en	Idle
vi	Rảnh rỗi

en	Running
vi	Đang chạy

en	No method
vi	Phương thức

en	Authentication Success
vi	Xác thực thành công

en	Authentication Failed
vi	Quá trình xác thực đã thất bại

en	Authorization Success
vi	Ủy quyền thành công

en	Authorization Failed
vi	Ủy quyển thất bại

en	Device Tracking OUI Database Import Results
vi	Theo dõi thiết bị Kết quả nhập cơ sở dữ liệu OUI

en	Getting OUI Database from IEEE
vi	Lấy cơ sở dữ liệu OUI từ IEEE

en	Getting OUI Database from the IEEE
vi	Lấy cơ sở dữ liệu OUI từ IEEE

en	OUI Database Download from IEEE Complete
vi	Tải xuống cơ sở dữ liệu OUI từ IEEE Complete

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
vi	Tải xuống cơ sở dữ liệu OUI từ IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
vi	Đã có '% d' Mục nhập được thêm / Cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
vi	Đã có '% d' Bản ghi bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

en	atifIndexes data collection complete
vi	hoàn thành thu thập dữ liệu

en	atPhysAddress data collection complete
vi	hoàn thành việc thu thập dữ liệu tạiPhysAddress

en	atNetAddress data collection complete
vi	hoàn thành việc thu thập dữ liệu atNetAddress

en	atEntries assembly complete.
vi	lắp ráp atEntries hoàn tất.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
vi	HOST: %s, hoàn tất thu thập thông tin địa chỉ IP

en	Rescan Device
vi	Thiết bị quét lại

en	View Non Interface Graphs
vi	Xem giao diện

en	No Non Interface Graphs in Cacti
vi	Không có đồ thị không giao diện trong xương rồng

en	View Interface Graphs
vi	Xem giao diện

en	No Interface Graphs in Cacti
vi	Xem giao diện

en	Since Restart
vi	Kể từ khi khởi động lại

en	Down
vi	Xuống

en	Up
vi	Lên trên

en	Data
vi	Dữ liệu

en	Voice
vi	音声

en	Device Rescan '%s'
vi	Quét lại thiết bị ' %s'

en	Site scan '%s'
vi	Quét trang web ' %s'

en	Device Enable '%s'
vi	Thiết bị kích hoạt ' %s'

en	Device Disable '%d'
vi	Vô hiệu hóa thiết bị '% d'

en	N/A

en	%d Minutes
vi	%d phút

en	%d Hours
vi	% d giờ

en	%d Days
vi	% d ngày

en	%d Weeks
vi	% d tuần

en	Not Recorded
vi	Không được ghi lại

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
vi	Trạng thái: Đang chạy, Quá trình:% d, Tiến trình: %s, Lần cuối:% f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
vi	Trạng thái: Không hoạt động, Lần cuối:% f giây, Quá trình:% d quy trình, Thiết bị:% d, Thời gian chạy tiếp theo: %s

en	Disabled
vi	Vô hiệu hóa

en	Scanning Rate: Every %s
vi	Tốc độ quét: Mỗi %s

en	View Interfaces
vi	Xem giao diện

en	Not Detected
vi	Không được phát hiện

en	Sites
vi	Websites

en	Devices
vi	Thiết bị

en	IP Ranges
vi	Phạm vi IP

en	IP Address
vi	Địa chỉ IP

en	MAC Address
vi	Địa chỉ MAC

en	Interfaces
vi	Giao thức kết nối

en	Dot1x

en	Graphs
vi	Đồ thị

en	Unknown
vi	Không xác định

en	Search
vi	Tìm kiếm

en	Default
vi	Mặc định

en	Show Device Details
vi	Hiển thị chi tiết thiết bị

en	Go
vi	Đi

en	Clear
vi	Xóa

en	Export
vi	Xuất ra

en	Site
vi	Trang

en	Any
vi	Bất kỳ

en	SubType
vi	Loại phụ

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
vi	Thiết bị theo dõi thiết bị: ( %s) được cập nhật thành công

en	Import into Device Tracking Database
vi	Nhập vào cơ sở dữ liệu theo dõi thiết bị

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để nhập Thiết bị sau vào Theo dõi thiết bị? Vui lòng chỉ định các tùy chọn thiết bị Theo dõi Thiết bị bổ sung như được đưa ra dưới đây.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
vi	Chúng tôi cũng sẽ sử dụng các tùy chọn SNMP cho các thiết bị này cho thiết bị Theo dõi thiết bị.

en	Not Applicable - Router
vi	Không áp dụng - Bộ định tuyến

en	Not Applicable - Switch/Hub
vi	Không áp dụng - Chuyển / Hub

en	Delete
vi	Xóa

en	Duplicate
vi	Bản sao

en	--dup--
vi	-

en	You must select at least one device type.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một loại thiết bị.

en	Continue
vi	Tiếp tục

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Loại thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để nhân đôi các loại thiết bị sau. Bạn có thể tùy ý thay đổi mô tả cho các loại thiết bị mới. Nếu không, không thay đổi giá trị dưới đây và tên ban đầu sẽ được sao chép với một hậu tố mới.

en	<description> (1)

en	Device Type Prefix:
vi	Tiền tố loại thiết bị:

en	Cancel
vi	Hủy

en	Return
vi	Trở về trang cài đặt bắt buộc Plugins

en	New Type
vi	Loại mới

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
vi	Đã có% d Loại thiết bị được thêm vào!

en	No New Device Types Found!
vi	Không tìm thấy loại thiết bị mới!

en	Import Results
vi	Nhập khẩu kết quả

en	Cacti has imported the following items:
vi	Cacti đã nhập các mặt hàng sau:

en	Import Device Tracking Device Types
vi	Nhập các loại thiết bị theo dõi thiết bị

en	Import Device Types from Local File
vi	Nhập loại thiết bị từ tệp cục bộ

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
vi	Vui lòng chỉ định vị trí của tệp CSV chứa thông tin loại thiết bị của bạn.

en	Overwrite Existing Data?
vi	Ghi đè dữ liệu hiện có?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
vi	Có nên cho phép quá trình nhập ghi đè lên dữ liệu hiện có? Xin lưu ý, điều này không có nghĩa là xóa hàng cũ, chỉ thay thế các hàng trùng lặp.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
vi	Cho phép hàng hiện tại được cập nhật?

en	Required File Format Notes
vi	Ghi chú định dạng tệp yêu cầu

en	The file must contain a header row with the following column headings.
vi	Tệp phải chứa một hàng tiêu đề với các tiêu đề cột sau.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
vi	- Một tên chung cho thiết bị. Ví dụ: Chuyển mạch Cisco 6509

en	- The vendor who produces this device
vi	- Nhà cung cấp sản xuất thiết bị này

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
vi	- Loại thiết bị này là. Xem các ghi chú dưới đây cho giá trị số nguyên này

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
vi	- Một bộ ký tự duy nhất từ snmp sysDescr xác định duy nhất thiết bị này

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
vi	- Snmp sysObjectID dành riêng cho nhà cung cấp giúp phân biệt thiết bị này với thiết bị tiếp theo

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
vi	- Chức năng quét sẽ được sử dụng để quét loại thiết bị này

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
vi	- Chức năng quét IP sẽ được sử dụng để quét loại thiết bị này

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
vi	- Chức năng quét 802.1x sẽ được sử dụng để quét loại thiết bị này

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
vi	- Nếu Số sê-ri cho loại thiết bị này có thể được lấy qua Truy vấn SNMP, hãy thêm OID vào đây

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
vi	- Nếu chức năng quét của bạn không có khả năng cách ly cổng trung kế hoặc cổng liên kết, đây là số cổng bắt đầu cho cổng người dùng

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
vi	- Giống như lowPort với ngoại lệ rằng đây là số cổng người dùng được đánh số cao

en	- Disabled type is not used

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
vi	Khóa chính cho bảng này là sự kết hợp của ba trường sau:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
vi	Do đó, nếu bạn cố gắng nhập các loại thiết bị trùng lặp, dữ liệu hiện tại sẽ được cập nhật với thông tin mới.

en	is an integer field and must be one of the following:
vi	là một trường số nguyên và phải là một trong những điều sau đây:

en	1 - Switch/Hub
vi	1 - Chuyển đổi / Hub

en	2 - Switch/Router
vi	2 - Chuyển đổi / Bộ định tuyến

en	3 - Router
vi	3 - Bộ định tuyến

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
vi	Loại thiết bị của thiết bị được xác định bằng cách quét tác nhân snmp cho sysObjectID và sysDes mô tả và so sánh nó với các giá trị trong cơ sở dữ liệu loại thiết bị. Trận đấu đầu tiên được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu được sử dụng Theo dõi thiết bị trực tiếp như cách quét nó. Do đó, điều rất quan trọng là bạn chọn sysObjectID_match, sysDescr_match hợp lệ và chức năng quét cho các thiết bị của bạn.

en	Switch/Hub
vi	Chuyển đổi / Hub

en	Switch/Router
vi	Chuyển đổi / Bộ định tuyến

en	Router
vi	Bộ định tuyến

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
vi	TIẾNG VIỆT LINE TIẾN HÀNH OK: <br> Các cột được tìm thấy trong đó: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
vi	LRI QUY TRÌNH TÌM KIẾM LINE: Thiếu trường bắt buộc <br> Các cột được tìm thấy trong đó: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
vi	Giả định "Chuyển đổi / Hub" không xác định

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
vi	XÁC NHẬN THÀNH CÔNG: Nhà cung cấp: %s, Mô tả: %s, Loại: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
vi	FAILED FAILED: Nhà cung cấp: %s, Mô tả: %s, Loại: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
vi	XÁC NHẬN, HIỆN TẠI: Nhà cung cấp: %s, Mô tả: %s, Loại: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
vi	Loại thiết bị theo dõi thiết bị [chỉnh sửa: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
vi	Loại thiết bị theo dõi thiết bị [mới]

en	Device Tracking Device Type Filters
vi	Theo dõi thiết bị Bộ lọc loại thiết bị

en	Device Type Description
vi	Mô tả loại thiết bị

en	Device Type
vi	Loại thiết bị

en	Port Scanner
vi	Máy quét cổng

en	IP Scanner
vi	Máy quét IP

en	Dot1x Scanner
vi	Máy quét Dot1x

en	sysDescription Match
vi	sysDes mô tả phù hợp

en	Vendor OID Match
vi	Nhà cung cấp OID Match

en	Device Types
vi	Các loại thiết bị

en	No
vi	Không

en	Yes
vi	Có

en	No Device Tracking Device Types Found
vi	Không tìm thấy loại thiết bị theo dõi thiết bị

en	Submit Query
vi	Gửi đi

en	Clear Filtered Results
vi	Xóa kết quả đã lọc

en	Rescan
vi	Quét lại

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
vi	Thiết bị theo dõi loại thiết bị

en	Import
vi	Nhập

en	Import Device Types from a CSV File
vi	Nhập loại thiết bị từ tệp cục bộ

en	Export Device Types to Share with Others
vi	Nhập loại thiết bị từ tệp cục bộ

en	Vendor
vi	Nhà cung cấp

en	All
vi	Tất cả

en	Type
vi	Loại

en	Enabled
vi	Bật

en	Enable
vi	Bật

en	Disable
vi	Vô hiệu hóa

en	Change SNMP Options
vi	Thay đổi tùy chọn SNMP

en	Change Device Port Values
vi	Thay đổi giá trị cổng thiết bị

en	Connect to Cacti Host via Hostname
vi	Kết nối với Cacti Host thông qua Tên máy chủ

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
vi	Sao chép cài đặt SNMP từ máy chủ Cacti

en	You must select at least one device.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một thiết bị.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật các thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt các thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để thay đổi thông số SNMP cho các thiết bị sau, chọn hộp bên cạnh các trường bạn muốn cập nhật và điền vào giá trị mới.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để thay đổi tham số cổng trên hoặc dưới cho các thiết bị sau, chọn hộp bên cạnh các trường bạn muốn cập nhật và điền vào giá trị mới.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để kết nối các thiết bị sau với Thiết bị Cacti tương ứng của chúng. Mối quan hệ sẽ được xây dựng trên tên máy chủ bằng nhau. Mô tả sẽ được cập nhật là tốt.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để sao chép Cài đặt SNMP từ Thiết bị Cacti được kết nối sang Thiết bị theo dõi thiết bị. Tất cả các thiết bị không được kết nối sẽ âm thầm bị bỏ qua. Thử lại SNMP sẽ được lấy từ thử lại Ping.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các Thiết bị sau

en	Import Device Tracking Devices
vi	Nhập thiết bị theo dõi thiết bị

en	Import Devices from Local File
vi	Nhập thiết bị từ tệp cục bộ

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
vi	Vui lòng chỉ định vị trí của tệp CSV chứa thông tin thiết bị của bạn.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
vi	- SiteID được biết đến theo dõi thiết bị cho thiết bị này

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
vi	- Một tên đơn giản cho thiết bị. Ví dụ: Chuyển mạch Cisco 6509

en	- The IP Address or DNS Name for the device
vi	- Địa chỉ IP hoặc Tên DNS cho thiết bị

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
vi	- Thông tin chi tiết hơn về thiết bị, bao gồm vị trí, điều kiện môi trường, v.v.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
vi	- Danh sách các cổng không nên quét cho thiết bị người dùng

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
vi	- Thông tin dư thừa cho biết loại thiết bị dự định. Xem dưới đây cho các giá trị hợp lệ.

en	- Id of a set of SNMP options
vi	- Id của một tập hợp các tùy chọn SNMP

en	- The current snmp read string for the device
vi	- Chuỗi đọc snmp hiện tại cho thiết bị

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
vi	- Phiên bản snmp bạn muốn quét thiết bị này. Các giá trị hợp lệ là 1, 2 và 3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
vi	- Cổng UDP mà tác nhân snmp đang chạy

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
vi	- Thời gian chờ tính bằng mili giây để chờ phản hồi snmp trước khi thử lại

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
vi	- Số lần thử lại yêu cầu snmp trước khi từ bỏ

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
vi	- Đã chỉ định số lượng OID có thể nhận được trong một yêu cầu Nhận SNMP

en	- SNMP V3: SNMP username
vi	- SNMP V3: tên người dùng SNMP

en	- SNMP V3: SNMP password
vi	- SNMP V3: Mật khẩu SNMP

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
vi	- SNMP V3: Giao thức xác thực SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
vi	- SNMP V3: Cụm mật khẩu riêng tư SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
vi	- SNMP V3: Giao thức bảo mật SNMP

en	- SNMP V3: SNMP context
vi	- SNMP V3: bối cảnh SNMP

en	- SNMP V3: SNMP engine id
vi	- SNMP V3: Id động cơ SNMP

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
vi	Do đó, nếu bạn cố gắng nhập các thiết bị trùng lặp, chỉ dữ liệu bạn chỉ định sẽ được cập nhật.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
vi	TIẾNG VIỆT LINE TIẾN HÀNH OK: <br> Các cột được tìm thấy trong đó: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
vi	Đã xác nhận thành công: Tên máy chủ: SiteID: %s, Tên thiết bị: %s, Tên máy chủ %s, Cổng SNMP: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
vi	CHỨNG MINH FAILED: SiteID: %s, Tên thiết bị: %s, Tên máy chủ %s, Cổng SNMP: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
vi	XÁC NHẬN, XÁC NHẬN: SiteID: %s, Tên thiết bị: %s, Tên máy chủ %s, Cổng SNMP: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
vi	Thiết bị theo dõi thiết bị [chỉnh sửa: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
vi	Thiết bị theo dõi thiết bị [mới]

en	SNMP Information
vi	Thông tin SNMP

en	System:
vi	Hệ thống:

en	Uptime:
vi	Thời gian hoạt động

en	Hostname:
vi	Tên máy:

en	ObjectID:
vi	ID đối tượng:

en	Device Tracking Device Filters
vi	Theo dõi thiết bị Bộ lọc thiết bị

en	Device Name
vi	Tên thiết bị

en	Site Name
vi	Tên trang web

en	Status
vi	Trạng thái

en	Hostname
vi	Tên máy chủ

en	Total IPs
vi	Tổng số IP

en	User Ports
vi	Cổng người dùng

en	User Ports Up
vi	Cổng người dùng lên

en	Trunk Ports
vi	Cổng trung kế

en	Active Macs
vi	Máy Mac hoạt động

en	Last Duration
vi	Thời lượng cuối cùng

en	No Device Tracking Devices
vi	Không có thiết bị theo dõi thiết bị

en	None
vi	Không

en	Error
vi	Lỗi

en	No Cacti Link
vi	Không có liên kết xương rồng

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một máy Mac được ủy quyền để xóa.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mac được ủy quyền sau đây?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
vi	Theo dõi thiết bị MacAuth [chỉnh sửa: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
vi	Theo dõi thiết bị MacAuth [mới]

en	Device Tracking MacAuth Filters
vi	Theo dõi thiết bị Bộ lọc MacAuth

en	Mac Address
vi	Địa chỉ MAC

en	Reason
vi	Lý do

en	Added/Modified
vi	Đã thêm / Sửa đổi

en	By
vi	Bởi

en	Authorized Mac Addresses
vi	Địa chỉ Mac được ủy quyền

en	No Authorized Mac Addresses Found
vi	Không tìm thấy địa chỉ Mac được ủy quyền

en	MAC's
vi	MAC

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các máy Mac đã xem sau đây?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
vi	Theo dõi thiết bị MacWatch [chỉnh sửa: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
vi	Theo dõi thiết bị MacWatch [mới]

en	Device Tracking MacWatch Filters
vi	Theo dõi thiết bị Bộ lọc MacWatch

en	Watch Name
vi	Tên xem

en	Ticket Number
vi	Vé số

en	First Seen
vi	Lần đầu tiên nhìn thấy

en	Last Seen
vi	Truy cập lần cuối

en	Watches
vi	Đồng hồ

en	No Device Tracking Watched Macs Found
vi	Không tìm thấy Mac theo dõi thiết bị

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Trang web sau?

en	You must select at least one site.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một trang web.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
vi	Trang web theo dõi thiết bị [chỉnh sửa: %s]

en	Device Tracking Site [new]
vi	Trang web theo dõi thiết bị [mới]

en	Device Tracking Site Filters
vi	Bộ lọc trang web theo dõi thiết bị

en	Total IP's
vi	Tổng số IP

en	MACS Found
vi	Đã tìm thấy MACS

en	Device Errors
vi	Lỗi thiết bị

en	No Device Tracking Sites Found
vi	Không tìm thấy trang web theo dõi thiết bị

en	Total Devices
vi	Tổng số thiết bị

en	Total User Ports
vi	Tổng số cổng người dùng

en	Total Oper Ports
vi	Tổng số cổng hoạt động

en	Total Trunks
vi	Tổng số thân cây

en	You must select at least one SNMP Option.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một Tùy chọn SNMP.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Tùy chọn SNMP sau.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để nhân đôi (các) Tùy chọn SNMP sau. Bạn có thể tùy ý thay đổi định dạng tiêu đề cho Tùy chọn SNMP mới.

en	<name> (1)

en	Name Format:
vi	Định dạng tên:

en	SNMP Options [edit %s]
vi	Tùy chọn SNMP [chỉnh sửa %s]

en	SNMP Options [new]
vi	Tùy chọn SNMP [mới]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
vi	Tùy chọn SNMP Đặt [chỉnh sửa: %s]

en	SNMP Option Set [new]
vi	Tùy chọn SNMP Đặt [mới]

en	Device Tracking SNMP Options
vi	Tùy chọn SNMP theo dõi thiết bị

en	Item
vi	Mục

en	Version
vi	Phiên bản

en	Community
vi	Cộng đồng

en	Port
vi	Cổng

en	Timeout
vi	Hết giờ

en	Retries
vi	Thử lại

en	Max OIDs
vi	OID tối đa

en	Username
vi	Tên đăng nhập

en	Auth Proto

en	Priv Proto
vi	Đặc quyền

en	Actions
vi	Hành động

en	No SNMP Items Found
vi	Không tìm thấy mục SNMP

en	Title of SNMP Option Set
vi	Tiêu đề của Bộ tùy chọn SNMP

en	SNMP Settings
vi	Cài đặt SNMP

en	No SNMP Option Sets Found
vi	Không tìm thấy bộ tùy chọn SNMP

en	Options
vi	Tùy chọn

en	Device Tracking Process Status
vi	Tình trạng quá trình theo dõi thiết bị

en	Refresh
vi	Làm mới

en	Current Process Status
vi	Tình trạng quy trình hiện tại

en	The Device Tracking Poller is:
vi	Thiết bị theo dõi thiết bị là:

en	Running Processes:
vi	Chạy quy trình:

en	Last Time Poller Started:
vi	Lần cuối đẩy xe bắt đầu:

en	Poller Frequency:
vi	Tần số đẩy:

en	Approx. Next Runtime:
vi	Xấp xỉ Thời gian chạy tiếp theo:

en	Approx. Next DB Maintenance:
vi	Xấp xỉ Bảo trì DB tiếp theo:

en	Run Time Details
vi	Chi tiết thời gian chạy

en	Last Poller Runtime:
vi	Thời gian chạy cuối cùng của Poller:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
vi	Thời gian bảo trì cuối cùng của Poller:

en	Maximum Concurrent Processes:
vi	Các quy trình đồng thời tối đa:

en	processes
vi	Quy trình

en	Maximum Per Device Scan Time:
vi	Thời gian quét tối đa trên mỗi thiết bị:

en	minutes
vi	phút

en	DNS Configuration Information
vi	Thông tin cấu hình DNS

en	Reverse DNS Resolution is
vi	Độ phân giải DNS ngược là

en	Primary DNS Server:
vi	Máy chủ DNS chính:

en	Secondary DNS Server:
vi	Máy chủ DNS phụ:

en	DNS Resolution Timeout:
vi	Hết thời gian giải quyết DNS:

en	milliseconds
vi	mini giây

en	Running Process Summary
vi	Chạy tóm tắt quá trình

en	The DNS Resolver is Not Running
vi	Trình giải quyết DNS không chạy

en	The DNS Resolver is Running
vi	Trình giải quyết DNS đang chạy

en	Date Started
vi	Ngày bắt đầu

en	Completed
vi	Đã hoàn thành

en	Waiting
vi	Đang đợi

en	Other
vi	Khác

en	Are You Sure?
vi	Bạn có chắc không?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
vi	Bạn có chắc chắn muốn xóa tất cả các kết quả từ Cổng sang MAC sang IP khỏi hệ thống không?

en	Device Tracking Database Results
vi	Kết quả cơ sở dữ liệu theo dõi thiết bị

en	The following number of records have been removed from the database: %s
vi	Số lượng bản ghi sau đây đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
vi	Bạn có chắc chắn muốn xóa tất cả các kết quả Cổng tổng hợp sang MAC sang IP khỏi hệ thống không?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
vi	Số lượng các bản ghi sau đây đã bị xóa khỏi bảng tổng hợp: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
vi	Bạn có chắc chắn muốn xóa và tạo lại tất cả các kết quả Cổng tổng hợp sang MAC sang IP từ hệ thống không?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
vi	Số lượng các bản ghi sau đây đã bị xóa khỏi bảng tổng hợp: %s. Và hồ sơ %s sẽ được thêm vào.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
vi	Các chức năng quét Theo dõi thiết bị đã bị xóa. Chúng sẽ được tạo lại sau khi bạn chỉnh sửa một loại thiết bị hoặc loại thiết bị.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
vi	Tiện ích hệ thống theo dõi thiết bị Cacti

en	Process Status Information
vi	Thông tin trạng thái quá trình

en	View Device Tracking Process Status
vi	Xem trạng thái quá trình theo dõi thiết bị

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
vi	Tùy chọn này sẽ cho phép bạn hiển thị và thiết lập thông tin quy trình liên quan đến quá trình bỏ phiếu Theo dõi thiết bị.

en	Database Administration
vi	Quản lý cơ sở dữ liệu

en	Perform Database Maintenance
vi	Thực hiện bảo trì cơ sở dữ liệu

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
vi	Xóa các cổng kết nối đã hết hạn với MAC sang IP khỏi cơ sở dữ liệu. Chỉ các hồ sơ đã hết hạn, dựa trên tiêu chí của bạn được xóa.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
vi	Làm mới cơ sở dữ liệu MAC / OUI của nhà cung cấp IEEE

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
vi	Chức năng này sẽ tải xuống và cài đặt cơ sở dữ liệu OIU mới nhất từ Trang web của IEEE. Mỗi thẻ giao diện mạng (NIC) có một địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC có thể được chia thành hai phần. Phần đầu tiên của MAC Addess chứa MAC của nhà cung cấp. Nhà cung cấp MAC xác định người sản xuất phần này. Điều này sẽ hữu ích trong việc kiểm tra tại chỗ cho các thiết bị giả mạo trên mạng của bạn.

en	Refresh Scanning Functions
vi	Làm mới chức năng quét

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
vi	Xóa các chức năng quét Theo dõi thiết bị cũ và có khả năng cũ khỏi trình đơn thả xuống mà bạn nhận được khi chỉnh sửa loại thiết bị.

en	Remove All Scan Results
vi	Xóa tất cả kết quả quét

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
vi	Xóa TẤT CẢ các cổng kết nối MAC sang IP khỏi cơ sở dữ liệu tất cả các Địa chỉ IP, Phạm vi IP và VLans. Tiện ích này là tốt khi bạn muốn bắt đầu lại. NGUY HIỂM: Tất cả dữ liệu trước đó sẽ bị xóa.

en	Aggregated Table Administration
vi	Quản trị bảng tổng hợp

en	Remove All Aggregated Results
vi	Xóa tất cả kết quả tổng hợp

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
vi	Xóa TẤT CẢ Cổng tổng hợp (Không quét kết quả) sang MAC để liên kết IP khỏi cơ sở dữ liệu. Dữ liệu sẽ một lần nữa được thu thập trên cơ sở chỉ có dữ liệu được quét mới trong lần chạy pact mactrack tiếp theo.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
vi	Thực hiện xây dựng lại bảng tổng hợp

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
vi	Xóa TẤT CẢ Cổng tổng hợp (Không quét kết quả) sang MAC để liên kết IP khỏi cơ sở dữ liệu và tạo lại dựa trên Tất cả dữ liệu được quét ngay bây giờ.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
vi	Bộ lọc theo dõi nhà cung cấp thiết bị Mac

en	Vendor MAC
vi	Nhà cung cấp MAC

en	Corporation
vi	Tổ chức

en	Address
vi	Địa chỉ

en	Vendor Macs
vi	Mac nhà cung cấp

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
vi	Không tìm thấy MACS nhà cung cấp theo dõi thiết bị

en	Device Tracking - ARP/IP View
vi	Theo dõi thiết bị - Chế độ xem ARP / IP

en	Switch Name
vi	Tên chuyển đổi

en	Switch Hostname
vi	Đổi tên máy chủ

en	ED IP Address
vi	Địa chỉ IP ED

en	ED DNS Hostname
vi	Tên máy chủ ED ED

en	ED MAC Address
vi	Địa chỉ MAC ED

en	Vendor Name
vi	Tên nhà cung cấp

en	Port Number
vi	Mã cổng

en	Port Name
vi	Tên cổng

en	Last Scan Date
vi	Ngày quét lần cuối

en	ARP Cache
vi	Bộ nhớ cache ARP

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
vi	Trước tiên, bạn phải chọn Trang web, Thiết bị hoặc các tiêu chí tìm kiếm khác.

en	No Device Tracking IP Results Found
vi	Không tìm thấy kết quả IP theo dõi thiết bị

en	Device
vi	Thiết bị

en	IP's
vi	IP

en	IP

en	Show
vi	Hiển thị

en	Most Recent
vi	Gần đây nhất

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
vi	Theo dõi thiết bị - Xem báo cáo thiết bị

en	Unknown Device Type
vi	Loại thiết bị không xác định

en	Total VLAN's
vi	Tổng số Vlan

en	Edit Device
vi	Chỉnh sửa thiết bị

en	View Graphs
vi	Đồ thị

en	Device Not Mapped to Cacti Device
vi	Đồng bộ hóa thiết bị theo dõi thiết bị với thiết bị Cacti

en	View MAC Addresses
vi	Địa chỉ MAC

en	No Device Tracking Devices Found
vi	Không tìm thấy thiết bị theo dõi thiết bị

en	Hub/Switch
vi	Hub / Switch

en	Device Tracking - 802.1x View
vi	Theo dõi thiết bị - Chế độ xem 802.1x

en	Domain
vi	Tên miền

en	802.1x Sessions
vi	Phiên 802.1x

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
vi	Không tìm thấy thiết bị theo dõi 802.1x

en	Dot1x Scan Results
vi	Máy quét Dot1x

en	Sessions
vi	Tiết học

en	Any Status
vi	Bất kỳ trạng thái

en	No Method
vi	Phương thức

en	DATA
vi	Dữ liệu

en	VOICE
vi	TIẾNG NÓI

en	Portname
vi	Tên cổng

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
vi	Theo dõi thiết bị - Xem đồ thị thiết bị được theo dõi

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
vi	Danh sách đồ thị tùy chỉnh được áp dụng - Lọc từ danh sách

en	Device Tracking - Network Interfaces View
vi	Theo dõi thiết bị - Giao diện mạng

en	No Device Tracking Interfaces Found
vi	Không tìm thấy giao diện theo dõi thiết bị

en	Interface Up
vi	Giao diện lên

en	No Alias
vi	Không có bí danh

en	Errors Present
vi	Lỗi hiện tại

en	Discards Present
vi	Loại bỏ hiện tại

en	No Graphs
vi	Đồ thị

en	Interface Down
vi	Giao diện xuống

en	Interface Scan Results
vi	Xóa tất cả kết quả quét

en	Name
vi	Tên

en	Description
vi	Mô tả

en	Alias
vi	Bí danh

en	InBound %%%
vi	InBound%

en	OutBound %%%
vi	OutBound%

en	In (B/S)
vi	Trong (B / S)

en	Out (B/S)
vi	Hết (B / S)

en	In Err Total
vi	Trong tổng số Err

en	In Disc Total
vi	Tổng số đĩa

en	UProto Total
vi	Tổng số UProto

en	Out Err Total
vi	Tổng cộng Err

en	Out Disc Total
vi	Tổng số đĩa ra

en	In Err (E/S)
vi	Trong Err (E / S)

en	In Disc (D/S)
vi	Trong đĩa (D / S)

en	UProto (UP/S)
vi	UProto (LÊN / S)

en	Out Err (OE/S)
vi	Ra Err (OE / S)

en	Out Disc (OD/S)
vi	Đĩa ra (OD / S)

en	Last Change
vi	Thay đổi cuối cùng

en	Last Scanned
vi	Quét lần cuối

en	Filters
vi	Bộ lọc

en	All Interfaces
vi	Tất cả các giao diện

en	All Non-Ignored Interfaces
vi	Tất cả các giao diện không bỏ qua

en	All Ignored Interfaces
vi	Tất cả các giao diện bị bỏ qua

en	High In/Out Utilization > %d %
vi	Sử dụng vào / ra cao>% d%

en	High In Utilization > %d %
vi	Sử dụng cao>% d%

en	High Out Utilization > %d %
vi	Sử dụng cao>% d%

en	With Issues
vi	Có vấn đề

en	Up Interfaces
vi	Lên giao diện

en	Up Interfaces No Alias
vi	Giao diện không có bí danh

en	Errors Accumulating
vi	Lỗi tích lũy

en	Discards Accumulating
vi	Loại bỏ tích lũy

en	Changed in Last Day
vi	Thay đổi trong ngày cuối cùng

en	Bandwidth
vi	Băng thông

en	Show Totals
vi	Hiển thị tổng số

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
vi	Theo dõi thiết bị - Xem báo cáo phạm vi IP của trang web

en	IP Range
vi	Phạm vi ip

en	Current IP Addresses
vi	Địa chỉ IP hiện tại

en	Current Date
vi	Ngày hiện tại

en	Maximum IP Addresses
vi	Địa chỉ IP tối đa

en	Maximum Date
vi	Ngày tối đa

en	IP Address Ranges
vi	Phạm vi địa chỉ IP

en	Edit Site
vi	Sửa Site

en	View IP Addresses
vi	Địa chỉ IP hiện tại

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
vi	Không tìm thấy dải IP của trang web theo dõi thiết bị

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
vi	Theo dõi thiết bị - Xem báo cáo MAC sang IP

en	Authorize

en	Revoke
vi	Thu hồi

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
vi	Không thể thu hồi các Địa chỉ MAC sau vì chúng là thành viên của Ủy quyền nhóm %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Cấp phép cho các Địa chỉ MAC sau.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Thu hồi các Địa chỉ MAC sau.

en	You must select at least one MAC Address.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một Địa chỉ MAC.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
vi	Bạn không được phép thay đổi Ủy quyền Mac.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
vi	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [ %s]

en	You must select at least one Row.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một Hàng.

en	You are not permitted to delete rows.
vi	Bạn không được phép xóa hàng.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các hàng sau khỏi bảng Tổng hợp.

en	Authorized
vi	Trao quyền

en	VLAN ID

en	VLAN Name
vi	Tên Vlan

en	MAC Addresses
vi	Địa chỉ MAC

en	Not Authorized
vi	Trao quyền

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
vi	Bạn phải chọn Trang web, Thiết bị hoặc tiêu chí tìm kiếm khác.

en	No Device Tracking Port Results Found
vi	Không tìm thấy kết quả cổng theo dõi thiết bị

en	Count
vi	Đếm

en	Aggregated
vi	Tổng hợp

en	Device Tracking - Site Report View
vi	Theo dõi thiết bị - Xem báo cáo trang web

en	Rescan Site
vi	Thiết bị quét lại

en	View Devices
vi	Thiết bị

en	View IP Ranges
vi	Phạm vi IP

en	Sites / Device Types
vi	Các loại thiết bị

en	Site Scan Results
vi	Xóa tất cả kết quả quét

en	Device Tracking
vi	Theo dõi thiết bị

en	General Settings
vi	Cài đặt chung

en	Scanning Frequency
vi	Tần số quét

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
vi	Chọn thời điểm thu thập Địa chỉ MAC và IP và thống kê Giao diện từ các thiết bị mạng của bạn.

en	Concurrent Processes
vi	Quy trình đồng thời

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
vi	Chỉ định số lượng thiết bị sẽ được bỏ phiếu đồng thời cho đến khi tất cả các thiết bị đã được thăm dò.

en	Scanner Max Runtime
vi	Máy quét Max Runtime

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
vi	Chỉ định số phút mà chức năng quét thiết bị sẽ được phép chạy trước khi hệ thống cho rằng nó đã được hoàn thành. Cài đặt này sẽ chính xác cho các công việc quét bị lạm dụng.

en	Start Time for Data Collection
vi	Thời gian bắt đầu để thu thập dữ liệu

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
vi	Khi nào bạn muốn thu thập dữ liệu đầu tiên diễn ra. Tất cả thời gian thu thập dữ liệu trong tương lai sẽ dựa trên thời gian bắt đầu này. Một ví dụ điển hình là 12:00 AM.

en	Database Maintenance Time
vi	Thời gian bảo trì cơ sở dữ liệu

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
vi	Khi nào nên ghi lại cơ sở dữ liệu cũ khỏi cơ sở dữ liệu. Xin lưu ý rằng không có quyền truy cập sẽ được phép vào cơ sở dữ liệu cổng trong khi hành động này đang diễn ra.

en	Confirm Utilities Prompt
vi	Xác nhận Nhắc nhở về Tiện ích

en	When using utilities, prompt for verification
vi	Khi sử dụng các tiện ích, hãy nhắc xác minh

en	Data Retention
vi	Lưu trữ dữ liệu

en	How long should port MAC details be retained in the database.
vi	Các chi tiết MAC cổng nên được giữ lại trong cơ sở dữ liệu.

en	Data Retention IPs
vi	Lưu trữ dữ liệu

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
vi	Các chi tiết MAC cổng nên được giữ lại trong cơ sở dữ liệu.

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
vi	Chuyển đổi cấp độ Bỏ qua cổng Delimiter

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
vi	Bộ theo dõi thiết bị nào nên sử dụng khi phân tích chuỗi Bỏ qua Cổng cho mỗi công tắc.

en	Auto Detect
vi	Tự động phát hiện

en	Colon [:]
vi	Đại tá [:]

en	Pipe [|]
vi	Ống [|]

en	Space [ ]
vi	Không gian [ ]

en	Mac Address Delimiter
vi	Dấu phân cách địa chỉ Mac

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
vi	Làm thế nào mỗi octet của địa chỉ MAC được phân định.

en	Dash [-]
vi	Dấu gạch ngang [-]

en	Ports to Ignore
vi	Cổng để bỏ qua

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
vi	Cung cấp một biểu thức chính quy của ifNames hoặc ifDes mô tả các cổng để bỏ qua trong danh sách giao diện. Ví dụ: (Vlan | Loopback | Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
vi	Ngưỡng sử dụng băng thông

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
vi	Khi xem xét thống kê giao diện mạng, bạn muốn xem ngưỡng băng thông nào theo mặc định.

en	%d Percent
vi	% d Phần trăm

en	DNS Settings
vi	Cài đặt DNS

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
vi	Thực hiện phân giải tên DNS ngược

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
vi	Theo dõi thiết bị nên thực hiện tra cứu DNS ngược các địa chỉ IP được liên kết với các cổng. THẬN TRỌNG: Nếu DNS không được thiết lập đúng, điều này sẽ làm chậm đáng kể thời gian quét.

en	Primary DNS IP Address
vi	Địa chỉ IP DNS chính

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
vi	Nhập Địa chỉ IP DNS chính để sử dụng cho tra cứu ngược.

en	Secondary DNS IP Address
vi	Địa chỉ IP DNS phụ

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
vi	Nhập Địa chỉ IP DNS thứ cấp để sử dụng cho tra cứu ngược.

en	DNS Timeout
vi	Hết thời gian chờ DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
vi	Vui lòng nhập thời gian chờ DNS tính bằng mili giây. Theo dõi thiết bị sử dụng trình phân giải DNS dựa trên PHP.

en	DNS Prime Interval
vi	Khoảng thời gian chính của DNS

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
vi	Tần suất, tính theo giây của IP quét Theo dõi thiết bị cần được phân giải thành các địa chỉ MAC để phân giải DNS. Sử dụng số lượng lớn hơn khi bạn có vài nghìn thiết bị sẽ tăng hiệu suất.

en	Notification Settings
vi	Thiết lập Thông báo

en	Source Address
vi	Địa chỉ nguồn

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
vi	Địa chỉ Email nguồn cho Email theo dõi thiết bị.

en	Source Email Name
vi	Tên Email nguồn

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
vi	Tên Email Nguồn cho Email Theo dõi Thiết bị.

en	MACTrack Administrator
vi	Quản trị viên MACTrack

en	MacWatch Default Body
vi	Thân máy mặc định của MacWatch

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
vi	Phần cài đặt trước của Email cho Email theo dõi thiết bị MacWatch. Phần thân có thể chứa bất kỳ thẻ html hợp lệ nào. Nó cũng hỗ trợ các thẻ thay thế sẽ được xử lý khi gửi Email. Thẻ hợp lệ bao gồm <IP> , <MAC> , <TICKET> , <SITENAME> , <DEVICEIP> , <PORTNAME> , <PORTNUMBER> , <DEVICENAME> .

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
vi	Địa chỉ MAC <MAC> tìm thấy tại địa chỉ IP <IP> cho số vé: <TICKET> . <br> Thiết bị được đặt tại <br> Trang web: <SITENAME> , Thiết bị <DEVICENAME> , IP <DEVICEIP> , Hải cảng <PORTNUMBER> và Tên cổng <PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
vi	Địa chỉ email báo cáo MacAuth

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
vi	Danh sách người dùng được phân cách bằng dấu phẩy để nhận thông báo Email MacAuth.

en	MacAuth Report Frequency
vi	Tần suất báo cáo MacAuth

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
vi	Các báo cáo MacAuth sẽ được gửi qua email thường xuyên như thế nào.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
vi	Cài đặt ArpWatch Theo dõi thiết bị

en	Enable ArpWatch
vi	Kích hoạt ArpWatch

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
vi	Theo dõi thiết bị cũng nên sử dụng dữ liệu ArpWatch để bổ sung cho Mac độ phân giải IP / DNS?

en	ArpWatch Database Path
vi	Đường dẫn cơ sở dữ liệu ArpWatch

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
vi	Vị trí của tệp Cơ sở dữ liệu ArpWatch trên máy chủ Cacti.

en	SNMP Presets
vi	Cài đặt trước SNMP

en	Update Policy for SNMP Options
vi	Chính sách cập nhật cho các tùy chọn SNMP

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
vi	Chính sách đồng bộ hóa Tùy chọn SNMP giữa các thiết bị Cacti và Thiết bị theo dõi thiết bị.

en	Default SNMP version for all new hosts.
vi	Phiên bản SNMP mặc định cho tất cả các máy chủ mới.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
vi	Cộng đồng đọc SNMP mặc định cho tất cả các máy chủ mới.

en	Communities
vi	Cộng đồng

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
vi	Điền vào danh sách các chuỗi đọc SNMP có sẵn để kiểm tra cho thiết bị này. Mỗi chuỗi đọc phải được phân tách bằng dấu hai chấm ':'. Các chuỗi đọc này sẽ được kiểm tra tuần tự nếu chuỗi đọc chính không hợp lệ.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
vi	Cổng UDP / TCP để thăm dò tác nhân SNMP trên.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
vi	Thời gian chờ SNMP mặc định tính bằng mili giây.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
vi	Số lần nhân viên đẩy SNMP sẽ cố gắng tiếp cận máy chủ trước khi thất bại.

en	snmpbulkwalk Binary Path
vi	Đường dẫn nhị phân snmpbulkwalk

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
vi	Đường dẫn đến nhị phân snmpbulkwalk của bạn.

en	MacTrack Settings
vi	Cài đặt SNMP

en	Default Tab
vi	Tab mặc định

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
vi	Bạn muốn tab MacTrack nào làm tab Mặc định của mình mỗi khi bạn truy cập MacTrack thứ hai.

en	IP Addresses
vi	Địa chỉ IP

en	Mac Addresses
vi	Địa chỉ MAC

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
vi	Thiết bị theo dõi thiết bị

en	(Edit)
vi	(Sửa)

en	(Import)
vi	Nhập

en	Device Tracking Device Types
vi	Thiết bị theo dõi loại thiết bị

en	Device Tracking Sites
vi	Trang web theo dõi thiết bị

en	Mac Address Tracking Utility
vi	Tiện ích theo dõi địa chỉ Mac

en	Mac Address Authorization Utility
vi	Tiện ích ủy quyền địa chỉ Mac

en	Device Tracking Vendor Macs
vi	Mac theo dõi nhà cung cấp thiết bị

en	Device Tracking View Macs
vi	Theo dõi thiết bị Mac

en	Device Tracking Dot1x View
vi	Theo dõi thiết bị Dot1x

en	Device Tracking IP Address Viewer
vi	Thiết bị theo dõi địa chỉ IP

en	Device Tracking View Interfaces
vi	Theo dõi giao diện thiết bị

en	Device Tracking View Sites
vi	Theo dõi thiết bị Xem trang web

en	Device Tracking View IP Ranges
vi	Theo dõi thiết bị Phạm vi IP

en	Device Tracking View Devices
vi	Theo dõi thiết bị Xem thiết bị

en	Device Tracking Utilities
vi	Tiện ích theo dõi thiết bị

en	Truncate Port Results Table
vi	Bảng kết quả cổng cắt

en	Truncate Aggregated Port Results Table
vi	Bảng kết quả cảng tổng hợp cắt ngắn

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
vi	Cắt ngắn và tạo lại bảng kết quả cảng tổng hợp

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
vi	Làm mới / Cập nhật cơ sở dữ liệu MAC của nhà cung cấp từ IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
vi	Trình xem đồ thị theo dõi thiết bị

en	MacTrack

en	%d Seconds
vi	% d Giây

en	%d Minute
vi	%d phút

en	Matches
vi	Phù hợp

en	Contains
vi	có chứa

en	Begins With
vi	bắt đầu là

en	Does Not Contain
vi	không chứa

en	Does Not Begin With
vi	Không bắt đầu với

en	Is Null
vi	Là không

en	Is Not Null
vi	Không phải là không

en	Half
vi	Một nửa

en	Full
vi	Đầy đủ

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
vi	Đồng bộ hóa thiết bị Cacti với thiết bị theo dõi thiết bị

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
vi	Đồng bộ hóa thiết bị theo dõi thiết bị với thiết bị Cacti

en	Every %d Minutes
vi	Mỗi% d Phút

en	Every %d Hour
vi	Mỗi% d giờ

en	Every %d Hours
vi	Mỗi% d giờ

en	Every Day
vi	Hàng Ngày

en	%d Month
vi	% d tháng

en	%d Months
vi	% d tháng

en	%d Year
vi	% d Năm

en	On Scan Completion
vi	Khi hoàn thành quét

en	Every %d Days
vi	Mỗi% d ngày

en	Every Week
vi	Mỗi tuần

en	Management
vi	Sự quản lý

en	SNMP Options
vi	Tùy chọn SNMP

en	Mac Watch
vi	Đồng hồ Mac

en	Tracking Tools
vi	Công cụ theo dõi

en	Mac Authorizations
vi	Ủy quyền Mac

en	Tracking Utilities
vi	Theo dõi tiện ích

en	Device Scanning Function Options
vi	Tùy chọn chức năng quét thiết bị

en	Give this device type a meaningful description.
vi	Cung cấp cho loại thiết bị này một mô tả có ý nghĩa.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
vi	Điền vào tên cho nhà cung cấp loại thiết bị này.

en	Choose the type of device.
vi	Chọn loại thiết bị.

en	System Description Match
vi	Mô tả hệ thống phù hợp

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
vi	Cung cấp thông tin chính để giúp Theo dõi thiết bị phát hiện loại thiết bị. Ký tự đại diện là ký hiệu '%'.

en	Vendor SNMP Object ID Match
vi	Kết hợp ID đối tượng SNMP của nhà cung cấp

en	MAC Address Scanning Function
vi	Chức năng quét địa chỉ MAC

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
vi	Chức năng quét Theo dõi thiết bị để gọi để lấy và lưu trữ chi tiết cổng. Tên chức năng là tất cả những gì được yêu cầu. Bốn tham số sau đây được giả định và sẽ luôn được thêm vào: &#39;my_feft ($ site, &amp; $ device, $ lowport, $ highport)&#39;. Không có chức năng cần thiết cho một bộ định tuyến thuần túy.

en	IP Address Scanning Function
vi	Chức năng quét địa chỉ IP

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
vi	Chức năng quét Theo dõi Thiết bị dành riêng cho các thiết bị Lớp 3 theo dõi Địa chỉ IP.

en	802.1x Scanning Function
vi	Chức năng quét 802.1x

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
vi	Chức năng quét Theo dõi thiết bị dành riêng cho Công tắc có bật dot1x.

en	Serial Number Base OID
vi	Số sê-ri cơ sở OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
vi	OID SNMP được sử dụng để lấy số sê-ri loại thiết bị này được lưu trữ trong bảng Thông tin tài sản theo dõi thiết bị.

en	Serial Number Collection Method
vi	Phương pháp thu thập số sê-ri

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
vi	Số sê-ri được thu thập cho OID này như thế nào. Nếu 'SNMP Walk', chúng tôi giả sử nhiều số sê-ri. Nếu 'Nhận', nó sẽ chỉ là một ..

en	SNMP Get
vi	Nhận SNMP

en	SNMP Walk
vi	Đi bộ SNMP

en	Low User Port Number
vi	Số cổng người dùng thấp

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
vi	Cung cấp số cổng người dùng thấp trên công tắc này. Để lại 0 để cho phép hệ thống tính toán nó.

en	High User Port Number
vi	Số cổng người dùng cao

en	Disabled device type is not used.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
vi	Điền vào tên của bộ tùy chọn SNMP này.

en	SNMP Version
vi	Phiên bản SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
vi	Chọn phiên bản SNMP cho máy chủ này.

en	SNMP Community String
vi	Chuỗi cộng đồng SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
vi	Điền vào cộng đồng đọc SNMP cho thiết bị này.

en	SNMP Port
vi	Cổng SNMP

en	SNMP Timeout
vi	Hết thời gian chờ

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
vi	Số mili giây tối đa Cacti sẽ chờ phản hồi SNMP (không hoạt động với hỗ trợ php-snmp).

en	SNMP Retries
vi	Thử lại SNMP

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
vi	Số lần thử tối đa để tiếp cận thiết bị thông qua chuỗi đọc SNMP trước khi từ bỏ.

en	Maximum OID's Per Get Request
vi	Yêu cầu tối đa cho mỗi OID

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
vi	Đã chỉ định số lượng OID có thể nhận được trong một yêu cầu Nhận SNMP.

en	SNMP Username (v3)
vi	Tên người dùng SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
vi	Tên người dùng SNMP v3 cho thiết bị này.

en	SNMP Password (v3)
vi	Mật khẩu SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
vi	Mật khẩu SNMP v3 cho thiết bị này.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
vi	Giao thức xác thực SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
vi	Chọn Giao thức ủy quyền SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
vi	Cụm mật khẩu riêng tư SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
vi	Chọn cụm mật khẩu riêng tư SNMPv3.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
vi	Giao thức bảo mật SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
vi	Chọn Giao thức bảo mật SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
vi	Bối cảnh SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
vi	Nhập Bối cảnh SNMP v3 để sử dụng cho thiết bị này.

en	SNMP Engine ID (v3)
vi	ID động cơ SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
vi	Nhập ID động cơ SNMP v3 để sử dụng cho thiết bị này.

en	General Device Settings
vi	Cài đặt thiết bị chung

en	Give this device a meaningful name.
vi	Đặt tên cho thiết bị này.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
vi	Điền vào tên máy chủ đủ điều kiện cho thiết bị này.

en	Related Cacti Host
vi	Máy chủ Cacti liên quan

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
vi	Máy chủ theo dõi thiết bị đã cho được kết nối với máy chủ Cacti này.

en	Scan Type
vi	Loại quét

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
vi	Chọn loại quét bạn muốn thực hiện trên thiết bị này.

en	Choose the site to associate with this device.
vi	Chọn trang web để liên kết với thiết bị này.

en	Device Notes
vi	Ghi chú thiết bị

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
vi	Giá trị trường này rất hữu ích để lưu thông tin chung về một thiết bị cụ thể.

en	Disable Device
vi	Vô hiệu hóa thiết bị

en	Check this box to disable all checks for this host.
vi	Chọn hộp này để vô hiệu hóa tất cả các kiểm tra cho máy chủ này.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
vi	Cài đặt Switch / Hub, Switch / Router

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
vi	Cung cấp danh sách các cổng trên một công tắc / trung tâm cụ thể có kết quả MAC nên được bỏ qua. Các cổng như cổng liên kết / trung kế không thể phân biệt được với các cổng người dùng khác là ví dụ. Mỗi số cổng phải được phân tách bằng dấu hai chấm, đường ống hoặc khoảng trắng ':', '|', ''. Ví dụ: 'Fa0 / 1: Fa1 / 23' hoặc 'Fa0 / 1 Fa1 / 23' sẽ được chấp nhận đối với một số loại chuyển đổi của nhà sản xuất.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set

en	Read Strings
vi	Đọc chuỗi

en	DEPRECATED: SNMP community strings
vi	ĐẠI DIỆN: Chuỗi cộng đồng SNMP

en	Specific SNMP Settings
vi	Cài đặt SNMP cụ thể

en	Connectivity Options
vi	Tùy chọn kết nối

en	Terminal Type
vi	Kiểu cuối

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
vi	Chọn loại thiết bị đầu cuối mà bạn sử dụng để kết nối với thiết bị này.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
vi	Tên người dùng

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
vi	Tên người dùng sẽ được sử dụng cho phương thức xác thực tùy chỉnh của bạn. Ví dụ bao gồm SSH, RSH, HTML, v.v.

en	Password
vi	Mật khẩu

en	The password to be used for your custom authentication.
vi	Mật khẩu được sử dụng để xác thực tùy chỉnh của bạn.

en	Private Key Path
vi	Đường dẫn khóa riêng

en	The path to the private key used for SSH authentication.
vi	Đường dẫn đến khóa riêng được sử dụng để xác thực SSH.

en	Sequence
vi	Thứ tự

en	Sequence of Item.
vi	Trình tự của vật phẩm.

en	General Site Settings
vi	Cài đặt trang web chung

en	Please enter a reasonable name for this site.
vi	Vui lòng nhập một tên hợp lý cho trang web này.

en	Primary Customer Contact
vi	Liên hệ khách hàng chính

en	The principal customer contact name and number for this site.
vi	Tên và số liên lạc chính của khách hàng cho trang web này.

en	NetOps Contact
vi	Liên hệ NetOps

en	Please principal network support contact name and number for this site.
vi	Vui lòng hỗ trợ mạng và số liên lạc chính cho trang web này.

en	Facilities Contact
vi	Cơ sở vật chất Liên hệ

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
vi	Xin vui lòng cơ sở chính / tên và số liên lạc an ninh cho trang web này.

en	Site Information
vi	Thông tin trang web

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
vi	Cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể về trang web, ở dạng miễn phí, cho phép bạn quản lý tốt hơn vị trí này.

en	General Mac Address Tracking Settings
vi	Cài đặt theo dõi địa chỉ Mac chung

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
vi	Vui lòng nhập Địa chỉ MAC để được theo dõi.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
vi	Tên theo dõi MAC / Tiêu đề email

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
vi	Vui lòng nhập tên hợp lý cho mục MAC Theo dõi này. Thông tin này sẽ có trong dòng chủ đề của Email của bạn

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
vi	Số vé để tham khảo chéo với (các) hệ thống bàn trợ giúp của công ty bạn.

en	Notification Schedule
vi	Lịch trình thông báo

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
vi	Chọn tần suất tạo Email cho mục Mac Watch này.

en	First Occurrence Only
vi	Lần xuất hiện đầu tiên

en	All Occurrences
vi	Tất cả các lần xuất hiện

en	Every Hour
vi	Mỗi tiếng

en	Email Addresses
vi	Địa chỉ Email

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
vi	Nhập một dấu chấm phẩy được phân tách bằng các địa chỉ Email sẽ được thông báo nơi có địa chỉ MAC này.

en	General Mac Address Authorization Settings
vi	Cài đặt ủy quyền địa chỉ Mac chung

en	MAC Address Match
vi	Kết hợp địa chỉ MAC

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
vi	Vui lòng nhập chuỗi Địa chỉ MAC hoặc Chuỗi Địa chỉ Mac để được ủy quyền tự động. Nếu bạn muốn ủy quyền cho một nhóm Địa chỉ MAC, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện '%' ở bất cứ đâu trong Địa chỉ MAC.

en	Please add a reason for this entry.
vi	Vui lòng thêm một lý do cho mục này.