en	Update Time (Now + 1 Hour)
hi	अपडेट का समय (अब + 1 घंटा)

en	Delete
hi	हटाएं

en	Associate
hi	साथी

en	Disassociate
hi	अलग

en	One Time
hi	एक बार

en	Recurring
hi	आवर्ती

en	Not Defined
hi	परिभाषित नहीं

en	Every Day
hi	हर रोज

en	Every Week
hi	प्रति सप्ताह

en	No
hi	नहीं

en	Yes
hi	हाँ

en	General
hi	सामान्य

en	Devices
hi	डिवाइस

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
hi	निम्न रखरखाव अनुसूची को अपडेट करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Cancel
hi	कैंसिल करें

en	Continue
hi	जारी रखें

en	Update Maintenance Schedule(s)
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
hi	निम्नलिखित अनुरक्षण अनुसूची (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। इस अनुसूची से संबद्ध किसी भी उपकरण को अलग कर दिया जाएगा।

en	Delete Maintenance Schedule(s)
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
hi	आपको कम से कम एक रखरखाव अनुसूची का चयन करना होगा।

en	Return
hi	वापसी

en	Device(s)
hi	उपकरण)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को रखरखाव अनुसूची ' %s ' के साथ जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Associate Maintenance Schedule(s)
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
hi	रखरखाव अनुसूची ' %s ' के साथ निम्नलिखित डिवाइस (एस) को अलग करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	You must select at least one Device.
hi	आपके लिए कम से कम एक डिवाइस चुनना ज़रूरी है।

en	Webseer(s)
hi	Webseer (रों)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
hi	रखरखाव अनुसूची ' %s ' के साथ नीचे डिवाइस (ओं) को जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
hi	रखरखाव अनुसूची ' %s ' के साथ नीचे दिए गए उपकरणों को अलग करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	You must select at least one Webseer.
hi	आपके लिए कम से कम एक डिवाइस चुनना ज़रूरी है।

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
hi	नई रखरखाव अनुसूची

en	General Settings %s
hi	सामान्य सेटिंग्स [नया]

en	Schedule
hi	शैड्‌यूल

en	Schedule Name
hi	अनुसूची का नाम

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
hi	रखरखाव अनुसूची को एक सार्थक नाम प्रदान करें

en	Enabled
hi	सक्षम

en	Whether or not this schedule will be checked.
hi	इस दहलीज की जाँच की जाएगी या नहीं।

en	Schedule Type
hi	अनुसूची प्रकार

en	The type of schedule, one time or recurring.
hi	अनुसूची का प्रकार, एक बार या आवर्ती।

en	Interval
hi	अंतराल

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
hi	यह अंतराल है जिसमें प्रारंभ / समाप्ति समय दोहराएगा।

en	Start Time
hi	प्रारंभ समय

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
hi	इस अनुसूची के लिए प्रारंभ तिथि / समय। अधिकांश दिनांक / समय प्रारूप स्वीकार किए जाते हैं।

en	End Time
hi	अंतिम समय

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
hi	इस अनुसूची के लिए अंतिम तिथि / समय। अधिकांश दिनांक / समय प्रारूप स्वीकार किए जाते हैं।

en	Start Date/Time Selector
hi	प्रारंभ दिनांक / समय चयनकर्ता

en	End Date/Time Selector
hi	अंतिम तिथि / समय चयनकर्ता

en	Maintenance Schedules
hi	अनुरक्षण अनुसूचियां

en	Name
hi	नाम

en	Active
hi	सक्रिय

en	Type
hi	प्रकार

en	Start
hi	शुरू करें

en	End
hi	समाप्त

en	No Schedules
hi	कोई अनुसूचियां नहीं

en	Associated Devices %s
hi	संबद्ध डिवाइस %s

en	Site

en	Any
hi	कोई भी@ label

en	None
hi	कोई नहीं

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Go
hi	जाएं

en	Set/Refresh Filters
hi	फ़िल्टर सेट करें / ताज़ा करें

en	Clear
hi	明确

en	Clear Filters
hi	साफ फिल्टर

en	Search
hi	खोजें

en	Default
hi	डिफ़ॉल्ट

en	Associated
hi	एसोसिएटेड

en	Description
hi	विवरण

en	ID

en	Associated Schedules
hi	एसोसिएटेड अनुसूचियां

en	Graphs
hi	रेखांकन

en	Data Sources
hi	डाटा के स्रोत

en	Thresholds
hi	सीमारेखा

en	Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Hostname
hi	होस्टनांऽ

en	Current Schedule
hi	वर्तमान अनुसूची

en	No Associated Devices Found
hi	कोई एसोसिएटेड डिवाइस नहीं मिला

en	Schedule must be created before associating
hi	संबद्ध करने से पहले अनुसूची बनाई जानी चाहिए

en	Associated Web URL's %s
hi	संबद्ध वेब URL का %s

en	Rows
hi	पंक्तियाँ

en	Lists
hi	सूचियाँ

en	URL

en	Disabled
hi	अक्षम

en	USING DNS
hi	DNS का उपयोग करना

en	No Associated WebSeer URL's Found
hi	कोई संबद्ध WebSeer URL का संस्थापक नहीं है

en	Management
hi	प्रबंधन

en	System Administration
hi	तंत्र प्रशासन

en	(edit)
hi	संपादित करें

en	(actions)
hi	कार्रवाइयाँ