en	Present
ar-sa	حاضر

en	Unknown
ar-sa	غير معروف

en	Running
ar-sa	مفتوح

en	Warning
ar-sa	تحذير

en	Testing
ar-sa	اختبارات

en	Down
ar-sa	المرض

en	Devices
ar-sa	الأجهزة

en	Users
ar-sa	المستخدمين

en	Queues
ar-sa	طوابير

en	Queue Trees
ar-sa	قائمة انتظار الأشجار

en	Interfaces
ar-sa	واجهات

en	DHCP

en	DNS Cache
ar-sa	ذاكرة التخزين المؤقت DNS

en	Address Lists
ar-sa	عنوان IP

en	Wireless Aps
ar-sa	اللاسلكي aps

en	Wireless Registrations
ar-sa	الترددات اللاسلكية التردد

en	Graphs
ar-sa	الرسوم

en	Interface Stats
ar-sa	احصائيات واجهة

en	Search
ar-sa	بحث

en	Device
ar-sa	جهاز

en	All
ar-sa	الكل

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Active
ar-sa	نشط

en	Since Reset
ar-sa	منذ إعادة تعيين

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Actions
ar-sa	أفعال

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	Name
ar-sa	الاسم

en	Rx Bytes
ar-sa	بايت آر إكس

en	Tx Bytes
ar-sa	بايت بايت

en	Rx Packets
ar-sa	الحزم آر إكس

en	Tx Packets
ar-sa	الحزم تكساس

en	Rx Errors
ar-sa	أخطاء آر إكس

en	Tx Errors
ar-sa	أخطاء تكساس

en	Last Seen
ar-sa	آخر ظهور

en	Edit Device
ar-sa	تحرير الجهاز

en	No Interfaces Found
ar-sa	لم يتم العثور على واجهات

en	Queue Status
ar-sa	قائمة انتظار الحالة

en	Src Addr/Mask
ar-sa	Src Addr / قناع

en	Dst Addr/Mask
ar-sa	التوقيت الصيفي / قناع

en	Bytes In
ar-sa	بايت في

en	Bytes Out
ar-sa	بايت خارج

en	Pkts In
ar-sa	Pkts في

en	Pkts Out
ar-sa	Pkts خارج

en	Qs In

en	Qs Out
ar-sa	Qs خارج

en	Drps In
ar-sa	drps في

en	Drps Out
ar-sa	drps خارج

en	No Simple Queues Found
ar-sa	لم يتم العثور على قوائم انتظار بسيطة

en	Queue Tree Status
ar-sa	قائمة انتظار شجرة الوضع

en	Trees
ar-sa	الأشجار

en	Flow
ar-sa	تدفق

en	Cur Bytes
ar-sa	بايت بايت

en	Cur Packets
ar-sa	حزم الحزم

en	Total Bytes
ar-sa	إجمالي البايت

en	Total Packets
ar-sa	مجموع الحزم

en	No Queue Trees Found
ar-sa	لم يتم العثور على أشجار قائمة الانتظار

en	Wireless Aps Status
ar-sa	حالة Aps اللاسلكية

en	Aps
ar-sa	وكالة الأنباء الجزائرية

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
ar-sa	معدل TX

en	Rx Rate
ar-sa	معدل RX

en	Clients
ar-sa	العملاء

en	Auth Clients
ar-sa	عملاء المصادقة

en	Frequency
ar-sa	التكرار

en	Band
ar-sa	فرقة

en	Noise Floor
ar-sa	طابق مزعج

en	Tx CQQ
ar-sa	TX CQQ

en	User Statistics
ar-sa	إحصائيات المستخدم

en	Type
ar-sa	النوع

en	Hotspot
ar-sa	نقطة ساخنة

en	PPPoe
ar-sa	PPPOE

en	Active Users
ar-sa	الأعضاء النشطون

en	User
ar-sa	المستخدم

en	IP Address
ar-sa	عنوان الIP

en	MAC
ar-sa	ماك

en	Connect Time
ar-sa	ربط الوقت

en	Cur In
ar-sa	كور ان

en	Cur Out
ar-sa	cur خارج

en	Avg In
ar-sa	متوسط في

en	Avg Out
ar-sa	متوسط خارج

en	Total In
ar-sa	الإجمالي

en	Total Out
ar-sa	مجموع خارج

en	N/A

en	No Users Found
ar-sa	لم يتم العثور على مستخدمين

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
ar-sa	تصفية الجهاز (أحدث إصدار من MikroTik هو:٪ s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
ar-sa	تصفية الجهاز (أحدث إصدار من MikroTik هو:٪ s ، تاريخ الإصدار:٪ s)

en	ChangeLog
ar-sa	سجل التغيير

en	Status
ar-sa	الحالة

en	Recovering
ar-sa	يستردّ

en	Up
ar-sa	أعلى

en	Disabled
ar-sa	معطل

en	Description
ar-sa	الوصف

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
ar-sa	الجهوزية (د: ح: م)

en	CPU %
ar-sa	وحدة المعالجة المركزية ٪

en	CPUs
ar-sa	وحدات المعالجة المركزية

en	Processes
ar-sa	العمليات

en	Total Mem
ar-sa	مجموع م

en	Used Mem
ar-sa	تستخدم Mem

en	Total Disk
ar-sa	مجموع القرص

en	Used Disk
ar-sa	تستخدم القرص

en	View Users
ar-sa	عرض المستخدمين

en	View Simple Queue
ar-sa	طوابير بسيطة

en	View Queue Trees
ar-sa	قائمة انتظار الأشجار

en	View Wireless Aps
ar-sa	اللاسلكي aps

en	No Wireless Aps Found
ar-sa	اللاسلكي aps

en	View Interfaces
ar-sa	واجهات

en	View Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية

en	No Graphs Defined
ar-sa	لم يتم تحديد الرسوم البيانية

en	No Devices Found
ar-sa	لم تجد الأجهزة

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
ar-sa	يرجى تحديد استعلام البيانات أولاً من وحدة التحكم -> الإعدادات -> المضيف MIB أولاً

en	Graphs skipped or not created yet
ar-sa	تم تخطي الرسوم البيانية أو لم يتم إنشاؤها بعد

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
ar-sa	يرجى تحديد استعلام البيانات أولاً من وحدة التحكم-> الإعدادات-> المضيف MIB أولاً

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
ar-sa	قائمة الرسم البياني المخصصة المطبقة - التصفية من القائمة

en	Graph Preview Filters
ar-sa	مرشحات معاينة الرسم البياني

en	Wireless Registration Stats
ar-sa	الترددات اللاسلكية التردد

en	Registrations
ar-sa	التسجيلات

en	Client Name
ar-sa	العملاء

en	MAC Address
ar-sa	عنوان IP

en	Signal to Noise
ar-sa	إشارة إلى الضوضاء

en	No Wireless Registrations Found
ar-sa	الترددات اللاسلكية التردد

en	DHCP Registrations
ar-sa	تسجيلات DHCP

en	Entries
ar-sa	مقالات

en	Expires in
ar-sa	ينتهي في

en	Blocked
ar-sa	ممنوع

en	Last Updated
ar-sa	أخر تحديث

en	%s Seconds
ar-sa	%s ثواني

en	Dynamic
ar-sa	متحرك

en	Static
ar-sa	ثابت

en	No DHCP Entries Found
ar-sa	لم تجد الأجهزة

en	Permanent
ar-sa	دائم

en	Expired
ar-sa	منتهية الصلاحية

en	Export
ar-sa	تصدير

en	Data
ar-sa	بيانات

en	TTL

en	No DNS Entries Found
ar-sa	لم تجد الأجهزة

en	List
ar-sa	قائمة

en	Address
ar-sa	العنوان

en	Timeout
ar-sa	المهلة

en	No Address List Entries Found
ar-sa	لم تجد الأجهزة

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف المستخدمين (المستخدمين) التاليين والرسومات (الرسومات) الخاصة بهم.

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Continue
ar-sa	إستمرار

en	Delete Device(s)
ar-sa	الأجهزة

en	You must select at least one User.
ar-sa	يجب عليك اختيار مستخدم واحد على الأقل.

en	Return
ar-sa	عودة

en	MikroTik Users
ar-sa	MikroTik المستخدمين

en	Inactive
ar-sa	غير نشط

en	Set/Refresh Filters
ar-sa	تعيين / تحديث عوامل التصفية

en	Clear Filters
ar-sa	مسح الفلتر

en	User Name
ar-sa	اسم المستخدم

en	Domain
ar-sa	الموقع

en	MikroTik Viewer
ar-sa	MikroTik المستخدمين

en	MikroTik Admin
ar-sa	البرنامج المساعد -> MikroTik الادارية

en	MikroTik
ar-sa	مايكروتك

en	MikroTik General Settings
ar-sa	الإعدادات العامة MikroTik

en	MikroTik Poller Enabled
ar-sa	تمكين MikroTik Poller

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
ar-sa	حدد هذا المربع ، إذا كنت تريد تمكين اقتراع MikroTik. خلاف ذلك ، لن يعمل المستطلع.

en	MikroTik API Polling Enabled
ar-sa	تمكين MikroTik Poller

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
ar-sa	حدد هذا المربع ، إذا كنت تريد Cacti أن تستطلع الإعدادات المختلفة باستخدام MikroTik API. إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى MikroTik API لسبب ما ، فقم بإلغاء تحديد هذا الخيار.

en	Automatically Discover Cacti Devices
ar-sa	اكتشف تلقائيا أجهزة الصبار

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
ar-sa	هل ترغب في البحث عن الأجهزة التي تدعم MikroTik MIB وإضافتها تلقائيًا من جدول المضيف Cacti؟

en	Automatically Purge Devices
ar-sa	تطهير الأجهزة تلقائيا

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
ar-sa	هل ترغب في إزالة الأجهزة التي تمت إزالتها تلقائيًا من نظام Cacti؟

en	Maximum Concurrent Collectors
ar-sa	جامعي الحد الأقصى المتزامنة

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
ar-sa	ما هو الحد الأقصى لعدد عمليات التجميع المتزامن التي تريد تشغيلها في وقت واحد؟

en	%d Process
ar-sa	٪ d العملية

en	%d Processes
ar-sa	٪ d العمليات

en	Auto Discovery Settings
ar-sa	اكتشاف السيارات التردد

en	Auto Discovery Frequency
ar-sa	اكتشاف السيارات التردد

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
ar-sa	كم مرة تريد البحث عن أجهزة Cacti الجديدة؟

en	DHCP/DNS/List Settings
ar-sa	إعدادات DHCP / DNS / القائمة

en	DHCP Retention
ar-sa	استبقاء DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
ar-sa	ما هي المدة التي ترغب في الاحتفاظ فيها بسجل تسجيل IP لبروتوكول DHCP؟

en	DNS Retention
ar-sa	الاحتفاظ بنظام أسماء النطاقات

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
ar-sa	ما هي المدة التي ترغب في الاحتفاظ بها في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات؟

en	Address List Retention
ar-sa	الاحتفاظ بقائمة العناوين

en	How long would you like to retain Address List history?
ar-sa	كم من الوقت تريد الاحتفاظ بمحفوظات قائمة العناوين؟

en	Device Graph Automation
ar-sa	أتمتة الرسم البياني للجهاز

en	Automatically Add New Graphs
ar-sa	إضافة الرسوم البيانية الجديدة تلقائيا

en	How often do you want to check for new objects to graph?
ar-sa	كم مرة تريد التحقق من وجود كائنات جديدة للرسم البياني؟

en	Never
ar-sa	أبدا

en	%d Minutes
ar-sa	دقيقة (دقائق)

en	%d Hour
ar-sa	%d ساعة

en	%d Hours
ar-sa	‫d٪ د ساعات

en	%d Day
ar-sa	٪ د يوم

en	%d Days
ar-sa	٪ أيام

en	Exclude Users RegEx
ar-sa	استبعاد المستخدمين RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
ar-sa	لن يتم رسم بياني لأسماء المستخدمين التي تتطابق مع هذا regex

en	Exclude Users Time to Live
ar-sa	استبعاد المستخدمين وقت للعيش

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
ar-sa	كم من الوقت يجب الاحتفاظ ببيانات المستخدم المستبعد بعد قطع اتصاله.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
ar-sa	ترددات جهاز MikroTik

en	Storage Frequency
ar-sa	تردد التخزين

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
ar-sa	كم مرة تريد مسح إحصائيات التخزين؟

en	Processor Frequency
ar-sa	تردد المعالج

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
ar-sa	كم مرة تريد مسح إحصائيات معالج الجهاز؟

en	Interfaces Frequency
ar-sa	واجهات التردد

en	How often do you want to scan the Interfaces?
ar-sa	كم مرة تريد مسح واجهات؟

en	DNS/DHCP/List Frequency
ar-sa	تردد التخزين

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
ar-sa	كم مرة تريد مسح إحصائيات معالج الجهاز؟

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
ar-sa	قائمة انتظار MikroTik / مجموعة الأشجار

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
ar-sa	قائمة انتظار بسيطة / PPPoe التردد

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
ar-sa	كم مرة تريد مسح إحصائيات قائمة انتظار بسيطة؟ حدد معطل لإزالة هذه الميزة.

en	Queue Trees Frequency
ar-sa	طابور الأشجار التردد

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
ar-sa	كم مرة تريد أن تفحص قائمة انتظار الأشجار؟ حدد معطل لإزالة هذه الميزة.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
ar-sa	ترددات MikroTik اللاسلكية

en	Wireless HotSpot Users Frequency
ar-sa	تردد هوت سبوت اللاسلكي للمستخدمين

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
ar-sa	كم مرة تريد مسح إحصاءات المستخدم اللاسلكي؟ حدد معطل لإزالة هذه الميزة.

en	Wireless Access Point Frequency
ar-sa	تردد نقطة الوصول اللاسلكي

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
ar-sa	كم مرة تريد مسح نقاط الوصول اللاسلكي؟ حدد معطل لإزالة هذه الميزة.

en	Wireless Registrations Frequency
ar-sa	الترددات اللاسلكية التردد

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
ar-sa	كم مرة تريد مسح التسجيلات اللاسلكية؟ حدد معطل لإزالة هذه الميزة.

en	Wireless Stations Frequency
ar-sa	تردد محطات لاسلكية

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
ar-sa	كم مرة تريد أن تفحص المحطات اللاسلكية؟ حدد معطل لإزالة هذه الميزة.

en	Management
ar-sa	الإدارة

en	Normal User
ar-sa	المستخدم العادي

en	General Administration
ar-sa	الإدارة العامة

en	%d Minute
ar-sa	٪ د دقيقة

en	Indefinite
ar-sa	غير محدد

en	%d Week
ar-sa	%d أسبوع

en	%d Weeks
ar-sa	%d أسابيع

en	%d Months
ar-sa	٪ د دقائق

en	%d Year
ar-sa	%d العام

en	Simple Queues
ar-sa	طوابير بسيطة

en	Storage
ar-sa	تخزين

en	(edit)
ar-sa	(تعديل)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
ar-sa	تم تخطي الرسوم البيانية حسب القاعدة ، أو لم يتم إنشاؤها

en	MikroTik Credentials
ar-sa	أوراق اعتماد MikroTik

en	Read Only User
ar-sa	قراءة فقط المستخدم

en	Provide a read only username for the MikroTik.
ar-sa	قم بتوفير اسم مستخدم للقراءة فقط لـ MikroTik.

en	Password
ar-sa	كلمة المرور

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
ar-sa	توفير كلمة مرور اسم المستخدم للقراءة فقط لهذا MikroTik.

en	Connection Result
ar-sa	نتيجة اتصال

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
ar-sa	حسناً ، إذا كان بإمكان Cacti الاتصال بـ MikroTik عبر منفذ API الخاص به

en	Connection Failed
ar-sa	فشل الاتصال