en	View Wireless Aps
fr	Aps sans fil

en	No Wireless Aps Found
fr	Aps sans fil

en	View Interfaces
fr	Interfaces d'accès

en	No Graphs Defined
fr	Aucun graphique défini

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
fr	Veuillez sélectionner d'abord la requête de données à partir de la console -> Paramètres -> Hôte MIB d'abord

en	Graphs skipped or not created yet
fr	Graphiques ignorés ou pas encore créés

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
fr	Veuillez sélectionner d'abord la requête de données dans Console-> Paramètres-> Hôte MIB d'abord

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
fr	Liste graphique personnalisée appliquée - Filtrage à partir d'une liste

en	Graph Preview Filters
fr	Filtres de prévisualisation graphique

en	Wireless Registration Stats
fr	Enregistrements sans fil Fréquence

en	Signal to Noise
fr	Signal au bruit

en	No Wireless Registrations Found
fr	Enregistrements sans fil Fréquence

en	DHCP Registrations
fr	Inscriptions DHCP

en	No DHCP Entries Found
fr	Aucun appareil trouvé

en	No DNS Entries Found
fr	Aucun appareil trouvé

en	No Address List Entries Found
fr	Aucun appareil trouvé

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les utilisateurs suivants et leur(s) graphique(s).

en	Delete Device(s)
fr	Équipements

en	You must select at least one User.
fr	Vous devez sélectionner au moins un utilisateur.

en	MikroTik Users
fr	Utilisateurs MikroTik

en	MikroTik Viewer
fr	Utilisateurs MikroTik

en	MikroTik Admin
fr	Plugin -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
fr	Réglages généraux de MikroTik

en	MikroTik Poller Enabled
fr	MikroTik Poller activé

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
fr	Cochez cette case si vous voulez que l'interrogation MikroTik soit activée. Sinon, le sélecteur ne fonctionnera pas.

en	MikroTik API Polling Enabled
fr	MikroTik Poller activé

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
fr	Cochez cette case si vous souhaitez que Cacti interroge divers paramètres à l'aide de l'API MikroTik. Si pour une raison quelconque vous n'avez pas accès à l'API MikroTik, décochez cette option.

en	Automatically Discover Cacti Devices
fr	Découvrez automatiquement les appareils Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
fr	Souhaitez-vous rechercher et ajouter automatiquement des périphériques qui prennent en charge le MIB MikroTik à partir de la table hôte Cacti ?

en	Automatically Purge Devices
fr	Purge automatique des appareils

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
fr	Souhaitez-vous purger automatiquement les appareils qui sont retirés du système Cacti ?

en	Maximum Concurrent Collectors
fr	Maximum de capteurs simultanés

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
fr	Quel est le nombre maximum de processus de collecte simultanée que vous voulez exécuter en même temps ?

en	%d Process
fr	Processus %d

en	%d Processes
fr	d Procédés

en	Auto Discovery Settings
fr	Fréquence de découverte automatique

en	Auto Discovery Frequency
fr	Fréquence de découverte automatique

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
fr	A quelle fréquence souhaitez-vous rechercher de nouveaux Cacti Devices ?

en	DHCP/DNS/List Settings
fr	Paramètres DHCP / DNS / Liste

en	DHCP Retention
fr	Rétention DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
fr	Combien de temps souhaitez-vous conserver l'historique d'enregistrement IP DHCP?

en	DNS Retention
fr	Conservation DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
fr	Combien de temps souhaitez-vous conserver l'historique du cache DNS?

en	Address List Retention
fr	Conservation de la liste d'adresses

en	How long would you like to retain Address List history?
fr	Combien de temps souhaitez-vous conserver l'historique de la liste d'adresses?

en	Device Graph Automation
fr	Automatisation des graphiques de périphériques

en	Automatically Add New Graphs
fr	Ajout automatique de nouveaux graphiques

en	How often do you want to check for new objects to graph?
fr	À quelle fréquence voulez-vous vérifier la présence de nouveaux objets à représenter graphiquement ?

en	Exclude Users RegEx
fr	Exclure les utilisateurs RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
fr	Les noms d'utilisateur qui correspondent à ce regex ne seront pas automatiquement représentés graphiquement.

en	Exclude Users Time to Live
fr	Exclure les utilisateurs Temps à vivre

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
fr	Combien de temps les données d'un utilisateur exclu doivent-elles être conservées après leur déconnexion ?

en	MikroTik Device Collection Frequencies
fr	Fréquences de collecte des dispositifs MikroTik

en	Storage Frequency
fr	Fréquence de stockage

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
fr	À quelle fréquence souhaitez-vous analyser les statistiques de stockage ?

en	Processor Frequency
fr	Fréquence du processeur

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
fr	À quelle fréquence souhaitez-vous analyser les statistiques des processeurs de périphériques ?

en	Interfaces Frequency
fr	Interfaces Fréquence

en	How often do you want to scan the Interfaces?
fr	A quelle fréquence voulez-vous scanner les interfaces ?

en	DNS/DHCP/List Frequency
fr	Fréquence de stockage

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
fr	À quelle fréquence souhaitez-vous analyser les statistiques des processeurs de périphériques ?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
fr	Fréquences de collecte des files d'attente et des arbres MikroTik

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
fr	Simple Queue/PPPoe Fréquence

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
fr	À quelle fréquence voulez-vous analyser les statistiques de file d'attente simple ? Sélectionnez Disabled pour supprimer cette fonction.

en	Queue Trees Frequency
fr	Fréquence des arbres d'attente

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
fr	À quelle fréquence voulez-vous scanner les arbres d'attente ? Sélectionnez Disabled pour supprimer cette fonction.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
fr	Fréquences de collecte sans fil MikroTik

en	Wireless HotSpot Users Frequency
fr	Utilisateurs de HotSpot sans fil Fréquence

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
fr	À quelle fréquence voulez-vous analyser les statistiques d'utilisateur sans fil ? Sélectionnez Disabled pour supprimer cette fonction.

en	Wireless Access Point Frequency
fr	Fréquence des points d'accès sans fil

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
fr	A quelle fréquence souhaitez-vous scanner les points d'accès sans fil ? Sélectionnez Disabled pour supprimer cette fonction.

en	Wireless Registrations Frequency
fr	Enregistrements sans fil Fréquence

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
fr	A quelle fréquence voulez-vous scanner les enregistrements sans fil ? Sélectionnez Disabled pour supprimer cette fonction.

en	Wireless Stations Frequency
fr	Stations sans fil Fréquence

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
fr	A quelle fréquence voulez-vous scanner les stations sans fil ? Sélectionnez Disabled pour supprimer cette fonction.

en	Simple Queues
fr	Files d'attente simples

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
fr	Graphiques ignorés par règle ou non créés

en	MikroTik Credentials
fr	Références MikroTik

en	Read Only User
fr	Lecture seule Utilisateur

en	Provide a read only username for the MikroTik.
fr	Fournir un nom d'utilisateur en lecture seule pour le MikroTik.

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
fr	Fournir le mot de passe en lecture seule pour ce MikroTik.

en	Connection Result
fr	Résultat de la connexion

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
fr	Ok si Cacti peut se connecter au MikroTik via son port API.