en	Update Time (Now + 1 Hour)
vi	Thời gian cập nhật (Bây giờ + 1 giờ)

en	Disassociate
vi	Không liên quan

en	Not Defined
vi	Không xác định

en	Every Week
vi	Mỗi tuần

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để cập nhật (các) Lịch bảo trì sau.

en	Update Maintenance Schedule(s)
vi	Lịch bảo trì

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Lịch bảo trì sau. Bất kỳ thiết bị nào được liên kết với Biểu này sẽ bị hủy liên kết.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
vi	Lịch bảo trì

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một Lịch bảo trì.

en	Device(s)
vi	Thiết bị

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết (các) Thiết bị sau với Lịch bảo trì ' %s '.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
vi	Lịch bảo trì

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để phân tách (các) Thiết bị sau với Lịch bảo trì ' %s '.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
vi	Lịch bảo trì

en	You must select at least one Device.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một Thiết bị.

en	Webseer(s)
vi	(Các) trình duyệt web

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết (các) Thiết bị bên dưới với Lịch bảo trì ' %s '.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để phân tách (các) Thiết bị bên dưới với Lịch bảo trì ' %s '.

en	You must select at least one Webseer.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một Thiết bị.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
vi	Lịch bảo trì mới

en	General Settings %s
vi	Cài đặt chung [mới]

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
vi	Cung cấp Lịch bảo trì một tên có ý nghĩa

en	Whether or not this schedule will be checked.
vi	Có hay không ngưỡng này sẽ được kiểm tra và cảnh báo.

en	The type of schedule, one time or recurring.
vi	Loại lịch trình, một lần hoặc định kỳ.

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
vi	Đây là khoảng thời gian trong đó thời gian bắt đầu / kết thúc sẽ lặp lại.

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
vi	Ngày / thời gian bắt đầu cho lịch trình này. Hầu hết các định dạng ngày / giờ được chấp nhận.

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
vi	Ngày / thời gian kết thúc cho lịch trình này. Hầu hết các định dạng ngày / giờ được chấp nhận.

en	Start Date/Time Selector
vi	Bộ chọn ngày / giờ bắt đầu

en	End Date/Time Selector
vi	Bộ chọn ngày / giờ kết thúc

en	Maintenance Schedules
vi	Lịch bảo trì

en	No Schedules
vi	Kế hoạch

en	Associated Devices %s
vi	Thiết bị liên kết %s

en	Site

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Set/Refresh Filters
vi	Đặt / làm mới bộ lọc

en	Clear Filters
vi	Xóa bộ lọc

en	Associated
vi	Liên kết

en	Associated Schedules
vi	Lịch trình liên kết

en	Thresholds
vi	Ngưỡng

en	Current Schedule
vi	Lịch trình hiện tại

en	No Associated Devices Found
vi	Không tìm thấy thiết bị liên kết

en	Schedule must be created before associating
vi	Lịch biểu phải được tạo trước khi liên kết

en	Associated Web URL's %s
vi	URL liên kết của %s

en	USING DNS
vi	SỬ DỤNG DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
vi	Không tìm thấy URL WebSeer liên kết

en	(actions)
vi	Hành động