en	Update Time (Now + 1 Hour)
ar-sa	وقت التحديث (الآن + ساعة واحدة)

en	Disassociate
ar-sa	تنأى

en	One Time
ar-sa	مره واحده

en	Not Defined
ar-sa	غير معرف

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتحديث جدول (جداول) الصيانة التالية.

en	Update Maintenance Schedule(s)
ar-sa	جداول الصيانة

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف جدول (جداول) الصيانة التالية. سيتم فصل أي أجهزة (أجهزة) مرتبطة بهذا الجدول.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
ar-sa	جداول الصيانة

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
ar-sa	يجب عليك تحديد جدول صيانة واحد على الأقل.

en	Device(s)
ar-sa	الأجهزة)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط الجهاز (الأجهزة) التالية بجدول الصيانة ' ٪ s '.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
ar-sa	جداول الصيانة

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لفصل الجهاز (الأجهزة) التالية بجدول الصيانة ' ٪ s '.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
ar-sa	جداول الصيانة

en	You must select at least one Device.
ar-sa	يجب عليك اختيار جهاز واحد على الأقل.

en	Webseer(s)
ar-sa	Webseer (s)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط الجهاز (الأجهزة) أدناه بجدول الصيانة ' ٪ s '.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لفصل الأجهزة (الأجهزة) أدناه مع جدول الصيانة ' ٪ s '.

en	You must select at least one Webseer.
ar-sa	يجب عليك اختيار جهاز واحد على الأقل.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
ar-sa	جدول الصيانة الجديد

en	General Settings %s
ar-sa	الإعدادات العامة [جديد]

en	Schedule Name
ar-sa	اسم الجدول

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
ar-sa	قدم جدول الصيانة اسمًا ذا معنى

en	Whether or not this schedule will be checked.
ar-sa	أم لا سيتم التحقق من هذه العتبة وتنبيهها.

en	The type of schedule, one time or recurring.
ar-sa	نوع الجدول الزمني ، مرة واحدة أو متكرر.

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
ar-sa	هذا هو الفاصل الزمني الذي يتكرر فيه وقت البدء / النهاية.

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
ar-sa	تاريخ / وقت البدء لهذا الجدول. معظم تنسيقات التاريخ / الوقت مقبولة.

en	End Time
ar-sa	وقت النهاية

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
ar-sa	تاريخ / وقت الانتهاء لهذا الجدول. معظم تنسيقات التاريخ / الوقت مقبولة.

en	Start Date/Time Selector
ar-sa	تاريخ البدء / محدد الوقت

en	End Date/Time Selector
ar-sa	تاريخ الانتهاء / محدد الوقت

en	Maintenance Schedules
ar-sa	جداول الصيانة

en	Start
ar-sa	بداية

en	No Schedules
ar-sa	لا جداول

en	Associated Devices %s
ar-sa	الأجهزة المرتبطة٪ s

en	Site

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Set/Refresh Filters
ar-sa	تعيين / تحديث عوامل التصفية

en	Associated Schedules
ar-sa	الجداول المرتبطة

en	Thresholds
ar-sa	الحدود القصوى

en	Current Schedule
ar-sa	الجدول الحالي

en	No Associated Devices Found
ar-sa	لم يتم العثور على الأجهزة المرتبطة

en	Schedule must be created before associating
ar-sa	يجب إنشاء الجدول الزمني قبل الربط

en	Associated Web URL's %s
ar-sa	رابط الويب المرتبط٪ s

en	USING DNS
ar-sa	استخدام DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
ar-sa	لم يتم العثور على رابط WebSeer مرتبط

en	System Administration
ar-sa	إدارة النظام

en	(actions)
ar-sa	أفعال