en	Testing
bg	Тестване

en	Queues
bg	Опашки

en	Queue Trees
bg	Дървета на опашката

en	Interfaces
bg	Интерфейси

en	DHCP

en	DNS Cache
bg	DNS кеш

en	Address Lists
bg	IP Адрес

en	Wireless Aps
bg	Безжични Aps

en	Wireless Registrations
bg	Честота на безжичните регистрации

en	Interface Stats
bg	Статистика на интерфейса

en	Since Reset
bg	От нулиране

en	Rx Bytes
bg	Rx байта

en	Tx Bytes
bg	Tx байта

en	Rx Packets
bg	Rx пакети

en	Tx Packets
bg	Tx пакети

en	Rx Errors
bg	Грешки при Rx

en	Tx Errors
bg	Tx Грешки

en	Last Seen
bg	Последно видян

en	Edit Device
bg	приспособление

en	No Interfaces Found
bg	Няма намерени интерфейси

en	Queue Status
bg	Състояние на опашката

en	Src Addr/Mask
bg	Src Addr / Mask

en	Dst Addr/Mask
bg	Dst Addr / Mask

en	Bytes In
bg	Байта в

en	Bytes Out
bg	Байтове Out

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out
bg	Дропс

en	No Simple Queues Found
bg	Няма намерени прости опашки

en	Queue Tree Status
bg	Състояние на дървото на опашката

en	Cur Bytes
bg	Байтове

en	Cur Packets
bg	Cur Пакети

en	Total Bytes
bg	Общо байтове

en	Total Packets
bg	Общо пакети

en	No Queue Trees Found
bg	Няма намерени дървета за опашки

en	Wireless Aps Status
bg	Състояние на безжичните Aps

en	Aps

en	SSID

en	Tx Rate

en	Rx Rate
bg	Скорост на Rx

en	Auth Clients

en	Band
bg	Банда

en	Noise Floor
bg	Подът на шума

en	Tx CQQ

en	User Statistics
bg	Потребителска статистика

en	Hotspot

en	PPPoe
bg	PPPoE

en	Active Users
bg	Активни потребители

en	Connect Time
bg	Време за свързване

en	Cur In

en	Cur Out

en	Avg In
bg	Ср

en	Avg Out
bg	Ср. Изход

en	Total In
bg	Общо

en	Total Out
bg	Общо

en	No Users Found
bg	Няма намерени потребители

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
bg	Филтър за устройства (Последна версия на MikroTik е: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
bg	Филтър на устройства (Последна версия на MikroTik е: %s, Издаден: %s)

en	Recovering
bg	Възстановяване

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
bg	Uptime (г: ч: т)

en	CPU %
bg	ПРОЦЕСОР %

en	CPUs
bg	процесори

en	Total Mem
bg	Общо Mem

en	Used Mem
bg	Използва се Mem

en	Total Disk
bg	Общ диск

en	Used Disk
bg	Използван диск

en	View Users
bg	Активни потребители

en	View Simple Queue
bg	Обикновени опашки

en	View Queue Trees
bg	Дървета на опашката

en	View Wireless Aps
bg	Безжични Aps

en	No Wireless Aps Found
bg	Безжични Aps

en	View Interfaces
bg	Интерфейси

en	View Graphs
bg	Графики

en	No Graphs Defined
bg	Няма дефинирани графики

en	No Devices Found
bg	Няма намерени устройства

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
bg	Моля, изберете Първо заявка за данни от конзолата -> Настройки -> Първо хост на MIB

en	Graphs skipped or not created yet
bg	Графиките са пропуснати или още не са създадени

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
bg	Моля, първо изберете Заявка за данни от Конзола-> Настройки-> Първо Host MIB

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
bg	Приложен е персонализиран графичен списък - филтриране от списък

en	Graph Preview Filters
bg	Филтри за преглед на графика

en	Wireless Registration Stats
bg	Честота на безжичните регистрации

en	Registrations
bg	Регистрации

en	MAC Address
bg	IP Адрес

en	Signal to Noise
bg	Сигнал за шум

en	No Wireless Registrations Found
bg	Честота на безжичните регистрации

en	DHCP Registrations
bg	DHCP регистрации

en	Expires in
bg	Изтича на

en	%s Seconds
bg	%s секунди

en	Dynamic
bg	Динамичен

en	No DHCP Entries Found
bg	Няма намерени устройства

en	Permanent
bg	Постоянен

en	No DNS Entries Found
bg	Няма намерени устройства

en	No Address List Entries Found
bg	Няма намерени устройства

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните потребители и техните графики.

en	Delete Device(s)
bg	Устройства

en	You must select at least one User.
bg	Трябва да изберете поне един потребител.

en	MikroTik Users
bg	Потребители на MikroTik

en	Set/Refresh Filters
bg	Задаване / обновяване на филтри

en	Clear Filters
bg	Изчистване на филтрите

en	MikroTik Viewer
bg	Потребители на MikroTik

en	MikroTik Admin
bg	Плъгин -> MikroTik Админ

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
bg	Общи настройки на MikroTik

en	MikroTik Poller Enabled
bg	MikroTik Poller Активирано

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако желаете да бъде активирана заявката на MikroTik. В противен случай полерът няма да функционира.

en	MikroTik API Polling Enabled
bg	MikroTik Poller Активирано

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако искате Cacti да анкетира различни настройки с помощта на MikroTik API. Ако по някаква причина нямате достъп до API на MikroTik, премахнете отметката от тази опция.

en	Automatically Discover Cacti Devices
bg	Автоматично откриване на устройства Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
bg	Искате ли да сканирате автоматично и да добавяте устройства, които поддържат MikroTik MIB от хост таблицата на Cacti?

en	Automatically Purge Devices
bg	Автоматично почистване на устройствата

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
bg	Искате ли автоматично да почистите устройства, които са премахнати от системата Cacti?

en	Maximum Concurrent Collectors
bg	Максимални едновременни колектори

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
bg	Какъв е максималният брой едновременно събирателен процес, който искате да стартирате едновременно?

en	%d Process
bg	% d Процес

en	%d Processes
bg	% d Процеси

en	Auto Discovery Settings
bg	Честота на автоматично откриване

en	Auto Discovery Frequency
bg	Честота на автоматично откриване

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
bg	Колко често искате да търсите нови Cacti устройства?

en	DHCP/DNS/List Settings
bg	Настройки на DHCP / DNS / Списък

en	DHCP Retention
bg	Задържане на DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
bg	Колко дълго бихте искали да запазите историята на DHCP IP регистрацията?

en	DNS Retention
bg	Запазване на DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
bg	Колко дълго искате да запазите историята на DNS кеша?

en	Address List Retention
bg	Запазване на списъка с адреси

en	How long would you like to retain Address List history?
bg	Колко дълго искате да запазите историята на списъка с адреси?

en	Device Graph Automation
bg	Автоматизация на графиките на устройствата

en	Automatically Add New Graphs
bg	Автоматично добавяне на нови графики

en	How often do you want to check for new objects to graph?
bg	Колко често искате да проверявате за нови обекти в графиката?

en	%d Day
bg	% d ден

en	%d Days
bg	% d дни

en	Exclude Users RegEx
bg	Изключване на потребители RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
bg	Потребителските имена, които съответстват на това изречение, няма да се изобразяват автоматично

en	Exclude Users Time to Live
bg	Изключване на времето на потребителите

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
bg	Колко дълго трябва да се съхраняват изключените потребителски данни след прекъсването им.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
bg	Честоти за събиране на устройства MikroTik

en	Storage Frequency
bg	Честота на съхранение

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
bg	Колко често искате да сканирате статистика за съхранение?

en	Processor Frequency
bg	Честота на процесора

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
bg	Колко често искате да сканирате статистиката на процесорите на устройствата?

en	Interfaces Frequency
bg	Честота на интерфейсите

en	How often do you want to scan the Interfaces?
bg	Колко често искате да сканирате интерфейсите?

en	DNS/DHCP/List Frequency
bg	Честота на съхранение

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
bg	Колко често искате да сканирате статистиката на процесорите на устройствата?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
bg	Честоти на MikroTik за опашка / събиране на дървета

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
bg	Честота на проста опашка / PPPoe

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
bg	Колко често искате да сканирате Simple Queue Statistics? Изберете Disabled, за да премахнете тази функция.

en	Queue Trees Frequency
bg	Честота на дърветата на опашката

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
bg	Колко често искате да сканирате дърветата на опашките? Изберете Disabled, за да премахнете тази функция.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
bg	Честоти на MikroTik Wireless Collection

en	Wireless HotSpot Users Frequency
bg	Честота на потребителите на безжични HotSpot

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
bg	Колко често искате да сканирате безжичната статистика на потребителите? Изберете Disabled, за да премахнете тази функция.

en	Wireless Access Point Frequency
bg	Честота на безжичната точка за достъп

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
bg	Колко често искате да сканирате точките за безжичен достъп? Изберете Disabled, за да премахнете тази функция.

en	Wireless Registrations Frequency
bg	Честота на безжичните регистрации

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
bg	Колко често искате да сканирате безжичните регистрации? Изберете Disabled, за да премахнете тази функция.

en	Wireless Stations Frequency
bg	Честота на безжичните станции

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
bg	Колко често искате да сканирате безжичните станции? Изберете Disabled, за да премахнете тази функция.

en	Normal User
bg	Нормален потребител

en	General Administration
bg	Обща администрация

en	Indefinite
bg	Неопределено

en	%d Week
bg	%d Седмица

en	%d Weeks
bg	%d Седмици

en	%d Months
bg	% d Минути

en	%d Year
bg	%d Година

en	Simple Queues
bg	Обикновени опашки

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
bg	Графики, пропуснати по правило или несъздадени

en	MikroTik Credentials
bg	Удостоверения за МикроТик

en	Read Only User
bg	Потребител само за четене

en	Provide a read only username for the MikroTik.
bg	Дайте потребителско име за четене само за MikroTik.

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
bg	Предоставете паролата за четене само за това MikroTik.

en	Connection Result
bg	Резултат от връзката

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
bg	Добре, ако Cacti може да се свърже с MikroTik през пристанището на API.