en	Update Time (Now + 1 Hour)
fr	Temps de mise à jour (maintenant + 1 heure)

en	Not Defined
fr	Vous n'avez actuellement aucun état défini.

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour mettre à jour le(s) programme(s) d'entretien suivant(s).

en	Update Maintenance Schedule(s)
fr	Programmes d'entretien

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) programme(s) d'entretien suivant(s). Tout(s) dispositif(s) associé(s) à la présente annexe sera (seront) dissocié(s).

en	Delete Maintenance Schedule(s)
fr	Programmes d'entretien

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
fr	Vous devez sélectionner au moins un plan d'entretien.

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour associer le(s) dispositif(s) suivant(s) au programme de maintenance'%s'.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
fr	Programmes d'entretien

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dissocier le(s) appareil(s) suivant(s) du programme de maintenance'%s'.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
fr	Programmes d'entretien

en	You must select at least one Device.
fr	Vous devez sélectionner au moins un appareil.

en	Webseer(s)
fr	Webseer (s)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour associer le(s) dispositif(s) ci-dessous au programme de maintenance'%s'.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dissocier le(s) dispositif(s) ci-dessous du programme de maintenance'%s'.

en	You must select at least one Webseer.
fr	Vous devez sélectionner au moins un appareil.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
fr	Nouveau programme d'entretien

en	General Settings %s
fr	Réglages généraux[nouveau]

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
fr	Donnez un nom significatif au programme d'entretien

en	Whether or not this schedule will be checked.
fr	Si oui ou non ce seuil sera vérifié et alerté.

en	The type of schedule, one time or recurring.
fr	Le type d'horaire, ponctuel ou récurrent.

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
fr	C'est l'intervalle dans lequel l'heure de début et de fin se répète.

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
fr	La date et l'heure de début de cet horaire. La plupart des formats date / heure sont acceptés.

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
fr	La date et l'heure de fin de ce programme. La plupart des formats date / heure sont acceptés.

en	Start Date/Time Selector
fr	Sélecteur de date / heure de début

en	End Date/Time Selector
fr	Sélecteur de date / heure de fin

en	Maintenance Schedules
fr	Programmes d'entretien

en	No Schedules
fr	Planifications

en	Associated Devices %s
fr	Dispositifs associés %s

en	Site

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Associated Schedules
fr	Calendriers connexes

en	Current Schedule
fr	Horaire actuel

en	No Associated Devices Found
fr	Aucun dispositif associé trouvé

en	Schedule must be created before associating
fr	L'horaire doit être créé avant d'associer

en	Associated Web URL's %s
fr	URL Web associées %s

en	USING DNS
fr	UTILISATION DES DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
fr	Aucune URL WebSeer associée trouvée

en	(actions)
fr	Actions