en	Update Time (Now + 1 Hour)
pl	Czas aktualizacji (teraz + 1 godzina)

en	Disassociate
pl	dysocjacjacja

en	Not Defined
pl	Nieokreślone

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby zaktualizować następujący(-e) harmonogram(-y) konserwacji.

en	Update Maintenance Schedule(s)
pl	Plany utrzymania

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) harmonogram(-y) konserwacji. Wszelkie Urządzenia związane z niniejszym Harmonogramem zostaną odłączone.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
pl	Plany utrzymania

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
pl	Należy wybrać co najmniej jeden harmonogram konserwacji.

en	Device(s)
pl	Urządzenie(-a)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby powiązać następujące urządzenie(-a) z harmonogramem konserwacji '%s'.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
pl	Plany utrzymania

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby oddzielić następujące urządzenie(-a) od harmonogramu konserwacji '%s'.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
pl	Plany utrzymania

en	You must select at least one Device.
pl	Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.

en	Webseer(s)
pl	Przeglądający (e)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby powiązać urządzenie(-a) poniżej z harmonogramem konserwacji '%'.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby odciąć urządzenia poniżej z Harmonogramem konserwacji '%'.

en	You must select at least one Webseer.
pl	Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
pl	Nowy harmonogram utrzymania

en	General Settings %s
pl	Ustawienia ogólne [nowe]

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
pl	Podać w harmonogramie obsługi technicznej wymowną nazwę

en	Whether or not this schedule will be checked.
pl	Czy próg ten będzie sprawdzany i ostrzegany o tym, czy nie.

en	The type of schedule, one time or recurring.
pl	Rodzaj harmonogramu, jednorazowy lub cykliczny.

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
pl	Jest to przedział czasu, w którym będzie powtarzany czas rozpoczęcia/końca.

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
pl	Data rozpoczęcia / godzina dla tego harmonogramu. Większość formatów daty/czasu jest akceptowana.

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
pl	Data / godzina zakończenia tego harmonogramu. Większość formatów daty/czasu jest akceptowana.

en	Start Date/Time Selector
pl	Wybór daty / godziny rozpoczęcia

en	End Date/Time Selector
pl	Selektor daty / godziny zakończenia

en	Maintenance Schedules
pl	Plany utrzymania

en	No Schedules
pl	Harmonogram

en	Associated Devices %s
pl	Związane urządzenia %s

en	Site

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Associated Schedules
pl	Powiązane harmonogramy

en	Current Schedule
pl	Aktualny harmonogram

en	No Associated Devices Found
pl	Nie znaleziono powiązanych urządzeń

en	Schedule must be created before associating
pl	Harmonogram należy utworzyć przed skojarzeniem

en	Associated Web URL's %s
pl	Powiązany adres URL strony internetowej %s

en	USING DNS
pl	UŻYTKOWANIE DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
pl	Nie znaleziono powiązanego adresu URL WebSeer

en	(actions)
pl	Akcje