en	Present
es	Presente

en	Unknown
es	Desconocido

en	Running
es	Ejecutando

en	Warning
es	Advertencia

en	Testing
es	Probando

en	Down
es	Caído

en	Devices
es	Dispositivos

en	Users
es	Usuarios

en	Queues
es	Colas

en	Queue Trees
es	Árboles de colas

en	Interfaces

en	DHCP

en	DNS Cache
es	Caché de DNS

en	Address Lists
es	Dirección IP

en	Wireless Aps
es	Aps Inalámbricos

en	Wireless Registrations
es	Frecuencia de Registros Inalámbricos

en	Graphs
es	Gráficos

en	Interface Stats
es	Estadísticas de la interfaz

en	Search
es	Buscar

en	Device
es	Dispositivo

en	All
es	Todos

en	Default
es	Predeterminado

en	Active
es	Activo

en	Since Reset
es	Desde Reiniciar

en	Go
es	Ir

en	Clear
es	Restablecer

en	Actions
es	Acciones

en	Hostname
es	Nombre de equipo

en	Name
es	Nombre

en	Rx Bytes
es	Bytes de Rx

en	Tx Bytes

en	Rx Packets
es	Paquetes de Rx

en	Tx Packets
es	Paquetes Tx

en	Rx Errors
es	Errores de Rx

en	Tx Errors
es	Errores de transmisión

en	Last Seen
es	Ultimo visto

en	Edit Device
es	Editar dispositivo

en	No Interfaces Found
es	No se encontraron interfaces

en	Queue Status
es	Estado de la cola

en	Src Addr/Mask
es	Dirección/Máscara Src

en	Dst Addr/Mask
es	Dst Dirección/Máscara

en	Bytes In
es	Bytes

en	Bytes Out
es	Bytes de salida

en	Pkts In
es	Entra en el juego

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found
es	No se encontraron colas simples

en	Queue Tree Status
es	Estado del árbol de cola

en	Trees
es	Arboles

en	Flow
es	Flujo

en	Cur Bytes
es	Bytes de Cur

en	Cur Packets
es	Paquetes de Cur

en	Total Bytes
es	Bytes totales

en	Total Packets
es	Total de paquetes

en	No Queue Trees Found
es	No se encontraron árboles en cola

en	Wireless Aps Status
es	Estado de los Aps Inalámbricos

en	Aps

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
es	Tasa de transmisión

en	Rx Rate
es	Tasa de recepción

en	Clients
es	Clientes

en	Auth Clients
es	Clientes de Auth

en	Frequency
es	Frecuencia

en	Band
es	Banda

en	Noise Floor
es	Ruido en el suelo

en	Tx CQQ
es	Tx CQQQ

en	User Statistics
es	Estadísticas de Usuarios

en	Type
es	Tipo

en	Hotspot
es	Punto caliente

en	PPPoe

en	Active Users
es	Usuarios activos

en	User
es	Usuario

en	IP Address
es	Dirección IP

en	MAC

en	Connect Time
es	tiempo de conexión

en	Cur In
es	Entrada actual

en	Cur Out

en	Avg In
es	Entrada Prom

en	Avg Out
es	Promedio Fuera

en	Total In
es	Total

en	Total Out
es	Total Fuera

en	N/A
es	n/d

en	No Users Found
es	Ningún usuario encontrado

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
es	Filtro de dispositivos (La última versión de MikroTik es: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
es	Filtro de dispositivos (La última versión de MikroTik es: %s, Released: %s)

en	ChangeLog
es	ChangeLogLanguage

en	Status
es	Estado

en	Recovering
es	Recuperando

en	Up
es	Arriba

en	Disabled
es	Deshabilitado

en	Description
es	Descripción

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
es	Tiempo de actividad (d:h:m)

en	CPU %

en	CPUs
es	UPCs

en	Processes
es	Procesos

en	Total Mem

en	Used Mem
es	Usado Mem

en	Total Disk
es	Disco Total

en	Used Disk
es	Disco usado

en	View Users
es	Ver Usuarios

en	View Simple Queue
es	Colas simples

en	View Queue Trees
es	Árboles de colas

en	View Wireless Aps
es	Aps Inalámbricos

en	No Wireless Aps Found
es	Aps Inalámbricos

en	View Interfaces
es	Ver interfaces

en	View Graphs
es	Ver gráficos

en	No Graphs Defined
es	Sin gráficos definidos

en	No Devices Found
es	Ningún dispositivo encontrado

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
es	Seleccione Consulta de datos primero en la consola -> Configuración -> Host MIB primero

en	Graphs skipped or not created yet
es	Gráficos omitidos o aún no creados

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
es	Primero seleccione Consulta de datos desde Consola-> Configuración-> Host MIB primero

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
es	Lista de gráficos personalizada aplicada - Filtrando de la lista

en	Graph Preview Filters
es	Filtros de vista previa de gráficos

en	Wireless Registration Stats
es	Frecuencia de Registros Inalámbricos

en	Registrations
es	Registros

en	Client Name
es	Nombre del Cliente

en	MAC Address
es	Dirección MAC

en	Signal to Noise
es	Señal a ruido

en	No Wireless Registrations Found
es	Frecuencia de Registros Inalámbricos

en	DHCP Registrations
es	Registros DHCP

en	Entries
es	Entradas

en	Expires in
es	Expira en

en	Blocked
es	Bloqueado

en	Last Updated
es	Última actualización

en	%s Seconds
es	%s Segundos

en	Dynamic
es	Dinamico

en	Static
es	Estático

en	No DHCP Entries Found
es	Ningún dispositivo encontrado

en	Permanent
es	Permanente

en	Expired
es	Expirado

en	Export
es	Exportar

en	Data
es	Datos

en	TTL

en	No DNS Entries Found
es	Ningún dispositivo encontrado

en	List
es	Lista

en	Address
es	Dirección

en	Timeout
es	Tiempo de espera

en	No Address List Entries Found
es	Ningún dispositivo encontrado

en	Delete
es	Eliminar

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
es	Haga clic en "Continuar" para eliminar los siguientes usuarios y sus gráficos.

en	Cancel
es	Cancelar

en	Continue
es	Continuar

en	Delete Device(s)
es	Eliminar Dispositivo(s)

en	You must select at least one User.
es	Debe seleccionar al menos un usuario.

en	Return
es	Regresar

en	MikroTik Users
es	Usuarios de MikroTik

en	Inactive
es	Inactivo

en	Set/Refresh Filters
es	Definir/Refrescar Filtros

en	Clear Filters
es	Restablecer filtros

en	User Name
es	Nombre de Usuario

en	Domain
es	Dominio

en	MikroTik Viewer
es	Usuarios de MikroTik

en	MikroTik Admin
es	Plugin -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
es	Configuración general de MikroTik

en	MikroTik Poller Enabled
es	MikroTik Poller Activado

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
es	Marque esta casilla si desea que el sondeo de MikroTik esté habilitado. De lo contrario, el poller no funcionará.

en	MikroTik API Polling Enabled
es	MikroTik Poller Activado

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
es	Marque esta casilla si desea que Cacti sondee varias configuraciones usando la API de MikroTik. Si por alguna razón no tiene acceso a la API de MikroTik, desmarque esta opción.

en	Automatically Discover Cacti Devices
es	Descubra automáticamente los dispositivos Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
es	¿Desea escanear automáticamente y añadir dispositivos que soporten la MIB MikroTik desde la tabla de host de Cacti?

en	Automatically Purge Devices
es	Dispositivos de purga automática

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
es	¿Desea purgar automáticamente los dispositivos que se retiran del sistema Cacti?

en	Maximum Concurrent Collectors
es	Máximo de colectores simultáneos

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
es	¿Cuál es el número máximo de procesos de colector concurrentes que desea ejecutar a la vez?

en	%d Process
es	%d Proceso

en	%d Processes
es	Procesos %d

en	Auto Discovery Settings
es	Frecuencia de detección automática

en	Auto Discovery Frequency
es	Frecuencia de detección automática

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
es	¿Con qué frecuencia desea buscar nuevos dispositivos Cacti?

en	DHCP/DNS/List Settings
es	Configuración de DHCP / DNS / Lista

en	DHCP Retention
es	Retención de DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
es	¿Cuánto tiempo le gustaría conservar el historial de registro de IP de DHCP?

en	DNS Retention
es	Retención de DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
es	¿Cuánto tiempo le gustaría conservar el historial de la caché de DNS?

en	Address List Retention
es	Retención de la lista de direcciones

en	How long would you like to retain Address List history?
es	¿Cuánto tiempo le gustaría conservar el historial de la lista de direcciones?

en	Device Graph Automation
es	Automatización de gráficos de dispositivos

en	Automatically Add New Graphs
es	Añadir automáticamente nuevos gráficos

en	How often do you want to check for new objects to graph?
es	¿Con qué frecuencia desea comprobar si hay nuevos objetos en el gráfico?

en	Never
es	Nunca

en	%d Minutes
es	%d Minutos

en	%d Hour
es	%d hora

en	%d Hours
es	%d horas

en	%d Day
es	%d dia

en	%d Days
es	%d Días

en	Exclude Users RegEx
es	Excluir usuarios RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
es	Los nombres de usuario que coincidan con este regex no serán graficados automáticamente

en	Exclude Users Time to Live
es	Excluir a los usuarios Tiempo de vivir

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
es	Cuánto tiempo deben conservarse los datos de un usuario excluido después de haberse desconectado.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
es	Frecuencias de recogida de dispositivos MikroTik

en	Storage Frequency
es	Frecuencia de almacenamiento

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
es	¿Con qué frecuencia desea analizar las estadísticas de almacenamiento?

en	Processor Frequency
es	Frecuencia del procesador

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
es	¿Con qué frecuencia desea analizar las estadísticas del procesador de dispositivos?

en	Interfaces Frequency
es	Interfaces Frecuencia

en	How often do you want to scan the Interfaces?
es	¿Con qué frecuencia desea escanear las Interfaces?

en	DNS/DHCP/List Frequency
es	Frecuencia de almacenamiento

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
es	¿Con qué frecuencia desea analizar las estadísticas del procesador de dispositivos?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
es	Frecuencias de recogida de colas/árboles MikroTik

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
es	Frecuencia de cola simple/PPPoe

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea analizar las estadísticas de Simple Queue Statistics? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Queue Trees Frequency
es	Árboles de colas Frecuencia

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear los árboles de la cola? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
es	Frecuencias de la colección inalámbrica MikroTik

en	Wireless HotSpot Users Frequency
es	HotSpot inalámbrico Frecuencia de usuarios

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear las estadísticas de usuarios inalámbricos? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Wireless Access Point Frequency
es	Frecuencia del punto de acceso inalámbrico

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear los puntos de acceso inalámbricos? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Wireless Registrations Frequency
es	Frecuencia de Registros Inalámbricos

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear los Registros Inalámbricos? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Wireless Stations Frequency
es	Estaciones Inalámbricas Frecuencia

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
es	¿Con qué frecuencia desea escanear las estaciones inalámbricas? Seleccione Desactivado para eliminar esta función.

en	Management
es	Administración

en	Normal User
es	Usuario estándar

en	General Administration
es	Administración General

en	%d Minute
es	%d Minuto

en	Indefinite
es	Indefinido

en	%d Week
es	%d semana

en	%d Weeks
es	%d semanas

en	%d Months
es	%d Meses

en	%d Year
es	%d Año

en	Simple Queues
es	Colas simples

en	Storage
es	Almacenes

en	(edit)
es	(Editar)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
es	Gráficos omitidos por regla o no creados

en	MikroTik Credentials
es	Credenciales MikroTik

en	Read Only User
es	Usuario de sólo lectura

en	Provide a read only username for the MikroTik.
es	Proporcione un nombre de usuario de sólo lectura para el MikroTik.

en	Password
es	Contraseña

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
es	Proporcione la contraseña de sólo lectura para este MikroTik.

en	Connection Result
es	Resultado de la conexión

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
es	Ok si Cacti puede conectarse a MikroTik a través de su puerto API.

en	Connection Failed
es	Conexión fallida