en	Update Time (Now + 1 Hour)
hi	अपडेट का समय (अब + 1 घंटा)

en	Associate
hi	साथी

en	Disassociate
hi	अलग

en	One Time
hi	एक बार

en	Not Defined
hi	परिभाषित नहीं

en	Every Day
hi	हर रोज

en	Every Week
hi	प्रति सप्ताह

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
hi	निम्न रखरखाव अनुसूची को अपडेट करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Update Maintenance Schedule(s)
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
hi	निम्नलिखित अनुरक्षण अनुसूची (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। इस अनुसूची से संबद्ध किसी भी उपकरण को अलग कर दिया जाएगा।

en	Delete Maintenance Schedule(s)
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
hi	आपको कम से कम एक रखरखाव अनुसूची का चयन करना होगा।

en	Device(s)
hi	उपकरण)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को रखरखाव अनुसूची ' %s ' के साथ जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Associate Maintenance Schedule(s)
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
hi	रखरखाव अनुसूची ' %s ' के साथ निम्नलिखित डिवाइस (एस) को अलग करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	You must select at least one Device.
hi	आपके लिए कम से कम एक डिवाइस चुनना ज़रूरी है।

en	Webseer(s)
hi	Webseer (रों)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
hi	रखरखाव अनुसूची ' %s ' के साथ नीचे डिवाइस (ओं) को जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
hi	रखरखाव अनुसूची ' %s ' के साथ नीचे दिए गए उपकरणों को अलग करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	You must select at least one Webseer.
hi	आपके लिए कम से कम एक डिवाइस चुनना ज़रूरी है।

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
hi	नई रखरखाव अनुसूची

en	General Settings %s
hi	सामान्य सेटिंग्स [नया]

en	Schedule Name
hi	अनुसूची का नाम

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
hi	रखरखाव अनुसूची को एक सार्थक नाम प्रदान करें

en	Whether or not this schedule will be checked.
hi	इस दहलीज की जाँच की जाएगी या नहीं।

en	Schedule Type
hi	अनुसूची प्रकार

en	The type of schedule, one time or recurring.
hi	अनुसूची का प्रकार, एक बार या आवर्ती।

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
hi	यह अंतराल है जिसमें प्रारंभ / समाप्ति समय दोहराएगा।

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
hi	इस अनुसूची के लिए प्रारंभ तिथि / समय। अधिकांश दिनांक / समय प्रारूप स्वीकार किए जाते हैं।

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
hi	इस अनुसूची के लिए अंतिम तिथि / समय। अधिकांश दिनांक / समय प्रारूप स्वीकार किए जाते हैं।

en	Start Date/Time Selector
hi	प्रारंभ दिनांक / समय चयनकर्ता

en	End Date/Time Selector
hi	अंतिम तिथि / समय चयनकर्ता

en	Maintenance Schedules
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	End
hi	समाप्त

en	No Schedules
hi	कोई अनुसूचियां नहीं

en	Associated Devices %s
hi	संबद्ध डिवाइस %s

en	Site

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Set/Refresh Filters
hi	फ़िल्टर सेट करें / ताज़ा करें

en	Clear Filters
hi	साफ फिल्टर

en	Associated
hi	एसोसिएटेड

en	Associated Schedules
hi	एसोसिएटेड अनुसूचियां

en	Graphs
hi	रेखांकन

en	Data Sources
hi	डाटा के स्रोत

en	Thresholds
hi	सीमारेखा

en	Current Schedule
hi	वर्तमान अनुसूची

en	No Associated Devices Found
hi	कोई एसोसिएटेड डिवाइस नहीं मिला

en	Schedule must be created before associating
hi	संबद्ध करने से पहले अनुसूची बनाई जानी चाहिए

en	Associated Web URL's %s
hi	संबद्ध वेब URL का %s

en	Lists
hi	सूचियाँ

en	USING DNS
hi	DNS का उपयोग करना

en	No Associated WebSeer URL's Found
hi	कोई संबद्ध WebSeer URL का संस्थापक नहीं है

en	(edit)
hi	संपादित करें

en	(actions)
hi	कार्रवाइयाँ