en	Update Time (Now + 1 Hour)
bg	Време за актуализиране (сега + 1 час)

en	Associate
bg	сътрудник

en	Disassociate
bg	разграничи

en	Not Defined
bg	Не е определено

en	Every Day
bg	Всеки ден

en	Every Week
bg	Всяка седмица

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да актуализирате следните графици за поддръжка.

en	Update Maintenance Schedule(s)
bg	Графики за поддръжка

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следващите графици за поддръжка. Всички устройства, свързани с този график, ще бъдат прекъснати.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
bg	Графики за поддръжка

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
bg	Трябва да изберете поне един график за поддръжка.

en	Device(s)
bg	Устройство (а)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да свържете следните устройства с графика за поддръжка „ %s “.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
bg	Графики за поддръжка

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да разедините следните устройства с График за поддръжка „ %s “.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
bg	Графики за поддръжка

en	You must select at least one Device.
bg	Трябва да изберете поне едно устройство.

en	Webseer(s)
bg	Webseer (и)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да свържете устройството (ите) по-долу с Графика за поддръжка „ %s “.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да разедините устройствата по-долу с Графика за поддръжка „ %s “.

en	You must select at least one Webseer.
bg	Трябва да изберете поне едно устройство.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
bg	Нов график за поддръжка

en	General Settings %s
bg	Общи настройки [ново]

en	Schedule Name
bg	Име на графика

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
bg	Предоставете графика за поддръжка на смислено име

en	Whether or not this schedule will be checked.
bg	Дали този праг ще бъде проверен или алармиран.

en	The type of schedule, one time or recurring.
bg	Типът график, еднократен или повтарящ се.

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
bg	Това е интервалът, в който времето за начало / край ще се повтори.

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
bg	Началната дата / час за този график. Приемат се повечето формати за дата / час.

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
bg	Крайна дата / час за този график. Приемат се повечето формати за дата / час.

en	Start Date/Time Selector
bg	Селектор за начална дата / час

en	End Date/Time Selector
bg	Селектор за крайна дата / час

en	Maintenance Schedules
bg	Графики за поддръжка

en	No Schedules
bg	Няма графици

en	Associated Devices %s
bg	Свързани устройства %s

en	Site

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Set/Refresh Filters
bg	Задаване / обновяване на филтри

en	Clear Filters
bg	Изчистване на филтрите

en	Associated
bg	Асошиейтед

en	Associated Schedules
bg	Свързани графици

en	Current Schedule
bg	Текущ график

en	No Associated Devices Found
bg	Не са намерени свързани устройства

en	Schedule must be created before associating
bg	Графикът трябва да бъде създаден преди асоцииране

en	Associated Web URL's %s
bg	Свързаните уеб URL адреси %s

en	USING DNS
bg	ИЗПОЛЗВАНЕ НА DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
bg	Не е намерен асоцииран URL адрес на WebSeer

en	(actions)
bg	Действия