en	Present
el	Παρόν

en	Unknown
el	Άγνωστο

en	Running
el	Τρέχουσες

en	Warning
el	Προσοχή

en	Testing
el	Δοκιμή

en	Down
el	Πεσμένος

en	Devices
el	Τύπος Συσκευής

en	Users
el	Χρήστες

en	Queues
el	Οι ουρές

en	Queue Trees
el	Δύο ουρά

en	Interfaces
el	Διεπαφές

en	DHCP

en	DNS Cache
el	Προσωρινή μνήμη DNS

en	Address Lists
el	IP Address

en	Wireless Aps
el	Ασύρματες εφαρμογές

en	Wireless Registrations
el	Συχνότητα συχνότητας εγγραφών

en	Graphs
el	Γραφήματα

en	Interface Stats
el	Στατιστικά διασύνδεσης

en	Search
el	Αναζήτηση

en	Device
el	Συσκευή

en	All
el	Όλα

en	Default
el	Προεπιλογή

en	Active
el	Ενεργό

en	Since Reset
el	Από την Επαναφορά

en	Go
el	Πήγαινε

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Actions
el	Ενέργειες

en	Hostname
el	Νέο όνομα φιλοξενίας

en	Name
el	Όνομα

en	Rx Bytes

en	Tx Bytes

en	Rx Packets
el	Rx πακέτα

en	Tx Packets
el	Tx πακέτα

en	Rx Errors
el	Σφάλματα Rx

en	Tx Errors
el	Tx Λάθη

en	Last Seen
el	Τελευταία Σύνδεση

en	Edit Device
el	Επεξεργασία συσκευής

en	No Interfaces Found
el	Δεν βρέθηκαν διεπαφές

en	Queue Status
el	Κατάσταση ουράς

en	Src Addr/Mask
el	Src Addr / μάσκα

en	Dst Addr/Mask
el	Dst Addr / μάσκα

en	Bytes In

en	Bytes Out
el	Έξοδος από τα byte

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In
el	Συνεργάζεται με

en	Drps Out
el	Βγαίνει

en	No Simple Queues Found
el	Δεν βρέθηκαν απλές ουρές

en	Queue Tree Status
el	Κατάσταση Queue Tree

en	Trees
el	Δέντρα

en	Flow
el	Ροή

en	Cur Bytes

en	Cur Packets
el	Cur Πακέτα

en	Total Bytes
el	Συνολικά απομακρυσμένα

en	Total Packets
el	Συνολικά πακέτα

en	No Queue Trees Found
el	Δεν βρέθηκαν δέντρα ουράς

en	Wireless Aps Status
el	Κατάσταση ασύρματων εφαρμογών

en	Aps

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate

en	Rx Rate

en	Clients
el	Πελάτες

en	Auth Clients

en	Frequency
el	Συχνότητα

en	Band
el	Ζώνη

en	Noise Floor
el	Θόρυβος όροφος

en	Tx CQQ

en	User Statistics
el	Στατιστικά χρήστη

en	Type
el	Τύπος

en	Hotspot
el	Σημείο πρόσβασης

en	PPPoe

en	Active Users
el	Ενεργοί Χρήστες

en	User
el	Χρήστης

en	IP Address

en	MAC
el	ΜΑΚ

en	Connect Time
el	Σύνδεση ώρας

en	Cur In

en	Cur Out
el	Εκκεντ

en	Avg In
el	Μέγ

en	Avg Out
el	Μέση τιμή

en	Total In
el	Σύνολο

en	Total Out

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	No Users Found
el	Δεν βρέθηκαν χρήστες

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
el	Φίλτρο συσκευής (τελευταία έκδοση του MikroTik είναι: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
el	Φίλτρο συσκευής (τελευταία έκδοση του MikroTik είναι: %s, Released: %s)

en	ChangeLog

en	Status
el	Κατάσταση

en	Recovering
el	αναληπτικό

en	Up
el	Πάνω

en	Disabled
el	Απενεργοποιημένο

en	Description
el	Περιγραφή

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
el	Ώρα λειτουργίας (d: h: m)

en	CPU %
el	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ %

en	CPUs
el	CPU

en	Processes
el	Διαδικασίες

en	Total Mem
el	Σύνολο Μετ

en	Used Mem
el	Χρησιμοποιημένος Mem

en	Total Disk
el	Συνολικός δίσκος

en	Used Disk
el	Χρησιμοποιημένος δίσκος

en	View Users
el	Προβολή χρηστών

en	View Simple Queue
el	Απλές ουρές

en	View Queue Trees
el	Δύο ουρά

en	View Wireless Aps
el	Ασύρματες εφαρμογές

en	No Wireless Aps Found
el	Ασύρματες εφαρμογές

en	View Interfaces
el	Διεπαφές

en	View Graphs
el	Γραφήματα

en	No Graphs Defined
el	Δεν ορίζονται γραφήματα

en	No Devices Found
el	Δεν βρέθηκαν συσκευές

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
el	Επιλέξτε Πρώτα το ερώτημα δεδομένων από την κονσόλα -> Ρυθμίσεις -> Host MIB First

en	Graphs skipped or not created yet
el	Τα γραφήματα παραλείφθηκαν ή δεν δημιουργήθηκαν ακόμη

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
el	Επιλέξτε πρώτα το ερώτημα δεδομένων από το Console-> Settings-> Host MIB First

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
el	Προσαρμοσμένη λίστα προσαρμοσμένων γραφημάτων - Φιλτράρισμα από τη λίστα

en	Graph Preview Filters
el	Φίλτρα προεπισκόπησης γραφημάτων

en	Wireless Registration Stats
el	Συχνότητα συχνότητας εγγραφών

en	Registrations
el	Εγγραφές

en	Client Name
el	Επωνυμία

en	MAC Address
el	IP Address

en	Signal to Noise
el	Σήμα για θόρυβο

en	No Wireless Registrations Found
el	Συχνότητα συχνότητας εγγραφών

en	DHCP Registrations
el	Εγγραφές DHCP

en	Entries
el	Εγγραφές

en	Expires in
el	Λήγει σε

en	Blocked
el	Αποκλεισμένοι

en	Last Updated
el	Τελευταία ενημέρωση

en	%s Seconds
el	%s δευτερόλεπτα

en	Dynamic
el	Δυναμικός

en	Static
el	Στατικό

en	No DHCP Entries Found
el	Δεν βρέθηκαν συσκευές

en	Permanent
el	Μόνιμος

en	Expired
el	Έληξε

en	Export
el	Εξαγωγή

en	Data
el	Ημερομηνία

en	TTL

en	No DNS Entries Found
el	Δεν βρέθηκαν συσκευές

en	List
el	Λίστα

en	Address
el	Διεύθυνση

en	Timeout
el	Τέλος χρόνου

en	No Address List Entries Found
el	Δεν βρέθηκαν συσκευές

en	Delete
el	Διαγραφή

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τους ακόλουθους χρήστες και τα γραφήματα τους.

en	Cancel
el	Ακύρωση

en	Continue
el	Συνέχεια

en	Delete Device(s)
el	Τύπος Συσκευής

en	You must select at least one User.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν χρήστη.

en	Return
el	Επιστροφή

en	MikroTik Users
el	Χρήστες MikroTik

en	Inactive
el	Ανενεργό

en	Set/Refresh Filters
el	Ορισμός / Ανανέωση φίλτρων

en	Clear Filters
el	Καθαρισμός Φίλτρων

en	User Name
el	Όνομα Χρήστη

en	Domain
el	Τομέας

en	MikroTik Viewer
el	Χρήστες MikroTik

en	MikroTik Admin
el	Plugin -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
el	MikroTik Γενικές ρυθμίσεις

en	MikroTik Poller Enabled
el	Το MikroTik Poller είναι ενεργοποιημένο

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, εάν θέλετε να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναζήτησης MikroTik. Διαφορετικά, ο σάρωθρος δεν θα λειτουργήσει.

en	MikroTik API Polling Enabled
el	Το MikroTik Poller είναι ενεργοποιημένο

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, εάν θέλετε το Cacti να κάνει δημοσκοπήσεις σε διάφορες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το MikroTik API. Εάν για κάποιο λόγο δεν έχετε πρόσβαση στο MikroTik API, αποεπιλέξτε αυτήν την επιλογή.

en	Automatically Discover Cacti Devices
el	Αυτόματη αναζήτηση συσκευών Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
el	Θέλετε να σαρώσετε αυτόματα και να προσθέσετε συσκευές που υποστηρίζουν το MikroTik MIB από τον πίνακα υποδοχής Cacti;

en	Automatically Purge Devices
el	Αυτόματες συσκευές καθαρισμού

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
el	Θέλετε να καθαρίσετε αυτόματα τις συσκευές που έχουν αφαιρεθεί από το σύστημα Cacti;

en	Maximum Concurrent Collectors
el	Μέγιστες ταυτόχρονες συλλογές

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
el	Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων διαδικασιών συλλογής που θέλετε να τρέξετε ταυτόχρονα;

en	%d Process
el	% d Διαδικασία

en	%d Processes
el	% d Διαδικασίες

en	Auto Discovery Settings
el	Συχνότητα αυτόματης ανεύρεσης

en	Auto Discovery Frequency
el	Συχνότητα αυτόματης ανεύρεσης

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
el	Πόσο συχνά θέλετε να αναζητήσετε νέες συσκευές Cacti;

en	DHCP/DNS/List Settings
el	Ρυθμίσεις DHCP / DNS / List

en	DHCP Retention
el	Διατήρηση DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
el	Πόσο καιρό θέλετε να διατηρήσετε το ιστορικό εγγραφής IP DHCP;

en	DNS Retention
el	Διατήρηση DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
el	Πόσο καιρό θέλετε να διατηρήσετε το ιστορικό προσωρινής μνήμης DNS;

en	Address List Retention
el	Διατήρηση λίστας διευθύνσεων

en	How long would you like to retain Address List history?
el	Πόσο καιρό θέλετε να διατηρήσετε το ιστορικό λίστας διευθύνσεων;

en	Device Graph Automation
el	Αυτοματοποίηση γραφημάτων συσκευών

en	Automatically Add New Graphs
el	Αυτόματη προσθήκη νέων γραφημάτων

en	How often do you want to check for new objects to graph?
el	Πόσο συχνά θέλετε να ελέγξετε για νέα γραφικά;

en	Never
el	Ποτέ

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	%d Hour
el	%d ώρα

en	%d Hours
el	%d ώρες

en	%d Day
el	% d Ημέρα

en	%d Days
el	%d Ημέρες

en	Exclude Users RegEx
el	Εξαίρεση χρηστών RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
el	Τα ονόματα χρηστών που ταιριάζουν με αυτό το regex δεν θα εμφανίζονται αυτόματα στο γράφημα

en	Exclude Users Time to Live
el	Εξαίρεση χρόνου χρηστών για να ζήσουν

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
el	Πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρούνται δεδομένα αποκλεισμένου χρήστη αφού αποσυνδεθούν.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
el	Συχνότητες Συλλογής Συσκευών MikroTik

en	Storage Frequency
el	Συχνότητα αποθήκευσης

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε στατιστικά στοιχεία αποθήκευσης;

en	Processor Frequency
el	Συχνότητα επεξεργαστή

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τις Στατιστικές επεξεργαστών συσκευών;

en	Interfaces Frequency
el	Διασυνδέσεις Συχνότητα

en	How often do you want to scan the Interfaces?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τις Διεπαφές;

en	DNS/DHCP/List Frequency
el	Συχνότητα αποθήκευσης

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τις Στατιστικές επεξεργαστών συσκευών;

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
el	Συχνότητες συσσώρευσης Queue / Tree MikroTik

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
el	Απλή ουρά / συχνότητα PPPoe

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τις στατιστικές Simple Queue? Επιλέξτε Απενεργοποιημένο για να καταργήσετε αυτήν τη λειτουργία.

en	Queue Trees Frequency
el	Συχνότητα των δέντρων των ουρών

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τα δέντρα Queue; Επιλέξτε Απενεργοποιημένο για να καταργήσετε αυτήν τη λειτουργία.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
el	MikroTik ασύρματες συλλεκτικές συχνότητες

en	Wireless HotSpot Users Frequency
el	Ασύρματη συχνότητα χρηστών HotSpot

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τα στατιστικά στοιχεία ασύρματου χρήστη; Επιλέξτε Απενεργοποιημένο για να καταργήσετε αυτήν τη λειτουργία.

en	Wireless Access Point Frequency
el	Συχνότητα ασύρματης πρόσβασης

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τους Ασύρματους Σημεία Πρόσβασης; Επιλέξτε Απενεργοποιημένο για να καταργήσετε αυτήν τη λειτουργία.

en	Wireless Registrations Frequency
el	Συχνότητα συχνότητας εγγραφών

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τις καταχωρήσεις ασύρματης σύνδεσης; Επιλέξτε Απενεργοποιημένο για να καταργήσετε αυτήν τη λειτουργία.

en	Wireless Stations Frequency
el	Συχνότητα ασύρματων σταθμών

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
el	Πόσο συχνά θέλετε να σαρώσετε τους ασύρματους σταθμούς; Επιλέξτε Απενεργοποιημένο για να καταργήσετε αυτήν τη λειτουργία.

en	Management
el	Διοίκηση

en	Normal User
el	Απλός Χρήστης

en	General Administration
el	Γενική Διοίκηση

en	%d Minute
el	% d λεπτά

en	Indefinite
el	Αόριστος

en	%d Week
el	%d Εβδομάδα

en	%d Weeks
el	%d Εβδομάδες

en	%d Months
el	% d Μήνας

en	%d Year
el	% d Έτος

en	Simple Queues
el	Απλές ουρές

en	Storage
el	Αποθήκη

en	(edit)
el	(Eπεξεργασία)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
el	Γραφήματα που παραλείφθηκαν από τον κανόνα ή δεν δημιουργήθηκαν

en	MikroTik Credentials
el	MikroTik διαπιστευτήρια

en	Read Only User
el	Μόνο χρήστης ανάγνωσης

en	Provide a read only username for the MikroTik.
el	Παρέχετε ένα όνομα χρήστη μόνο για ανάγνωση για το MikroTik.

en	Password
el	Κωδικός

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
el	Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης μόνο για το όνομα MikroTik.

en	Connection Result
el	Αποτέλεσμα σύνδεσης

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
el	Εντάξει αν ο Cacti μπορεί να συνδεθεί στο MikroTik μέσω της θύρας API του.

en	Connection Failed
el	Η σύνδεση απέτυχε