en	Idle
sv	Sysslolös

en	Running
sv	Kör

en	No method
sv	Metod

en	Authentication Success
sv	Autentiseringsframgång

en	Authentication Failed
sv	Autentisering misslyckades

en	Authorization Success
sv	Godkännande framgång

en	Authorization Failed
sv	Auktorisering misslyckades

en	Device Tracking OUI Database Import Results
sv	Enhetsspårning av OUI-databasimportresultat

en	Getting OUI Database from IEEE
sv	Få OUI-databas från IEEE

en	Getting OUI Database from the IEEE
sv	Få OUI-databas från IEEE

en	OUI Database Download from IEEE Complete
sv	OUI databas nedladdning från IEEE Complete

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
sv	OUI Database Download från IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
sv	Det lades till / uppdaterades "%d" poster i databasen.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
sv	Det togs bort "%d" poster från databasen.

en	atifIndexes data collection complete
sv	atifIndexes datainsamling slutförd

en	atPhysAddress data collection complete
sv	datapaketet AtPhysAddress komplett

en	atNetAddress data collection complete
sv	atNetAddress datainsamling slutförd

en	atEntries assembly complete.
sv	atEntries sammansättning kompletterad.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
sv	HOST: %s, IP-adress informationssamling slutförd

en	Rescan Device
sv	Återcan-enhet

en	View Non Interface Graphs
sv	Visa gränssnitt

en	No Non Interface Graphs in Cacti
sv	Inga icke-gränssnittsdiagram i kaktusar

en	View Interface Graphs
sv	Visa gränssnitt

en	No Interface Graphs in Cacti
sv	Visa gränssnitt

en	Since Restart
sv	Sedan omstart

en	Down
sv	Nere

en	Up
sv	Uppe

en	Data

en	Voice
sv	Röst

en	Device Rescan '%s'
sv	Device Rescan ' %s'

en	Site scan '%s'
sv	Site Scan ' %s'

en	Device Enable '%s'
sv	Enhet Aktivera ' %s'

en	Device Disable '%d'
sv	Enhet inaktivera "%d"

en	N/A

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	%d Hours
sv	%d timmar

en	%d Days
sv	%d Dagar

en	%d Weeks
sv	%d veckor

en	Not Recorded
sv	Inte inspelat

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
sv	Status: Körande, Processer: %d, Förlopp: %s, LastRuntime: %2.1f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
sv	Status: Inaktiv, LastRuntime: %2.1f sekunder, Processer: %d processer, Enheter: %d, Nästa körtid: %s

en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	Scanning Rate: Every %s
sv	Skanningsfrekvens: Varje %s

en	View Interfaces
sv	Visa gränssnitt

en	Not Detected
sv	Hittades inte

en	Sites
sv	Webbsidor

en	Devices
sv	Enheter

en	IP Ranges
sv	IP-områden

en	IP Address
sv	IP adress

en	MAC Address
sv	MAC-adress

en	Interfaces
sv	Gränssnitt

en	Dot1x

en	Graphs
sv	Grafer

en	Unknown
sv	Okänd

en	Search
sv	Sök

en	Default
sv	Standard

en	Show Device Details
sv	Visa enhetens detaljer

en	Go
sv	Start

en	Clear
sv	Rensa

en	Export
sv	Exportera

en	Site
sv	Plats

en	Any
sv	Vilken som helst

en	SubType

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
sv	Enhetsspårningsenhet: ( %s) uppdaterad

en	Import into Device Tracking Database
sv	Importera till Enhetsspårningsdatabas

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att importera följande enhet till enhetsspårning? Ange ytterligare alternativ för Enhetsspårningsenhet enligt nedan.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
sv	Vi använder dessa enheter SNMP-alternativ för enhetens enhet för enhetens spårning.

en	Not Applicable - Router
sv	Ej tillämpligt - Router

en	Not Applicable - Switch/Hub
sv	Ej tillämpligt - Switch / Hub

en	Delete
sv	Radera

en	Duplicate
sv	Duplicera

en	--dup--

en	You must select at least one device type.
sv	Du måste välja minst en enhetstyp.

en	Continue
sv	Fortsätt

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetstyp (er).

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande enhetstyp (er). Du kan valfritt ändra beskrivningen för de nya enhetstyperna. Annars ändras inte värdet under och originalnamnet replikeras med ett nytt suffix.

en	<description> (1)

en	Device Type Prefix:
sv	Enhets typ prefix:

en	Cancel
sv	Avbryt

en	Return
sv	Tillbaka

en	New Type
sv	Ny typ

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
sv	Det lades till %d enhetstyper!

en	No New Device Types Found!
sv	Inga nya enhetstyper hittades!

en	Import Results
sv	Importera resultat

en	Cacti has imported the following items:
sv	Cacti har importerat följande:

en	Import Device Tracking Device Types
sv	Importera enhetens spårningsenhetstyper

en	Import Device Types from Local File
sv	Importera enhetstyper från lokal fil

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
sv	Ange platsen för CSV-filen som innehåller informationen om enhetstypen.

en	Overwrite Existing Data?
sv	Skriv över befintliga data?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
sv	Bör importprocessen tillåtas att skriva över befintliga data? Observera att det här inte betyder att radera gammal rad, bara ersätta dubbla rader.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
sv	Tillåt befintliga rader att uppdateras?

en	Required File Format Notes
sv	Obligatoriska filformat Notes

en	The file must contain a header row with the following column headings.
sv	Filen måste innehålla en rubrikrad med följande kolumnrubriker.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
sv	- Ett vanligt namn på enheten. Till exempel Cisco 6509 Switch

en	- The vendor who produces this device
sv	- Tillverkaren som producerar denna enhet

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
sv	- Typ av enhet som detta är. Se anteckningarna nedan för detta heltalsvärde

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
sv	- En unik uppsättning tecken från snmp sysDescr som unikt identifierar den här enheten

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
sv	- Tillverkarens specifika snmp sysObjectID som särskiljer denna enhet från nästa

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
sv	- Skanningsfunktionen som ska användas för att skanna denna enhetstyp

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
sv	- IP-skanningsfunktionen som ska användas för att skanna denna enhetstyp

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
sv	- Funktionen 802.1x-skanning som ska användas för att skanna den här enhetstypen

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
sv	- Om serienummeret för denna enhetstyp kan erhållas via en SNMP-fråga lägger du till det är OID här

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
sv	- Om din skanningsfunktion inte har möjlighet att isolera trunkportar eller länkportar, är detta startportnumret för användarportar

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
sv	- Samma som lowPort med undantag för att detta är det högnummererade användarportnumret

en	- Disabled type is not used
sv	- Inaktiverad typ används inte

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
sv	Den primära nyckeln för denna tabell är en kombination av följande tre fält:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
sv	Om du försöker importera dubbla enhetstyper uppdateras de befintliga uppgifterna med den nya informationen.

en	is an integer field and must be one of the following:
sv	är ett heltal och måste vara ett av följande:

en	1 - Switch/Hub
sv	1 - Switch / Hub

en	2 - Switch/Router
sv	2 - Switch / Router

en	3 - Router

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
sv	Apparatets enhetstyp bestäms genom att skanna det är snmp-agenten för sysObjectID och sysDescription och jämföra det med värden i enhetstypdatabasen. Den första matchningen som finns i databasen använder direkt Enhetsspårning om hur man skannar den. Därför är det mycket viktigt att du väljer giltig sysObjectID_match, sysDescr_match och scanningsfunktion för dina enheter.

en	Switch/Hub
sv	Switch / Nav

en	Switch/Router
sv	Switch / router

en	Router

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
sv	HEADER LINE PROCESSED OK: <br> Kolumner hittades där: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
sv	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Saknas obligatoriskt fält <br> Kolumner hittades där: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
sv	Okänt Antag "Switch / Hub"

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
sv	INSERT SUCCEEDED: Leverantör: %s, Beskrivning: %s, Typ: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
sv	INSERT FAILED: Leverantör: %s, Beskrivning: %s, Typ: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
sv	INSERT SKIPPED, EXISTING: Leverantör: %s, Beskrivning: %s, Typ: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
sv	Enhetsspårningsenhetstyper [redigera: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
sv	Enhetsspårningsenhetstyper [ny]

en	Device Tracking Device Type Filters

en	Device Type Description
sv	Enhetstyp Beskrivning

en	Device Type
sv	Enhetstyp

en	Port Scanner
sv	Portskanner

en	IP Scanner
sv	IP-skanner

en	Dot1x Scanner
sv	Dot1x-skanner

en	sysDescription Match

en	Vendor OID Match
sv	Leverantörs OID Match

en	Device Types
sv	Enhetstyper

en	No
sv	Nej

en	Yes
sv	Ja

en	No Device Tracking Device Types Found
sv	Inga enheter för enhetsspårningsenheter hittades

en	Submit Query
sv	Skicka fråga

en	Clear Filtered Results
sv	Rensa filtrerade resultat

en	Rescan
sv	Omsökning

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
sv	Enhetsspårningsenhetstyper

en	Import
sv	Importera

en	Import Device Types from a CSV File
sv	Importera enhetstyper från lokal fil

en	Export Device Types to Share with Others
sv	Importera enhetstyper från lokal fil

en	Vendor
sv	Säljare

en	All
sv	Alla

en	Type
sv	Typ

en	Enabled
sv	Aktiverad

en	Enable
sv	Aktivera

en	Disable
sv	Inaktivera

en	Change SNMP Options
sv	Ändra SNMP-alternativ

en	Change Device Port Values
sv	Ändra enhetens portvärden

en	Connect to Cacti Host via Hostname
sv	Anslut till Cacti Host via värdnamn

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
sv	Kopiera SNMP-inställningar från Cacti Host

en	You must select at least one device.
sv	Du måste välja minst en enhet.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande enheter.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande enheter.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
sv	Klicka på Fortsätt för att ändra SNMP-parametrar för följande enheter, markera rutan bredvid de fält du vill uppdatera och fyll i det nya värdet.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ändra övre eller nedre portparametrar för följande enheter, markera rutan bredvid de fält som du vill uppdatera och fylla i det nya värdet.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ansluta följande enheter till respektive Cacti Device. Relationen kommer att byggas på lika värdnamn. Beskrivning kommer också att uppdateras.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kopiera SNMP-inställningar från den anslutna Cacti-enheten till Enhetsspårningsenheten. Alla enheter som inte är anslutna kommer tyst att hoppa över. SNMP-retries kommer att tas från Ping Retries.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enheter

en	Import Device Tracking Devices
sv	Importera enhetens spårningsenheter

en	Import Devices from Local File
sv	Importera enheter från lokal fil

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
sv	Ange platsen för CSV-filen som innehåller din enhetinformation.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
sv	- SiteID känt för Enhetsspårning för den här enheten

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
sv	- Ett enkelt namn för enheten. Till exempel Cisco 6509 Switch

en	- The IP Address or DNS Name for the device
sv	- IP-adressen eller DNS-namnet för enheten

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
sv	- Mer detaljerad information om enheten, inklusive plats, miljöförhållanden etc.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
sv	- En lista över portar som inte ska skannas för användarenheter

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
sv	- Överflödig information som anger den avsedda enhetstypen. Se nedan för giltiga värden.

en	- Id of a set of SNMP options
sv	- Id för en uppsättning SNMP-alternativ

en	- The current snmp read string for the device
sv	- Den aktuella snmp-lässträngen för enheten

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
sv	- Den snmp-version du vill skanna den här enheten med. Giltiga värden är 1, 2 och 3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
sv	- UDP-porten som snmp-agenten körs på

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
sv	- Timeout i millisekunder för att vänta på ett snmp-svar innan du försöker igen

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
sv	- Antalet gånger för att försöka igen en snmp-förfrågan innan du ger upp

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
sv	- Specificerat antalet OID: er som kan erhållas i en enda SNMP-förfrågan

en	- SNMP V3: SNMP username
sv	- SNMP V3: SNMP användarnamn

en	- SNMP V3: SNMP password
sv	- SNMP V3: SNMP-lösenord

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
sv	- SNMP V3: SNMP-autentiseringsprotokoll

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
sv	- SNMP V3: SNMP sekretess lösenfras

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
sv	- SNMP V3: SNMP sekretessprotokoll

en	- SNMP V3: SNMP context
sv	- SNMP V3: SNMP-kontext

en	- SNMP V3: SNMP engine id
sv	- SNMP V3: SNMP-motor ID

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
sv	Om du försöker importera dubbla enheter, uppdateras därför endast de uppgifter du anger.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
sv	HEADER LINE PROCESSED OK: <br> Kolumner hittades där: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
sv	INSERT SUCCEEDED: Värdnamn: SiteID: %s, Enhetsnamn: %s, Värdnamn %s, SNMP-port: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
sv	INSERT FAILED: SiteID: %s, Enhetsnamn: %s, värdnamn %s, SNMP-port: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
sv	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Enhetsnamn: %s, Värdnamn %s, SNMP-port: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
sv	Enhetsspårningsenheter [redigera: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
sv	Enhetsspårningsenheter [ny]

en	SNMP Information

en	System:

en	Uptime:
sv	Upptid:

en	Hostname:
sv	& Värddatornamn:

en	ObjectID:
sv	ObjectId:

en	Device Tracking Device Filters

en	Device Name
sv	Enhetsnamn

en	Site Name
sv	Platsnamn

en	Status

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	Total IPs
sv	Totala IP-adresser

en	User Ports
sv	Användarportar

en	User Ports Up
sv	Användarportar upp

en	Trunk Ports
sv	Stamportar

en	Active Macs
sv	Aktiva Mac-datorer

en	Last Duration
sv	Senaste varaktighet

en	No Device Tracking Devices
sv	Inga enheter för spårning av enheter

en	None
sv	Ingen

en	Error
sv	Fel

en	No Cacti Link
sv	Ingen Cacti Link

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
sv	Du måste välja minst en auktoriserad Mac för att radera.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande behöriga Mac: s?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
sv	Enhetsspårning MacAuth [redigera: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
sv	Enhetsspårning MacAuth [ny]

en	Device Tracking MacAuth Filters
sv	Enhetsspårning av MacAuth-filter

en	Mac Address
sv	MAC-adress

en	Reason
sv	Orsak

en	Added/Modified
sv	Inkom / Ändrad

en	By
sv	Av

en	Authorized Mac Addresses
sv	Auktoriserade Mac-adresser

en	No Authorized Mac Addresses Found
sv	Inga auktoriserade Mac-adresser hittades

en	MAC's
sv	MAC: s

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Mac-ser?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
sv	Enhetsspårning MacWatch [redigera: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
sv	Enhetsspårning MacWatch [ny]

en	Device Tracking MacWatch Filters
sv	Enhetsspårning av MacWatch-filter

en	Watch Name
sv	Titta på namn

en	Ticket Number
sv	Biljettnummer

en	First Seen
sv	Först sett

en	Last Seen
sv	Sågs senast

en	Watches
sv	Klockor

en	No Device Tracking Watched Macs Found
sv	Det gick inte att hitta enhetsspårning på Mac-datorer

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande sajter?

en	You must select at least one site.
sv	Du måste välja minst en plats.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
sv	Enhetsspårningsplats [redigera: %s]

en	Device Tracking Site [new]
sv	Enhetsspårningsplats [ny]

en	Device Tracking Site Filters

en	Total IP's
sv	Totala IP: er

en	MACS Found

en	Device Errors
sv	Enhetsfel

en	No Device Tracking Sites Found
sv	Inga enhetsspårningsplatser hittades

en	Total Devices
sv	Totala enheter

en	Total User Ports
sv	Totalt användarportar

en	Total Oper Ports
sv	Totalt operatörsportar

en	Total Trunks
sv	Totalt trunks

en	You must select at least one SNMP Option.
sv	Du måste välja minst ett SNMP-alternativ.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ (er).

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande SNMP-alternativ (er). Du kan valfritt ändra titelformat för de nya SNMP-alternativen.

en	<name> (1)

en	Name Format:
sv	Namnformat:

en	SNMP Options [edit %s]
sv	SNMP-alternativ [redigera %s]

en	SNMP Options [new]
sv	SNMP-alternativ [ny]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
sv	SNMP Option Set [redigera: %s]

en	SNMP Option Set [new]
sv	SNMP Option Set [ny]

en	Device Tracking SNMP Options
sv	Enhet som spårar SNMP-alternativ

en	Item
sv	Artikel

en	Version

en	Community
sv	Gemenskaphet

en	Port

en	Timeout

en	Retries
sv	Försök

en	Max OIDs

en	Username
sv	Användarnamn

en	Auth Proto

en	Priv Proto

en	Actions
sv	Åtgärder

en	No SNMP Items Found
sv	Inga SNMP-föremål hittades

en	Title of SNMP Option Set
sv	Titel för SNMP-alternativsats

en	SNMP Settings
sv	SNMP-inställningar

en	No SNMP Option Sets Found
sv	Inga SNMP-alternativsatser hittades

en	Options
sv	Alternativ

en	Device Tracking Process Status
sv	Enhetsspårningsprocessstatus

en	Refresh
sv	Uppdatera

en	Current Process Status
sv	Aktuell processstatus

en	The Device Tracking Poller is:
sv	Device Tracking Poller är:

en	Running Processes:
sv	Löpande processer:

en	Last Time Poller Started:
sv	Senaste gången Poller startade:

en	Poller Frequency:
sv	Poller Frekvens:

en	Approx. Next Runtime:
sv	Ungefär. Nästa Runtime:

en	Approx. Next DB Maintenance:
sv	Ungefär. Nästa DB-underhåll:

en	Run Time Details
sv	Körtidens detaljer

en	Last Poller Runtime:
sv	Senaste Poller Runtime:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
sv	Last Poller Underhåll Runtime:

en	Maximum Concurrent Processes:
sv	Maximala samtidiga processer:

en	processes
sv	processer

en	Maximum Per Device Scan Time:
sv	Maximal per enhetens skanningstid:

en	minutes
sv	minuter

en	DNS Configuration Information
sv	DNS-konfigurationsinformation

en	Reverse DNS Resolution is
sv	Omvänd DNS-upplösning är

en	Primary DNS Server:
sv	Primär DNS-server:

en	Secondary DNS Server:
sv	Sekundär DNS-server:

en	DNS Resolution Timeout:
sv	DNS-upplösningstidsavbrott:

en	milliseconds
sv	millisekunder

en	Running Process Summary

en	The DNS Resolver is Not Running
sv	DNS-resolveren körs inte

en	The DNS Resolver is Running
sv	DNS-resolveringen körs

en	Date Started
sv	Datum startat

en	Completed
sv	Slutförd

en	Waiting
sv	Väntar

en	Other
sv	Annat

en	Are You Sure?
sv	Är du säker?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
sv	Är du säker på att du vill radera all port till MAC till IP-resultat från systemet?

en	Device Tracking Database Results
sv	Enhetsspårningsdatabasresultat

en	The following number of records have been removed from the database: %s
sv	Följande antal poster har tagits bort från databasen: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
sv	Är du säker på att du vill radera all Aggregated Port till MAC till IP-resultat från systemet?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
sv	Följande antal poster har tagits bort från det aggregerade tabellen: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
sv	Är du säker på att du vill radera och återskapa all Aggregated Port till MAC till IP-resultat från systemet?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
sv	Följande antal poster har tagits bort från det aggregerade tabellen: %s. Och %s poster läggs till.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
sv	Enhetsspårningsfunktionerna har rensats. De kommer att återskapas när du antingen redigerar en enhet eller enhets typ.

en	Cacti Device Tracking System Utilities

en	Process Status Information
sv	Processstatusinformation

en	View Device Tracking Process Status
sv	Visa status för enhetsspårningsprocess

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
sv	Med det här alternativet får du visa och ställa in processinformation som är kopplad till pollningsprocessen för Enhetsspårning.

en	Database Administration
sv	Databasadministration

en	Perform Database Maintenance
sv	Utför databasunderhåll

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
sv	Tar bort Expired Port till MAC till IP-föreningar från databasen. Endast poster som har gått ut, baserat på dina kriterier, tas bort.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
sv	Uppdatera IEEE-leverantör MAC / OUI-databasen

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
sv	Den här funktionen hämtar och installerar den senaste OIU-databasen från IEEE-webbplatsen. Varje nätverkskort (NIC) har en MAC-adress. MAC-adressen kan delas upp i två delar. Den första delen av MAC Addess innehåller leverantör MAC. Leverantören MAC identifierar vem som tillverkar delen. Detta kommer att vara till hjälp vid kontroll av skrämmande enheter på ditt nätverk.

en	Refresh Scanning Functions
sv	Uppdatera skanningsfunktioner

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
sv	Tar bort gamla och eventuellt vanliga Skanningsfunktioner för Enhetsspårning från den nedrullning du får när du redigerar en enhetstyp.

en	Remove All Scan Results
sv	Ta bort alla scanningsresultat

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
sv	Tar bort ALL port till MAC till IP-föreningar från databasen alla IP-adresser, IP-områden och VLANS. Det här verktyget är bra när du vill börja om. FARA: Alla tidigare uppgifter raderas.

en	Aggregated Table Administration
sv	Sammanlagd tabelladministration

en	Remove All Aggregated Results
sv	Ta bort alla sammanslagna resultat

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
sv	Raderar alla Aggregerad (Ej Scan Resultat) Port till MAC till IP-föreningar från databasen. Data kommer igen att samlas på grundval av endast ny skannad data i nästa mactrack poller run.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
sv	Utför Aggregate Table Rebuild

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
sv	Raderar alla Aggregerad (Ej Scan Resultat) Port till MAC till IP-föreningar från databasen och deras återskapas baserat på alla scaned data nu.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
sv	Enhetsspårningsleverantör Mac-filter

en	Vendor MAC
sv	Leverantör MAC

en	Corporation
sv	Företag

en	Address
sv	Adress

en	Vendor Macs
sv	Säljare Macs

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
sv	Ingen Device Tracking-leverantör MACS hittades

en	Device Tracking - ARP/IP View
sv	Enhetsspårning - ARP / IP-visning

en	Switch Name
sv	Byt namn

en	Switch Hostname
sv	Byt värdnamn

en	ED IP Address
sv	ED IP-adress

en	ED DNS Hostname
sv	ED DNS värdnamn

en	ED MAC Address
sv	ED MAC-adress

en	Vendor Name
sv	Säljarens namn

en	Port Number
sv	Portnummer

en	Port Name
sv	Portnamn

en	Last Scan Date
sv	Sista skanningsdatum

en	ARP Cache

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
sv	Du måste först välja en plats, enhet eller andra sökkriterier.

en	No Device Tracking IP Results Found
sv	Inga IP-resultat hittades för enhetsspårning

en	Device
sv	Enhet

en	IP's
sv	IP: s

en	IP

en	Show
sv	Visa

en	Most Recent
sv	Senaste

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
sv	Enhetsspårning - Enhetsrapportering

en	Unknown Device Type
sv	Okänd enhetstyp

en	Total VLAN's
sv	Totalt VLAN: s

en	Edit Device
sv	Byt enhet

en	View Graphs
sv	Se grafer

en	Device Not Mapped to Cacti Device
sv	Synkroniser Enhetsspårningsenhet till Cacti Device

en	View MAC Addresses
sv	MAC-adresser

en	No Device Tracking Devices Found
sv	Inga enheter för enhetsspårning hittades

en	Hub/Switch
sv	Nav / Byt

en	Device Tracking - 802.1x View
sv	Enhetsspårning - 802.1x View

en	Domain
sv	Domän

en	802.1x Sessions
sv	802.1x sessioner

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
sv	Ingen enhetsspårning hittades 802.1x sessioner

en	Dot1x Scan Results
sv	Dot1x-skanner

en	Sessions
sv	Sessioner

en	Any Status
sv	Vilken status som helst

en	No Method
sv	Metod

en	DATA
sv	Data

en	VOICE
sv	RÖST

en	Portname
sv	Port

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
sv	Enhetsspårning - Övervakad enhetens grafvy

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
sv	Anpassad graflista tillämpad - Filtrering från lista

en	Device Tracking - Network Interfaces View
sv	Enhetsspårning - Visa nätverksgränssnitt

en	No Device Tracking Interfaces Found
sv	Inga Device Tracking-gränssnitt hittades

en	Interface Up
sv	Gränssnitt upp

en	No Alias
sv	Inget alias

en	Errors Present
sv	Fel närvarande

en	Discards Present
sv	Kasta bort Present

en	No Graphs
sv	Grafer

en	Interface Down
sv	Gränssnitt Ned

en	Interface Scan Results
sv	Ta bort alla scanningsresultat

en	Name
sv	Namn

en	Description
sv	Beskrivning

en	Alias

en	InBound %%%
sv	InBound%

en	OutBound %%%
sv	OutBound%

en	In (B/S)
sv	I (B / S)

en	Out (B/S)
sv	Ut (B / S)

en	In Err Total
sv	I Err Total

en	In Disc Total
sv	I skivan Totalt

en	UProto Total
sv	UProto Totalt

en	Out Err Total
sv	Ut Err Totalt

en	Out Disc Total
sv	Ut Disc Total

en	In Err (E/S)
sv	I Err (E / S)

en	In Disc (D/S)
sv	I skiva (D / S)

en	UProto (UP/S)
sv	UProto (UP / S)

en	Out Err (OE/S)
sv	Ut Err (OE / S)

en	Out Disc (OD/S)
sv	Ut Disc (OD / S)

en	Last Change
sv	Sista ändring

en	Last Scanned
sv	Senast skannad

en	Filters
sv	Filter

en	All Interfaces
sv	Alla gränssnitt

en	All Non-Ignored Interfaces
sv	Alla icke-ignorerade gränssnitt

en	All Ignored Interfaces
sv	Alla ignorerade gränssnitt

en	High In/Out Utilization > %d %
sv	Hög in-/utanvändning > %d %

en	High In Utilization > %d %
sv	Hög användning > %d %

en	High Out Utilization > %d %
sv	Hög användning > %d %

en	With Issues
sv	Med problem

en	Up Interfaces
sv	Upp gränssnitt

en	Up Interfaces No Alias
sv	Upp gränssnitt Inga alias

en	Errors Accumulating
sv	Fel ackumuleras

en	Discards Accumulating
sv	Kassera ackumulering

en	Changed in Last Day
sv	Ändrad i förra dagen

en	Bandwidth
sv	Bandbredd

en	Show Totals
sv	Visa Totals

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
sv	Enhetsspårning - Rapport för rapportintervaller för webbsidor

en	IP Range
sv	IP-intervall

en	Current IP Addresses
sv	Nuvarande IP-adresser

en	Current Date
sv	Aktuellt datum

en	Maximum IP Addresses
sv	Maximal IP-adresser

en	Maximum Date
sv	Maximalt datum

en	IP Address Ranges
sv	IP-adressområden

en	Edit Site
sv	Redigera plats

en	View IP Addresses
sv	Nuvarande IP-adresser

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
sv	Inga IP-spår för enhetsspårningssite hittades

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
sv	Enhetsspårning - MAC till IP Rapportvy

en	Authorize
sv	Auktorisera

en	Revoke
sv	Återkalla

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
sv	Följande MAC-adresser kunde inte återkallas eftersom de är medlemmar i grupptillstånd %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att godkänna följande MAC-adresser.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att återkalla följande MAC-adresser.

en	You must select at least one MAC Address.
sv	Du måste välja minst en MAC-adress.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
sv	Det är inte tillåtet att ändra Mac-auktorisationer.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
sv	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count: [ %s]

en	You must select at least one Row.
sv	Du måste välja minst en rad.

en	You are not permitted to delete rows.
sv	Det är inte tillåtet att radera rader.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rader från Aggregated Table.

en	Authorized
sv	Auktoriserad

en	VLAN ID

en	VLAN Name
sv	VLAN-namn

en	MAC Addresses
sv	MAC-adresser

en	Not Authorized
sv	Auktoriserad

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
sv	Du måste välja en plats, enhet eller andra sökkriterier.

en	No Device Tracking Port Results Found
sv	Inga felsökningsportresultat hittades

en	Count
sv	Antal

en	Aggregated
sv	Aggregerad

en	Device Tracking - Site Report View
sv	Enhetsspårning - Platsrapport

en	Rescan Site
sv	Återcan-enhet

en	View Devices
sv	Enheter

en	View IP Ranges
sv	IP-områden

en	Sites / Device Types
sv	Enhetstyper

en	Site Scan Results
sv	Ta bort alla scanningsresultat

en	Device Tracking
sv	Enhetsspårning

en	General Settings
sv	Allmänna inställningar

en	Scanning Frequency
sv	Skanningsfrekvens

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
sv	Välj när du ska hämta MAC- och IP-adresser och gränssnittsstatistik från dina nätverksenheter.

en	Concurrent Processes
sv	Samtidiga processer

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
sv	Ange hur många enheter som ska pollas samtidigt tills alla enheter har blivit pollade.

en	Scanner Max Runtime

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
sv	Ange hur många minuter en enhet för skanning av en enhet ska kunna köra innan systemet antas att det har slutförts. Den här inställningen kommer att korrigeras för misslyckade skanningsjobb.

en	Start Time for Data Collection
sv	Starttid för datainsamling

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
sv	När vill du att den första datainsamlingen ska ske. Alla framtida insamlingstider kommer att baseras på denna starttid. Ett bra exempel skulle vara kl 12.00.

en	Database Maintenance Time
sv	Databasunderhållstid

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
sv	När ska gamla databasposter tas bort från databasen. Observera att porten inte tillåter åtkomst när den här åtgärden äger rum.

en	Confirm Utilities Prompt
sv	Bekräfta verktygsfrågan

en	When using utilities, prompt for verification
sv	Be om verifiering när du använder verktyg

en	Data Retention
sv	Datalagring

en	How long should port MAC details be retained in the database.
sv	Hur länge ska port MAC-detaljer behållas i databasen.

en	Data Retention IPs
sv	Datalagring

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
sv	Hur länge ska port MAC-detaljer behållas i databasen.

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
sv	Switch Level Ignorera Ports Delimiter

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
sv	Vilken avgränsare ska Device Tracking använda när man analyserar strängen Ignorera portar för varje strömbrytare.

en	Auto Detect

en	Colon [:]
sv	Kolon [:]

en	Pipe [|]
sv	Rör [|]

en	Space [ ]
sv	Rymden [ ]

en	Mac Address Delimiter
sv	Mac Adress Delimiter

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
sv	Hur ska varje oktett av MAC-adressen avgränsas.

en	Dash [-]

en	Ports to Ignore
sv	Portar att ignorera

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
sv	Ge ett regelbundet uttryck för ifNames eller ifDescriptions of ports att ignorera i gränssnittslistan. Till exempel (Vlan | Loopback | Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
sv	Bandbredd Användningsgräns

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
sv	När du granskar nätverksgränssnittsstatistik, vilken bandbreddströskel du vill visa som standard.

en	%d Percent
sv	%d procent

en	DNS Settings
sv	DNS-inställningar

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
sv	Utför omvänd DNS-namnupplösning

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
sv	Ska Device Tracking utföra omvänd DNS-sökning av IP-adresserna som är associerade med portar. FÖRSIKTIGHET: Om DNS inte är korrekt inställd, kommer det att sakta ner skanningstiden avsevärt.

en	Primary DNS IP Address
sv	Primär DNS IP-adress

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
sv	Ange den primära DNS-IP-adressen för att använda för omvända uppslag.

en	Secondary DNS IP Address
sv	Sekundär DNS IP-adress

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
sv	Ange den sekundära DNS-IP-adressen för att använda för omvända sökningar.

en	DNS Timeout

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
sv	Ange DNS-timeout i millisekunder. Enhetsspårning använder en PHP-baserad DNS-resolver.

en	DNS Prime Interval

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
sv	Hur ofta, i sekunder gör att Enhetsspårnings-skanning IP måste lösas till MAC-adresser för DNS-upplösning. Att använda ett större antal när du har flera tusen enheter ökar prestandan.

en	Notification Settings
sv	Inställningar för aviseringar

en	Source Address
sv	Käll adress

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
sv	Källan E-postadress för Device Tracking Emails.

en	Source Email Name
sv	Källa E-postnamn

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
sv	Källans E-postnamn för Device Tracking Emails.

en	MACTrack Administrator

en	MacWatch Default Body
sv	MacWatch Standard Body

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
sv	E-postkroppen förinställd för Device Tracking MacWatch-e-post. Kroppen kan innehålla alla giltiga HTML-taggar. Den stöder också ersättningstaggar som behandlas när du skickar en e-postadress. Giltiga taggar inkluderar <IP> , <MAC> , <TICKET> , <SITENAME> , <DEVICEIP> , <PORTNAME> , <PORTNUMBER> , <DEVICENAME> .

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
sv	MAC-adress <MAC> hittades på IP-adress <IP> för ärendenummer: <TICKET> . <br> Enheten finns på <br> Plats: <SITENAME> , Enhet <DEVICENAME> , IP <DEVICEIP> , Port <PORTNUMBER> , och portnamn <PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
sv	MacAuth-rapportens e-postadresser

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
sv	En komma-avgränsad lista över användare för att ta emot MacAuth-meddelandena via e-post.

en	MacAuth Report Frequency

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
sv	Hur ofta kommer MacAuth-rapporterna att skickas.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
sv	Enhetsspårning ArpWatch-inställningar

en	Enable ArpWatch
sv	Aktivera ArpWatch

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
sv	Ska Device Tracking också använda ArpWatch-data för att komplettera Mac till IP / DNS-upplösning?

en	ArpWatch Database Path
sv	ArpWatch databasväg

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
sv	Platsen för ArpWatch-databasfilen på Cacti-servern.

en	SNMP Presets
sv	SNMP-förinställningar

en	Update Policy for SNMP Options
sv	Uppdateringspolicy för SNMP-alternativ

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
sv	Policy för synkronisering av SNMP-alternativ mellan Cacti-enheter och Device Tracking Devices.

en	Default SNMP version for all new hosts.
sv	Standard SNMP-version för alla nya värdar.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
sv	Standard SNMP läs community för alla nya värdar.

en	Communities

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
sv	Fyll i listan över tillgängliga SNMP-lässträngar för att testa för den här enheten. Varje lässträng måste separeras med ett kolon ':'. Dessa lässträngar testas i följd om den primära lässträngen är ogiltig.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
sv	UDP / TCP-porten för att undersöka SNMP-agenten på.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
sv	Standard SNMP-timeout i millisekunder.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
sv	Antalet gånger SNMP pollen kommer att försöka nå värden innan de misslyckas.

en	snmpbulkwalk Binary Path
sv	snmpbulkwalk binär sökväg

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
sv	Vägen till din snmpbulkwalk binära.

en	MacTrack Settings
sv	SNMP-inställningar

en	Default Tab
sv	Standardflik

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
sv	Vilken MacTrack-flik vill du vara din standardflik varje gång du går till MacTrack-sekunden.

en	IP Addresses
sv	IP adress

en	Mac Addresses
sv	MAC-adress

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
sv	Enhetsspårningsenheter

en	(Edit)
sv	(Redigera)

en	(Import)
sv	Importera

en	Device Tracking Device Types
sv	Enhetsspårningsenhetstyper

en	Device Tracking Sites
sv	Enhetsspårningsplatser

en	Mac Address Tracking Utility
sv	Mac-adressspårningsverktyg

en	Mac Address Authorization Utility
sv	Verktyg för Mac-adressbehörighet

en	Device Tracking Vendor Macs
sv	Enhetsspårningsleverantörer Macs

en	Device Tracking View Macs
sv	Enhetsspårning Visa Macar

en	Device Tracking Dot1x View
sv	Enhetsspårning Dot1x View

en	Device Tracking IP Address Viewer
sv	Enhetsspårning av IP-adressvisare

en	Device Tracking View Interfaces
sv	Enhetsspårningsgränssnitt

en	Device Tracking View Sites
sv	Enhetsspårning Visa platser

en	Device Tracking View IP Ranges
sv	Enhetsspårning Visa IP-områden

en	Device Tracking View Devices
sv	Enhetsspårning Visa enheter

en	Device Tracking Utilities
sv	Enhetsspårningsverktyg

en	Truncate Port Results Table

en	Truncate Aggregated Port Results Table

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
sv	Avkorta och återskapa Aggregated Port Results Table

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
sv	Uppdatera / uppdatera leverantör MAC databas från IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
sv	Enhetsspårning Graph Viewer

en	MacTrack

en	%d Seconds
sv	%d sekunder

en	%d Minute
sv	%d minut

en	Matches
sv	Matcher

en	Contains
sv	Innehåller

en	Begins With
sv	Börjar med

en	Does Not Contain
sv	Innehåller inte

en	Does Not Begin With
sv	Börjar inte med

en	Is Null
sv	Är inget

en	Is Not Null
sv	Är inte noll

en	Half
sv	Halv

en	Full

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
sv	Sync Cacti Device till Device Tracking Device

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
sv	Synkroniser Enhetsspårningsenhet till Cacti Device

en	Every %d Minutes
sv	Var %d minut

en	Every %d Hour
sv	Varje %d timme

en	Every %d Hours
sv	Varje %d timmar

en	Every Day
sv	Varje dag

en	%d Month
sv	%d månad

en	%d Months
sv	%d månader

en	%d Year
sv	%d år

en	On Scan Completion
sv	På Scan-slutförandet

en	Every %d Days
sv	Varje %d dagar

en	Every Week
sv	Varje vecka

en	Management
sv	Hantering

en	SNMP Options
sv	SNMP-alternativ

en	Mac Watch

en	Tracking Tools
sv	Spårningsverktyg

en	Mac Authorizations
sv	Mac-auktorisationer

en	Tracking Utilities
sv	Spårningsverktyg

en	Device Scanning Function Options
sv	Enhetssökning Funktionsalternativ

en	Give this device type a meaningful description.
sv	Ge denna typ av enhet en meningsfull beskrivning.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
sv	Fyll i namnet på säljaren av denna enhetstyp.

en	Choose the type of device.
sv	Välj typ av enhet.

en	System Description Match
sv	Systembeskrivning Match

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
sv	Ange nyckelinformation för att hjälpa Enhetsspårning upptäcka typen av enhet. Wildcard-tecknet är "%" -tecknet.

en	Vendor SNMP Object ID Match
sv	Säljare SNMP Object ID Match

en	MAC Address Scanning Function
sv	MAC-adressskanning Funktion

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
sv	Funktionen Enhetsspårningsfunktion för att ringa för att få och lagra portdetaljer. Funktionsnamnet är allt som krävs. Följande fyra parametrar antas och kommer alltid att läggas till: &#39;my_function ($ site, &amp; $ device, $ lowport, $ highport)&#39;. Det finns ingen funktion som krävs för en ren router.

en	IP Address Scanning Function
sv	IP-adressskanning Funktion

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
sv	Enhetsspårningsfunktionen som är specifik för Layer3-enheter som spårar IP-adresser.

en	802.1x Scanning Function
sv	802.1x Skanning Funktion

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
sv	Enhetsspårningsfunktionen som är specifik för växlar med dot1x aktiverad.

en	Serial Number Base OID
sv	Serienummerbas OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
sv	SNMP OID användes för att få det här serienummer för serienummer som ska lagras i tabellen Device Tracking Asset Information.

en	Serial Number Collection Method
sv	Serienummer samlingsmetod

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
sv	Hur samlas serienummeret för denna OID. Om "SNMP Walk" antar vi flera serienumrar. Om 'Get' blir det bara en ..

en	SNMP Get

en	SNMP Walk

en	Low User Port Number
sv	Låg användarportnummer

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
sv	Ange låga användarportnummer på den här omkopplaren. Lämna 0 för att låta systemet beräkna det.

en	High User Port Number

en	Disabled device type is not used.
sv	Inaktiverad enhetstyp används inte.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
sv	Fyll i namnet på denna SNMP-alternativsats.

en	SNMP Version
sv	SNMP-version

en	Choose the SNMP version for this host.
sv	Välj SNMP-versionen för den här värden.

en	SNMP Community String

en	Fill in the SNMP read community for this device.
sv	Fyll i SNMP-läsgemenskapen för den här enheten.

en	SNMP Port
sv	SNMP-porten

en	SNMP Timeout

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
sv	Maximalt antal millisekunder Cacti väntar på ett SNMP-svar (fungerar inte med php-snmp-stöd).

en	SNMP Retries

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
sv	Det maximala antalet försök att nå en enhet via en SNMP-läsning innan du ger upp.

en	Maximum OID's Per Get Request
sv	Högsta OID: s Per Get-förfrågan

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
sv	Specificerat antalet OID: er som kan erhållas i en enda SNMP-förfrågan.

en	SNMP Username (v3)
sv	SNMP Användarnamn (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
sv	SNMP v3 användarnamn för den här enheten.

en	SNMP Password (v3)
sv	SNMP-lösenord (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
sv	SNMP v3-lösenord för den här enheten.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
sv	SNMP Auth-protokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
sv	Välj godkännandeprotokollet SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
sv	SNMP-sekretessfrasfras (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
sv	Välj SNMPv3 Privacy Passphrase.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
sv	SNMP-sekretessprotokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
sv	Välj sekretessprotokollet SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
sv	SNMP-kontext (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
sv	Ange SNMP v3-kontexten som ska användas för den här enheten.

en	SNMP Engine ID (v3)
sv	SNMP-motor-ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
sv	Ange SNMP v3 Engine ID som ska användas för den här enheten.

en	General Device Settings
sv	Allmänna enhetens inställningar

en	Give this device a meaningful name.
sv	Ge den här enheten ett meningsfullt namn.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
sv	Fyll i det fullt kvalificerade värdnamnet för den här enheten.

en	Related Cacti Host
sv	Relaterad Cacti Host

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
sv	Givet Device Tracking Host är ansluten till denna Cacti Host.

en	Scan Type
sv	Skanningstyp

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
sv	Välj den skanningstyp du vill utföra på den här enheten.

en	Choose the site to associate with this device.
sv	Välj platsen som ska associeras med den här enheten.

en	Device Notes
sv	Enhetsanvisningar

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
sv	Detta fältvärde är användbart för att spara allmän information om en viss enhet.

en	Disable Device
sv	Inaktivera enhet

en	Check this box to disable all checks for this host.
sv	Markera den här rutan för att inaktivera alla kontroller för den här värden.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
sv	Switch / Hub, Switch / Router Settings

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
sv	Ange en lista över portar på en specifik switch / nav, vars MAC-resultat ska ignoreras. Portar som länk / trunkportar som inte kan särskiljas från andra användarportar är exempel. Varje portnummer måste separeras med ett kolon, ett rör eller ett mellanslag ':', '|', ''. Till exempel skulle "Fa0 / 1: Fa1 / 23" eller "Fa0 / 1 Fa1 / 23" vara acceptabelt för vissa tillverkares switch-typer.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set
sv	Du kan använda specifika SNMP-inställningar eller välja SNMP-uppsättning. I det andra fallet försöker mactrack hitta korrekta inställningar från SNMP-uppsättningen

en	Read Strings
sv	Läs strängar

en	DEPRECATED: SNMP community strings
sv	DEPRECATED: SNMP community strängar

en	Specific SNMP Settings
sv	Specifika SNMP-inställningar

en	Connectivity Options
sv	Anslutningsalternativ

en	Terminal Type
sv	Terminal typ

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
sv	Välj den terminaltyp du använder för att ansluta till den här enheten.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
sv	Användarnamn

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
sv	Användarnamnet som ska användas för din anpassade autentiseringsmetod. Exempel är SSH, RSH, HTML, etc.

en	Password
sv	Lösenord

en	The password to be used for your custom authentication.
sv	Lösenordet som ska användas för din anpassade autentisering.

en	Private Key Path
sv	Privat nyckelväg

en	The path to the private key used for SSH authentication.
sv	Vägen till den privata nyckeln som används för SSH-autentisering.

en	Sequence
sv	Sekvens

en	Sequence of Item.
sv	Sekvens av artikel.

en	General Site Settings
sv	Allmänna platsinställningar

en	Please enter a reasonable name for this site.
sv	Var god ange ett rimligt namn på den här sidan.

en	Primary Customer Contact
sv	Primär kundkontakt

en	The principal customer contact name and number for this site.
sv	Den huvudsakliga kundkontaktens namn och nummer för denna plats.

en	NetOps Contact

en	Please principal network support contact name and number for this site.
sv	Huvudkontorets kontaktnamn och nummer för nätverkssupport för den här platsen.

en	Facilities Contact
sv	Faciliteter Kontakt

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
sv	Huvudkontor / säkerhet kontaktnamn och nummer för denna plats.

en	Site Information
sv	Sidinformation

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
sv	Ge någon platsspecifik information, i fri form, så att du bättre kan hantera den här platsen.

en	General Mac Address Tracking Settings
sv	Allmänna Mac-adressspårningsinställningar

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
sv	Vänligen ange MAC-adressen som du vill titta på.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
sv	MAC-spårningsnamn / e-post ämne

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
sv	Var god ange ett rimligt namn för denna MAC Tracking-post. Denna information kommer att finnas i ämnesraden i din e-postadress

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
sv	Biljettnummer för korsreferens med ditt företags helpdesksystem (er).

en	Notification Schedule
sv	Meddelande Schema

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
sv	Välj hur ofta en e-post ska genereras för detta Mac Watch-objekt.

en	First Occurrence Only
sv	Endast första gången

en	All Occurrences
sv	Alla händelser

en	Every Hour
sv	Varje timme

en	Email Addresses
sv	E-postadresser

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
sv	Ange en semikolon separerad av E-postadresser som kommer att meddelas var denna MAC-adress är.

en	General Mac Address Authorization Settings
sv	Allmänna Mac-adressbehörighetsinställningar

en	MAC Address Match
sv	MAC Adress Match

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
sv	Vänligen ange MAC-adressen eller Mac-adressen Match-sträng som automatiskt godkänns. Om du vill godkänna en grupp MAC-adresser kan du använda wildcard-tecknet "%" någonstans i MAC-adressen.

en	Please add a reason for this entry.
sv	Lägg till en anledning till denna post.