en	Update Time (Now + 1 Hour)
el	Χρόνος ενημέρωσης (τώρα + 1 ώρα)

en	Disassociate
el	διαχωρίσει

en	Not Defined
el	Μη καθορισμένο

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενημερώσετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα συντήρησης.

en	Update Maintenance Schedule(s)
el	Σχέδια Συντήρησης

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα συντήρησης. Οποιαδήποτε Συσκευές που σχετίζονται με αυτό το Πρόγραμμα θα είναι Διασυνδεδεμένα.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
el	Σχέδια Συντήρησης

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα χρονοδιάγραμμα συντήρησης.

en	Device(s)
el	Συσκευές)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να συσχετίσετε τις ακόλουθες συσκευές με το πρόγραμμα συντήρησης ' %s '.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
el	Σχέδια Συντήρησης

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαχωρίσετε τις ακόλουθες συσκευές με το πρόγραμμα συντήρησης ' %s '.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
el	Σχέδια Συντήρησης

en	You must select at least one Device.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συσκευή.

en	Webseer(s)
el	Webseer (ες)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να συσχετίσετε τις παρακάτω συσκευές με το πρόγραμμα συντήρησης ' %s '.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαχωρίσετε τις παρακάτω συσκευές με το πρόγραμμα συντήρησης ' %s '.

en	You must select at least one Webseer.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συσκευή.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
el	Νέο πρόγραμμα συντήρησης

en	General Settings %s
el	Γενικές ρυθμίσεις [new]

en	Schedule Name
el	Όνομα προγράμματος

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
el	Παρέχετε στο πρόγραμμα συντήρησης ένα σωστό όνομα

en	Whether or not this schedule will be checked.
el	Το κατά πόσον αυτό το κατώτατο όριο θα ελεγχθεί και θα ειδοποιηθεί.

en	Schedule Type
el	Τύπος προγράμματος

en	The type of schedule, one time or recurring.
el	Ο τύπος προγράμματος, μία φορά ή επαναλαμβανόμενος.

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
el	Αυτό είναι το διάστημα στο οποίο θα επαναληφθεί η ώρα έναρξης / λήξης.

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
el	Η ημερομηνία / ώρα έναρξης αυτού του χρονοδιαγράμματος. Οι περισσότερες μορφές ημερομηνίας / ώρας είναι αποδεκτές.

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
el	Η ημερομηνία / ώρα λήξης για αυτό το πρόγραμμα. Οι περισσότερες μορφές ημερομηνίας / ώρας είναι αποδεκτές.

en	Start Date/Time Selector
el	Επιλογέας ημερομηνίας / ώρας έναρξης

en	End Date/Time Selector
el	Επιλογέας ημερομηνίας / ώρας λήξης

en	Maintenance Schedules
el	Σχέδια Συντήρησης

en	No Schedules
el	Πρόγραμμα

en	Associated Devices %s
el	Συσχετισμένες συσκευές %s

en	Site

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Set/Refresh Filters
el	Ορισμός / Ανανέωση φίλτρων

en	Associated Schedules
el	Σχετικά προγράμματα

en	Data Sources
el	Πηγές δεδομένων

en	Current Schedule
el	Τρέχον χρονοδιάγραμμα

en	No Associated Devices Found
el	Δεν βρέθηκαν συσχετισμένες συσκευές

en	Schedule must be created before associating
el	Το πρόγραμμα πρέπει να δημιουργηθεί πριν από τη συσχέτιση

en	Associated Web URL's %s
el	Το %s της συνδεδεμένης διεύθυνσης ιστού

en	USING DNS
el	Χρησιμοποιώντας το DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
el	Δεν βρέθηκε καμία συνδεδεμένη διεύθυνση WebSeer URL

en	(edit)
el	(Eπεξεργασία)

en	(actions)
el	Ενέργειες