en	Update Time (Now + 1 Hour)
pt-br	Tempo de actualização (Agora + 1 hora)

en	Delete
pt-br	Excluir

en	Associate
pt-br	Associado

en	Disassociate
pt-br	Desassociar

en	One Time
pt-br	Uma Vez

en	Recurring
pt-br	Recorrente

en	Not Defined
pt-br	Não Definido

en	Every Day
pt-br	Todo o dia

en	Every Week
pt-br	Toda Semana

en	No
pt-br	Não

en	Yes
pt-br	Sim

en	General
pt-br	Geral

en	Devices
pt-br	Dispositivos

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para atualizar a(s) seguinte(s) programação(ões) de manutenção.

en	Cancel
pt-br	Cancelar

en	Continue
pt-br	Continuar

en	Update Maintenance Schedule(s)
pt-br	Programações de manutenção

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o(s) seguinte(s) programa(s) de manutenção. Quaisquer Dispositivos(s) Associados a esta Tabela serão Desassociados.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
pt-br	Programações de manutenção

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
pt-br	É necessário selecionar pelo menos uma Programação de manutenção.

en	Return
pt-br	Retorno

en	Device(s)
pt-br	Dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
pt-br	Clique em 'Continuar' para associar o(s) seguinte(s) dispositivo(s) com a programação de manutenção '%s'.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
pt-br	Programações de manutenção

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desassociar o(s) seguinte(s) Dispositivo(s) com a Programação de Manutenção '%s'.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
pt-br	Programações de manutenção

en	You must select at least one Device.
pt-br	Você deve selecionar pelo menos um Dispositivo.

en	Webseer(s)
pt-br	Webseer (s)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
pt-br	Clique em 'Continuar' para associar o(s) dispositivo(s) abaixo com a programação de manutenção '%s'.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desassociar os Dispositivos abaixo com a Programação de Manutenção '%s'.

en	You must select at least one Webseer.
pt-br	Você deve selecionar pelo menos um Dispositivo.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
pt-br	Nova programação de manutenção

en	General Settings %s
pt-br	Configurações gerais [novo]

en	Schedule
pt-br	Cronograma

en	Schedule Name
pt-br	Nome do horário

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
pt-br	Fornecer à Programação de Manutenção um nome significativo

en	Enabled
pt-br	Ativado

en	Whether or not this schedule will be checked.
pt-br	Se este limiar será ou não verificado e alertado.

en	Schedule Type
pt-br	Tipo de agendamento

en	The type of schedule, one time or recurring.
pt-br	O tipo de programação, única ou recorrente.

en	Interval
pt-br	Intervalo

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
pt-br	Este é o intervalo em que a hora de início/fim se repetirá.

en	Start Time
pt-br	Hora de início

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
pt-br	A data/hora de início para este horário. A maioria dos formatos de data/hora aceites.

en	End Time
pt-br	Horário de Término

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
pt-br	A data/hora final para este horário. A maioria dos formatos de data/hora aceites.

en	Start Date/Time Selector
pt-br	Seletor de data / hora de início

en	End Date/Time Selector
pt-br	Seletor de data / hora de término

en	Maintenance Schedules
pt-br	Programações de manutenção

en	Name
pt-br	Nome

en	Active
pt-br	Ativo

en	Type
pt-br	Tipo

en	Start
pt-br	Iniciar

en	End
pt-br	Fim

en	No Schedules
pt-br	Horários

en	Associated Devices %s
pt-br	Dispositivos Associados %s

en	Site

en	Any
pt-br	Qualquer

en	None
pt-br	Nenhum

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Go
pt-br	Ir

en	Set/Refresh Filters
pt-br	Definir / Atualizar Filtros

en	Clear
pt-br	Limpar

en	Clear Filters
pt-br	Limpar Filtros

en	Search
pt-br	Pesquisar

en	Default
pt-br	Padrão

en	Associated
pt-br	Associadas

en	Description
pt-br	Descrição

en	ID

en	Associated Schedules
pt-br	Horários associados

en	Graphs
pt-br	Gráficos

en	Data Sources
pt-br	Fonte dos Dados

en	Thresholds
pt-br	Limiares

en	Status

en	Hostname

en	Current Schedule
pt-br	Horário Atual

en	No Associated Devices Found
pt-br	Nenhum dispositivo associado encontrado

en	Schedule must be created before associating
pt-br	A programação deve ser criada antes de associar

en	Associated Web URL's %s
pt-br	URLs da Web Associadas %s

en	Rows
pt-br	Linhas

en	Lists
pt-br	Listas

en	URL

en	Disabled
pt-br	Desativado

en	USING DNS
pt-br	UTILIZAR DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
pt-br	Nenhum URL associado do WebSeer encontrado

en	Management
pt-br	Gerenciamento

en	System Administration
pt-br	Administração do Sistema

en	(edit)
pt-br	(editar)

en	(actions)
pt-br	Ações