en	Present
de	Anwesend

en	Unknown
de	Unbekannt

en	Running
de	Läuft

en	Warning
de	Warnung

en	Testing
de	Testen

en	Down
de	Runter

en	Devices
de	Zielsysteme

en	Users
de	Benutzer

en	Queues
de	Warteschleifen

en	Queue Trees
de	Warteschlangenbäume

en	Interfaces
de	Schnittstellen

en	DHCP

en	DNS Cache
de	DNS-Cache

en	Address Lists
de	IP Adresse

en	Wireless Aps
de	Kabellose Aps

en	Wireless Registrations
de	Drahtlose Registrierungen Frequenz

en	Graphs
de	Diagramme

en	Interface Stats
de	Interface-Statistiken

en	Search
de	Suche

en	Device
de	Zielsysteme

en	All
de	Alle

en	Default
de	Voreinstellung

en	Active
de	Aktiv

en	Since Reset
de	Seit Reset

en	Go
de	Anwenden

en	Clear
de	Löschen

en	Actions
de	Aktionen

en	Hostname
de	Zielsystemname

en	Name

en	Rx Bytes

en	Tx Bytes

en	Rx Packets
de	Rx Pakete

en	Tx Packets
de	Tx-Pakete

en	Rx Errors
de	Rx-Fehler

en	Tx Errors
de	Tx-Fehler

en	Last Seen
de	Zuletzt gesehen

en	Edit Device
de	Gerät bearbeiten

en	No Interfaces Found
de	Keine Interfaces gefunden

en	Queue Status
de	Warteschlangenstatus

en	Src Addr/Mask
de	Src Adresse/Maske

en	Dst Addr/Mask
de	Dst Adresse/Maske

en	Bytes In
de	Bytes

en	Bytes Out

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found
de	Keine einfachen Warteschlangen gefunden

en	Queue Tree Status
de	Status des Warteschlangenbaums

en	Trees
de	Diagramm-Bäume

en	Flow

en	Cur Bytes

en	Cur Packets
de	Cur-Pakete

en	Total Bytes
de	Gesamtzahl der Bytes

en	Total Packets
de	Gesamtpakete

en	No Queue Trees Found
de	Keine Warteschlangenbäume gefunden

en	Wireless Aps Status
de	Kabelloser Aps-Status

en	Aps

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
de	Senderate

en	Rx Rate

en	Clients
de	Kunden

en	Auth Clients

en	Frequency
de	Häufigkeit

en	Band

en	Noise Floor
de	Geräuschboden

en	Tx CQQ
de	Tx CQQQQ

en	User Statistics
de	Benutzerstatistiken

en	Type
de	Typ

en	Hotspot

en	PPPoe

en	Active Users
de	Aktive Benutzer

en	User
de	Benutzer

en	IP Address
de	IP Adresse

en	MAC

en	Connect Time
de	Verbindungszeit

en	Cur In
de	Akt. Zeile

en	Cur Out
de	Auslauf

en	Avg In
de	Durchschnittliche Zeit

en	Avg Out

en	Total In
de	Gesamt

en	Total Out

en	N/A
de	Nicht verfügbar

en	No Users Found
de	Keine Nutzer gefunden

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
de	Gerätefilter (Aktuelle MikroTik-Version ist: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
de	Gerätefilter (Aktuelle MikroTik-Version ist: %s, freigegeben: %s)

en	ChangeLog
de	ÄnderungsProtokoll

en	Status

en	Recovering
de	Wiederherstellend

en	Up
de	Hoch

en	Disabled
de	Deaktiviert

en	Description
de	Beschreibung

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
de	Betriebszeit(d:h:m)

en	CPU %

en	CPUs
de	Prozessoren

en	Processes
de	Prozesse

en	Total Mem
de	Gesamtmemory

en	Used Mem
de	Verwendete Mem

en	Total Disk
de	Gesamte Festplatte

en	Used Disk
de	Verwendete Festplatte

en	View Users
de	Benutzer ansehen

en	View Simple Queue
de	Einfache Warteschlangen

en	View Queue Trees
de	Warteschlangenbäume

en	View Wireless Aps
de	Kabellose Aps

en	No Wireless Aps Found
de	Kabellose Aps

en	View Interfaces
de	Schnittstellen

en	View Graphs
de	Graphen anschauen

en	No Graphs Defined
de	Keine Grafiken definiert

en	No Devices Found
de	Keine Geräte gefunden

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
de	Bitte wählen Sie zuerst Datenabfrage unter Konsole -> Einstellungen -> Host-MIB zuerst aus

en	Graphs skipped or not created yet
de	Diagramme übersprungen oder noch nicht erstellt

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
de	Bitte wählen Sie zuerst Datenabfrage unter Konsole-> Einstellungen-> Host-MIB zuerst aus

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
de	Angewandte Liste benutzerdefinierter Grafiken - Filtern aus der Liste

en	Graph Preview Filters
de	Diagramm-Vorschau-Filter

en	Wireless Registration Stats
de	Drahtlose Registrierungen Frequenz

en	Registrations
de	Registrierungen

en	Client Name
de	Kundenname

en	MAC Address
de	MAC-Adresse

en	Signal to Noise
de	Signal-Rausch

en	No Wireless Registrations Found
de	Drahtlose Registrierungen Frequenz

en	DHCP Registrations
de	DHCP-Registrierungen

en	Entries
de	Einträge

en	Expires in
de	Läuft ab am

en	Blocked
de	Blockiert

en	Last Updated
de	Zuletzt aktualisiert

en	%s Seconds
de	%s Sekunden

en	Dynamic
de	Dynamisch

en	Static
de	Statisch

en	No DHCP Entries Found
de	Keine Geräte gefunden

en	Permanent

en	Expired
de	Abgelaufen

en	Export
de	Exportieren

en	Data
de	Daten

en	TTL

en	No DNS Entries Found
de	Keine Geräte gefunden

en	List
de	Liste

en	Address
de	Adresse

en	Timeout

en	No Address List Entries Found
de	Keine Geräte gefunden

en	Delete
de	Löschen

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Benutzer und ihre Grafiken zu löschen.

en	Cancel
de	Abbrechen

en	Continue
de	Fortsetzen

en	Delete Device(s)
de	Zielsysteme

en	You must select at least one User.
de	Sie müssen mindestens einen Benutzer auswählen.

en	Return
de	Zurück

en	MikroTik Users
de	MikroTik Benutzer

en	Inactive
de	Inaktiv

en	Set/Refresh Filters
de	Filter setzen/auffrischen

en	Clear Filters
de	Filter löschen

en	User Name
de	Benutzername

en	Domain

en	MikroTik Viewer
de	MikroTik Benutzer

en	MikroTik Admin
de	Plugin -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
de	MikroTik Allgemeine Einstellungen

en	MikroTik Poller Enabled
de	MikroTik Poller aktiviert

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass MikroTik Polling aktiviert ist. Andernfalls funktioniert der Poller nicht.

en	MikroTik API Polling Enabled
de	MikroTik Poller aktiviert

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Cacti verschiedene Einstellungen mithilfe der MikroTik-API abrufen soll. Wenn Sie aus irgendeinem Grund keinen Zugriff auf die MikroTik-API haben, deaktivieren Sie diese Option.

en	Automatically Discover Cacti Devices
de	Automatische Erkennung von Kakteengeräten

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
de	Möchten Sie automatisch nach Geräten suchen und hinzufügen, die die MikroTik MIB unterstützen, aus der Cacti-Host-Tabelle?

en	Automatically Purge Devices
de	Geräte automatisch bereinigen

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
de	Möchten Sie Geräte, die aus dem Cacti-System entfernt wurden, automatisch bereinigen?

en	Maximum Concurrent Collectors
de	Maximale Anzahl gleichzeitiger Kollektoren

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
de	Wie hoch ist die maximale Anzahl von gleichzeitigen Kollektorprozessen, die Sie gleichzeitig ausführen möchten?

en	%d Process
de	%d Prozess

en	%d Processes
de	%d Prozesse

en	Auto Discovery Settings
de	Automatische Erkennungshäufigkeit

en	Auto Discovery Frequency
de	Automatische Erkennungshäufigkeit

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
de	Wie oft möchten Sie nach neuen Kakteenprodukten suchen?

en	DHCP/DNS/List Settings
de	DHCP / DNS / Listeneinstellungen

en	DHCP Retention
de	DHCP-Aufbewahrung

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
de	Wie lange möchten Sie den DHCP-IP-Registrierungsverlauf beibehalten?

en	DNS Retention
de	DNS-Aufbewahrung

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
de	Wie lange möchten Sie den DNS-Cache-Verlauf beibehalten?

en	Address List Retention
de	Aufbewahrung der Adressliste

en	How long would you like to retain Address List history?
de	Wie lange möchten Sie den Verlauf der Adressliste beibehalten?

en	Device Graph Automation
de	Automatisierung von Gerätediagrammen

en	Automatically Add New Graphs
de	Neue Grafiken automatisch hinzufügen

en	How often do you want to check for new objects to graph?
de	Wie oft möchten Sie nach neuen Objekten für die Darstellung suchen?

en	Never
de	Niemals

en	%d Minutes
de	%d Minuten

en	%d Hour
de	%d Stunde

en	%d Hours
de	%d Stunden

en	%d Day
de	%d Tag

en	%d Days
de	%d Tage

en	Exclude Users RegEx
de	Benutzer ausschließen RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
de	Benutzernamen, die diesem Regex entsprechen, werden nicht automatisch grafisch dargestellt.

en	Exclude Users Time to Live
de	Benutzer vom Leben ausschließen

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
de	Wie lange sollten die Daten eines ausgeschlossenen Benutzers aufbewahrt werden, nachdem er die Verbindung getrennt hat.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
de	MikroTik Geräteerfassung Frequenzen

en	Storage Frequency
de	Speicherfrequenz

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
de	Wie oft möchten Sie Speicherstatistiken scannen?

en	Processor Frequency
de	Prozessor-Frequenz

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
de	Wie oft möchten Sie die Device Processor Statistics scannen?

en	Interfaces Frequency
de	Schnittstellen Frequenz

en	How often do you want to scan the Interfaces?
de	Wie oft möchten Sie die Interfaces scannen?

en	DNS/DHCP/List Frequency
de	Speicherfrequenz

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
de	Wie oft möchten Sie die Device Processor Statistics scannen?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
de	MikroTik Warteschlangen-/Baumsammelfrequenzen

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
de	Einfache Warteschlange/PPPoe Frequenz

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
de	Wie oft möchten Sie einfache Warteschlangenstatistiken scannen? Wählen Sie Deaktiviert, um diese Funktion zu entfernen.

en	Queue Trees Frequency
de	Häufigkeit der Warteschlangenbäume

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
de	Wie oft möchten Sie die Warteschlangenbäume scannen? Wählen Sie Deaktiviert, um diese Funktion zu entfernen.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
de	MikroTik Wireless Collection Frequenzen

en	Wireless HotSpot Users Frequency
de	Wireless HotSpot Benutzer Frequenz

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
de	Wie oft möchten Sie die Wireless-Benutzerstatistik scannen? Wählen Sie Deaktiviert, um diese Funktion zu entfernen.

en	Wireless Access Point Frequency
de	Frequenz des drahtlosen Zugangspunktes

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
de	Wie oft möchten Sie die Wireless Access Points scannen? Wählen Sie Deaktiviert, um diese Funktion zu entfernen.

en	Wireless Registrations Frequency
de	Drahtlose Registrierungen Frequenz

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
de	Wie oft möchten Sie die Wireless Registrierungen scannen? Wählen Sie Deaktiviert, um diese Funktion zu entfernen.

en	Wireless Stations Frequency
de	Funkstellen Frequenz

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
de	Wie oft möchten Sie die Funkstationen scannen? Wählen Sie Deaktiviert, um diese Funktion zu entfernen.

en	Management
de	Verwaltung

en	Normal User
de	Kunde / Urlauber

en	General Administration
de	Allgemeine Administration

en	%d Minute

en	Indefinite
de	Unbegrenzt

en	%d Week
de	%d Woche

en	%d Weeks
de	%d Wochen

en	%d Months
de	%d Monate

en	%d Year
de	%d Jahr

en	Simple Queues
de	Einfache Warteschlangen

en	Storage
de	Speicherung

en	(edit)
de	(Bearbeiten)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
de	Nach Regel übersprungene oder nicht erstellte Diagramme

en	MikroTik Credentials
de	MikroTik Zugangsdaten

en	Read Only User
de	Nur-Lese-Benutzer

en	Provide a read only username for the MikroTik.
de	Geben Sie einen schreibgeschützten Benutzernamen für die MikroTik an.

en	Password
de	Kennwort

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
de	Geben Sie das Passwort für den Benutzernamen für diese MikroTik an.

en	Connection Result
de	Verbindungsergebnis

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
de	Ok, wenn Cacti sich über seinen API-Port mit dem MikroTik verbinden kann.

en	Connection Failed
de	Verbindung fehlgeschlagen