en	Update Time (Now + 1 Hour)
ru	Время обновления (сейчас + 1 час)

en	Delete
ru	Удалить

en	Associate
ru	Ассоциировать

en	Disassociate
ru	Разъединить

en	One Time
ru	Один раз

en	Recurring
ru	Повторяющийся

en	Not Defined
ru	Не Определено

en	Every Day
ru	Каждый день

en	Every Week
ru	Каждую неделю

en	No
ru	Нет

en	Yes
ru	Да

en	General
ru	Общие

en	Devices
ru	Устройства

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обновить следующий(ие) график(и) обслуживания.

en	Cancel
ru	Отмена

en	Continue
ru	Продолжить

en	Update Maintenance Schedule(s)
ru	Обновление графика(ов) обслуживания

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) график(и) обслуживания. Любые Устройства, связанные с данным графиком, будут отключены.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
ru	Удаление графиков обслуживания

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
ru	Необходимо выбрать хотя бы один график обслуживания.

en	Return
ru	Вернуть

en	Device(s)
ru	Устройство(ва)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы связать следующее устройство(ва) с графиком обслуживания '%s'.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
ru	Ассоциировать графики обслуживания

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы разделить следующие устройства с расписанием обслуживания '%s'.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
ru	Отделение графиков обслуживания

en	You must select at least one Device.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одно устройство.

en	Webseer(s)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы ассоциировать устройство (ва) ниже с графиком обслуживания "%s".

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отменить связь между Webseer(s), указанными ниже и графиком обслуживания "%s".

en	You must select at least one Webseer.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одно Webseer.

en	[edit: %s]
ru	[изменить: %s]

en	[new]
ru	[новый]

en	New Maintenance Schedule
ru	Новый график обслуживания

en	General Settings %s
ru	Основные Настройки %s

en	Schedule
ru	Расписание

en	Schedule Name
ru	Название расписания

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
ru	Присвойте расписанию обслуживания осмысленное имя

en	Enabled
ru	Включенные

en	Whether or not this schedule will be checked.
ru	Будет ли проверяться это расписание.

en	Schedule Type
ru	Тип Расписания

en	The type of schedule, one time or recurring.
ru	Тип расписания, разовое или повторяющееся.

en	Interval
ru	Интервал

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
ru	Это интервал, в котором время начала/конца будет повторяться.

en	Start Time
ru	Время начала

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
ru	Дата/время начала для этого расписания. Принимается большинство форматов даты/времени.

en	End Time
ru	Время окончания

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
ru	Дата/время окончания для этого расписания. Принимаются большинство форматов даты/времени.

en	Start Date/Time Selector
ru	Выбор даты/времени начала

en	End Date/Time Selector
ru	Выбор даты/времени окончания

en	Maintenance Schedules
ru	Графики технического обслуживания

en	Name
ru	Имя

en	Active
ru	Активный

en	Type
ru	Тип

en	Start
ru	Начало

en	End
ru	Конец

en	No Schedules
ru	Нет расписаний

en	Associated Devices %s
ru	Связанные устройства %s

en	Site
ru	Узел

en	Any
ru	Любой

en	None
ru	Нет

en	Data Collector
ru	Сборщик данных

en	Location
ru	Местоположение

en	Template
ru	Шаблон

en	Go
ru	Перейти

en	Set/Refresh Filters
ru	Выбрать/Обновить фильтры

en	Clear
ru	Очистить

en	Clear Filters
ru	Очистить фильтры

en	Search
ru	Поиск

en	Default
ru	Стандартно

en	Associated
ru	Связанный

en	Description
ru	Описание

en	ID
ru	ИД

en	Associated Schedules
ru	Связанные расписания

en	Graphs
ru	Графики

en	Data Sources
ru	Источники Данных

en	Thresholds
ru	Пороговые значения

en	Status
ru	Статус

en	Hostname
ru	Имя хоста

en	Current Schedule
ru	Текущее расписание

en	No Associated Devices Found
ru	Связанные устройства не найдены

en	Schedule must be created before associating
ru	Расписание необходимо создать перед связыванием

en	Associated Web URL's %s
ru	Соответствующие URL-адреса веб-сайтов %s

en	Rows
ru	Строк

en	Lists
ru	Списки

en	URL

en	Disabled
ru	Выключен

en	USING DNS
ru	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
ru	URL-адреса ассоциированного WebSeer не найдены

en	Management
ru	Управление

en	System Administration
ru	Администрирование системы

en	(edit)
ru	(Редактировать)

en	(actions)
ru	(действия)