en	Update Time (Now + 1 Hour)
he-il	עדכון זמן (כעת + שעה)

en	Delete
he-il	מחק

en	Associate
he-il	עמית

en	Disassociate
he-il	להתנתק

en	One Time
he-il	פעם אחת

en	Recurring
he-il	חוזר

en	Not Defined
he-il	לא מוגדר

en	Every Day
he-il	כל יום

en	Every Week
he-il	כל שבוע

en	No
he-il	לא

en	Yes
he-il	כן

en	General
he-il	כללי

en	Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לעדכן את תזמוני התחזוקה הבאים.

en	Cancel
he-il	ביטול

en	Continue
he-il	המשך

en	Update Maintenance Schedule(s)
he-il	לוחות זמנים לתחזוקה

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תזמוני התחזוקה הבאים. כל המכשירים הקשורים ללוח זה יהיו מנותקים.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
he-il	לוחות זמנים לתחזוקה

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
he-il	עליך לבחור לפחות תזמון תחזוקה אחד.

en	Return
he-il	חזרה אל עריכת פוסט

en	Device(s)
he-il	מכשירים (מכשירים)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשייך את ההתקנים הבאים עם ' %s '.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
he-il	לוחות זמנים לתחזוקה

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לנתק את ההתקנים הבאים עם ' %s '.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
he-il	לוחות זמנים לתחזוקה

en	You must select at least one Device.
he-il	עליך לבחור לפחות מכשיר אחד.

en	Webseer(s)
he-il	רואה אינטרנט

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשייך את ההתקן (ים) למטה עם ' %s '.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לנתק את המכשירים (ים) שלהלן עם ' %s '.

en	You must select at least one Webseer.
he-il	עליך לבחור לפחות מכשיר אחד.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
he-il	לוח תחזוקה חדש

en	General Settings %s
he-il	הגדרות כלליות [חדש]

en	Schedule
he-il	תאריך משלוח

en	Schedule Name
he-il	שם לוח זמנים

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
he-il	ציין את תזמן התחזוקה שם בעל משמעות

en	Enabled
he-il	מאופשר

en	Whether or not this schedule will be checked.
he-il	האם זה יבדוק או יידרש.

en	Schedule Type
he-il	סוג תזמון

en	The type of schedule, one time or recurring.
he-il	סוג לוח הזמנים, פעם אחת או חוזר.

en	Interval
he-il	מרווח

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
he-il	זהו המרווח שבו יחזור שעת ההתחלה / הסיום.

en	Start Time
he-il	זמן התחלה

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
he-il	תאריך ההתחלה / השעה עבור לוח זמנים זה. רוב הפורמטים של תאריך / שעה התקבלו.

en	End Time
he-il	שעת סיום

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
he-il	תאריך / תאריך הסיום של לוח זמנים זה. רוב הפורמטים של תאריך / שעה התקבלו.

en	Start Date/Time Selector
he-il	בורר תאריך / זמן התחלה

en	End Date/Time Selector
he-il	בוחר תאריך סיום / שעה

en	Maintenance Schedules
he-il	לוחות זמנים לתחזוקה

en	Name
he-il	שם

en	Active
he-il	פעיל

en	Type
he-il	סוג

en	Start
he-il	התחל

en	End
he-il	סיום

en	No Schedules
he-il	תזמונים

en	Associated Devices %s
he-il	התקנים משויכים %s

en	Site

en	Any
he-il	הכל

en	None
he-il	ללא

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Go
he-il	עבור

en	Set/Refresh Filters
he-il	הגדר / רענן מסננים

en	Clear
he-il	נקה

en	Clear Filters
he-il	מחיקת מסננים

en	Search
he-il	חיפוש

en	Default
he-il	ברירת מחדל

en	Associated
he-il	משויך

en	Description
he-il	תיאור

en	ID
he-il	מזהה

en	Associated Schedules
he-il	לוחות זמנים משויכים

en	Graphs
he-il	גרפים

en	Data Sources
he-il	מקורות מידע

en	Thresholds
he-il	ערכי סף

en	Status
he-il	סטטוס

en	Hostname

en	Current Schedule
he-il	לוח זמנים נוכחי

en	No Associated Devices Found
he-il	לא נמצאו מכשירים משויכים

en	Schedule must be created before associating
he-il	יש ליצור לוח זמנים לפני השיוך

en	Associated Web URL's %s
he-il	%s כתובת אתר אינטרנט משויכת

en	Rows
he-il	שורות

en	Lists
he-il	ליסט

en	URL

en	Disabled
he-il	לא זמין

en	USING DNS
he-il	משתמש ב- DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
he-il	לא נמצאה כתובת WebSeer משויכת

en	Management
he-il	ניהול

en	System Administration
he-il	ניהול המערכת

en	(edit)
he-il	(עריכה)

en	(actions)
he-il	פעולות