en	Update Time (Now + 1 Hour)
de	Aktualisierungszeit (jetzt + 1 Stunde)

en	Not Defined
de	Nicht definiert

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Wartungsplan(e) zu aktualisieren.

en	Update Maintenance Schedule(s)
de	Wartungspläne

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Wartungsplan(e) zu löschen. Alle Geräte, die mit diesem Zeitplan verbunden sind, werden getrennt.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
de	Wartungspläne

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
de	Sie müssen mindestens einen Wartungsplan auswählen.

en	Device(s)
de	Gerät(e)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte dem Wartungsplan "%s" zuzuordnen.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
de	Wartungspläne

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte mit dem Wartungsplan '%s' zu trennen.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
de	Wartungspläne

en	You must select at least one Device.
de	Sie müssen mindestens ein Gerät auswählen.

en	Webseer(s)
de	Webseer (s)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die untenstehenden Geräte mit dem Wartungsplan "%s" zu verknüpfen.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die untenstehenden Geräte mit dem Wartungsplan '%s' zu trennen.

en	You must select at least one Webseer.
de	Sie müssen mindestens ein Gerät auswählen.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
de	Neuer Wartungsplan

en	General Settings %s
de	Allgemeine Einstellungen[neu]

en	Schedule Name
de	Name des Zeitplans

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
de	Geben Sie dem Wartungsplan einen aussagekräftigen Namen.

en	Whether or not this schedule will be checked.
de	Ob dieser Schwellenwert überprüft und gemeldet wird oder nicht.

en	The type of schedule, one time or recurring.
de	Die Art des Zeitplans, einmalig oder wiederkehrend.

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
de	Dies ist das Intervall, in dem sich die Start-/Endzeit wiederholt.

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
de	Das Startdatum / die Startzeit für diesen Zeitplan. Die meisten Datums- und Zeitformate werden akzeptiert.

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
de	Das Enddatum / die Endzeit für diesen Zeitplan. Die meisten Datums- und Zeitformate werden akzeptiert.

en	Start Date/Time Selector
de	Start Datums- / Uhrzeitauswahl

en	End Date/Time Selector
de	Enddatum / Uhrzeit-Auswahl

en	Maintenance Schedules
de	Wartungspläne

en	No Schedules
de	Zeitpläne

en	Associated Devices %s
de	Zugehörige Geräte %s

en	Site

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Associated Schedules
de	Zugehörige Zeitpläne

en	Current Schedule
de	Aktueller Zeitplan

en	No Associated Devices Found
de	Keine zugehörigen Geräte gefunden

en	Schedule must be created before associating
de	Der Zeitplan muss vor dem Zuordnen erstellt werden

en	Associated Web URL's %s
de	Zugehörige Web URL's %s %s

en	USING DNS
de	VERWENDUNG DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
de	Keine zugehörigen WebSeer-URL's gefunden

en	(actions)
de	Aktionen