en	Queue Trees
es	Árboles de colas

en	DHCP

en	DNS Cache
es	Caché de DNS

en	Address Lists
es	Dirección IP

en	Wireless Aps
es	Aps Inalámbricos

en	Wireless Registrations
es	Frecuencia de Registros Inalámbricos

en	Interface Stats
es	Estadísticas de la interfaz

en	Since Reset
es	Desde Reiniciar

en	Rx Bytes
es	Bytes de Rx

en	Tx Bytes

en	Rx Packets
es	Paquetes de Rx

en	Tx Packets
es	Paquetes Tx

en	Rx Errors
es	Errores de Rx

en	Tx Errors
es	Errores de transmisión

en	No Interfaces Found
es	No se encontraron interfaces

en	Queue Status
es	Estado de la cola

en	Src Addr/Mask
es	Dirección/Máscara Src

en	Dst Addr/Mask
es	Dst Dirección/Máscara

en	Bytes In
es	Bytes

en	Bytes Out
es	Bytes de salida

en	Pkts In
es	Entra en el juego

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found
es	No se encontraron colas simples

en	Queue Tree Status
es	Estado del árbol de cola

en	Cur Bytes
es	Bytes de Cur

en	Cur Packets
es	Paquetes de Cur

en	Total Bytes
es	Bytes totales

en	Total Packets
es	Total de paquetes

en	No Queue Trees Found
es	No se encontraron árboles en cola

en	Wireless Aps Status
es	Estado de los Aps Inalámbricos

en	Aps

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
es	Tasa de transmisión

en	Rx Rate
es	Tasa de recepción

en	Auth Clients
es	Clientes de Auth

en	Band
es	Banda

en	Noise Floor
es	Ruido en el suelo

en	Tx CQQ
es	Tx CQQQ

en	PPPoe

en	Cur Out

en	Avg Out
es	Promedio Fuera

en	Total In
es	Total

en	Total Out
es	Total Fuera

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
es	Filtro de dispositivos (La última versión de MikroTik es: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
es	Filtro de dispositivos (La última versión de MikroTik es: %s, Released: %s)

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
es	Tiempo de actividad (d:h:m)

en	Total Mem

en	Used Mem
es	Usado Mem

en	Total Disk
es	Disco Total

en	Used Disk
es	Disco usado

en	View Simple Queue
es	Colas simples

en	View Queue Trees
es	Árboles de colas

en	View Wireless Aps
es	Aps Inalámbricos

en	No Wireless Aps Found
es	Aps Inalámbricos

en	No Graphs Defined
es	Sin gráficos definidos

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
es	Seleccione Consulta de datos primero en la consola -> Configuración -> Host MIB primero

en	Graphs skipped or not created yet
es	Gráficos omitidos o aún no creados

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
es	Primero seleccione Consulta de datos desde Consola-> Configuración-> Host MIB primero

en	Wireless Registration Stats
es	Frecuencia de Registros Inalámbricos

en	Signal to Noise
es	Señal a ruido

en	No Wireless Registrations Found
es	Frecuencia de Registros Inalámbricos

en	DHCP Registrations
es	Registros DHCP

en	No DHCP Entries Found
es	Ningún dispositivo encontrado

en	No DNS Entries Found
es	Ningún dispositivo encontrado

en	No Address List Entries Found
es	Ningún dispositivo encontrado

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
es	Haga clic en "Continuar" para eliminar los siguientes usuarios y sus gráficos.

en	You must select at least one User.
es	Debe seleccionar al menos un usuario.

en	MikroTik Users
es	Usuarios de MikroTik

en	MikroTik Viewer
es	Usuarios de MikroTik

en	MikroTik Admin
es	Plugin -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
es	Configuración general de MikroTik

en	MikroTik Poller Enabled
es	MikroTik Poller Activado

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
es	Marque esta casilla si desea que el sondeo de MikroTik esté habilitado. De lo contrario, el poller no funcionará.

en	MikroTik API Polling Enabled
es	MikroTik Poller Activado

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
es	Marque esta casilla si desea que Cacti sondee varias configuraciones usando la API de MikroTik. Si por alguna razón no tiene acceso a la API de MikroTik, desmarque esta opción.

en	Automatically Discover Cacti Devices
es	Descubra automáticamente los dispositivos Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
es	¿Desea escanear automáticamente y añadir dispositivos que soporten la MIB MikroTik desde la tabla de host de Cacti?

en	Automatically Purge Devices
es	Dispositivos de purga automática

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
es	¿Desea purgar automáticamente los dispositivos que se retiran del sistema Cacti?

en	Maximum Concurrent Collectors
es	Máximo de colectores simultáneos

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
es	¿Cuál es el número máximo de procesos de colector concurrentes que desea ejecutar a la vez?

en	Auto Discovery Settings
es	Frecuencia de detección automática

en	Auto Discovery Frequency
es	Frecuencia de detección automática

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
es	¿Con qué frecuencia desea buscar nuevos dispositivos Cacti?

en	DHCP/DNS/List Settings
es	Configuración de DHCP / DNS / Lista

en	DHCP Retention
es	Retención de DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
es	¿Cuánto tiempo le gustaría conservar el historial de registro de IP de DHCP?

en	DNS Retention
es	Retención de DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
es	¿Cuánto tiempo le gustaría conservar el historial de la caché de DNS?

en	Address List Retention
es	Retención de la lista de direcciones

en	How long would you like to retain Address List history?
es	¿Cuánto tiempo le gustaría conservar el historial de la lista de direcciones?

en	Device Graph Automation
es	Automatización de gráficos de dispositivos

en	Automatically Add New Graphs
es	Añadir automáticamente nuevos gráficos

en	How often do you want to check for new objects to graph?
es	¿Con qué frecuencia desea comprobar si hay nuevos objetos en el gráfico?

en	Exclude Users RegEx
es	Excluir usuarios RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
es	Los nombres de usuario que coincidan con este regex no serán graficados automáticamente

en	Exclude Users Time to Live
es	Excluir a los usuarios Tiempo de vivir

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
es	Cuánto tiempo deben conservarse los datos de un usuario excluido después de haberse desconectado.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
es	Frecuencias de recogida de dispositivos MikroTik

en	Storage Frequency
es	Frecuencia de almacenamiento

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
es	¿Con qué frecuencia desea analizar las estadísticas de almacenamiento?

en	Processor Frequency
es	Frecuencia del procesador

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
es	¿Con qué frecuencia desea analizar las estadísticas del procesador de dispositivos?

en	Interfaces Frequency
es	Interfaces Frecuencia

en	How often do you want to scan the Interfaces?
es	¿Con qué frecuencia desea escanear las Interfaces?

en	DNS/DHCP/List Frequency
es	Frecuencia de almacenamiento

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
es	¿Con qué frecuencia desea analizar las estadísticas del procesador de dispositivos?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
es	Frecuencias de recogida de colas/árboles MikroTik

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
es	Frecuencia de cola simple/PPPoe

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea analizar las estadísticas de Simple Queue Statistics? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Queue Trees Frequency
es	Árboles de colas Frecuencia

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear los árboles de la cola? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
es	Frecuencias de la colección inalámbrica MikroTik

en	Wireless HotSpot Users Frequency
es	HotSpot inalámbrico Frecuencia de usuarios

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear las estadísticas de usuarios inalámbricos? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Wireless Access Point Frequency
es	Frecuencia del punto de acceso inalámbrico

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear los puntos de acceso inalámbricos? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Wireless Registrations Frequency
es	Frecuencia de Registros Inalámbricos

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear los Registros Inalámbricos? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Wireless Stations Frequency
es	Estaciones Inalámbricas Frecuencia

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear las estaciones inalámbricas? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Indefinite
es	Indefinido

en	Simple Queues
es	Colas simples

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
es	Gráficos omitidos por regla o no creados

en	MikroTik Credentials
es	Credenciales MikroTik

en	Read Only User
es	Usuario de sólo lectura

en	Provide a read only username for the MikroTik.
es	Proporcione un nombre de usuario de sólo lectura para el MikroTik.

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
es	Proporcione la contraseña de sólo lectura para este MikroTik.

en	Connection Result
es	Resultado de la conexión

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
es	Ok si Cacti puede conectarse a MikroTik a través de su puerto API.