en	Idle
ru	Неактивно

en	Running
ru	В процессе

en	No method
ru	Метод

en	Authentication Success
ru	Успех аутентификации

en	Authentication Failed
ru	Аутентификация неудачна

en	Authorization Success
ru	Успех авторизации

en	Authorization Failed
ru	Авторизация не удалась

en	Device Tracking OUI Database Import Results
ru	Результаты импорта в базу данных OUI для отслеживания устройств

en	Getting OUI Database from IEEE
ru	Получение базы данных OUI из IEEE

en	Getting OUI Database from the IEEE
ru	Получение базы данных OUI из IEEE

en	OUI Database Download from IEEE Complete
ru	Загрузка базы данных OUI из IEEE Завершено

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
ru	Загрузка базы данных OUI из IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
ru	В базу данных были добавлены/обновлены записи '%d'.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
ru	Были удалены из базы данных записи '%d'.

en	atifIndexes data collection complete
ru	завершение сбора данных в сборнике документов

en	atPhysAddress data collection complete
ru	AtPhysAddress Data Collection Завершен сбор данных по адресу

en	atNetAddress data collection complete
ru	atNetAddress data collection all

en	atEntries assembly complete.
ru	сборка на входе завершена.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
ru	HOST: %s, сбор информации об IP-адресах завершен

en	Rescan Device
ru	Повторное сканирование устройства

en	View Non Interface Graphs
ru	Просмотр интерфейсов

en	No Non Interface Graphs in Cacti
ru	Никаких неинтерфейсных графиков в Cacti

en	View Interface Graphs
ru	Просмотр интерфейсов

en	No Interface Graphs in Cacti
ru	Просмотр интерфейсов

en	Since Restart
ru	С момента перезапуска

en	Down
ru	Выкл

en	Up
ru	Вкл

en	Data
ru	Данные

en	Voice
ru	Голос

en	Device Rescan '%s'
ru	Устройство Повторное сканирование "%s" (%s)

en	Site scan '%s'
ru	Сканирование сайта '%s'.

en	Device Enable '%s'
ru	Устройство Разрешить "%s" (%s)

en	Device Disable '%d'
ru	Устройство Отключить '%d'.

en	N/A
ru	Н/Д

en	%d Minutes
ru	%d Минут

en	%d Hours
ru	%d Часа(ов)

en	%d Days
ru	%d Дня(ей)

en	%d Weeks
ru	%d Недели

en	Not Recorded
ru	Не записано

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
ru	Статус: Работает, Процессы: %d, Прогресс: %s, LastRuntime: %f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
ru	Статус: Холостой ход, LastRuntime: %f секунд, Процессы: %d процессов, Устройства: %d, Следующее время работы: %s

en	Disabled
ru	Выключен

en	Scanning Rate: Every %s
ru	Скорость сканирования: Каждый

en	View Interfaces
ru	Просмотр интерфейсов

en	Not Detected
ru	Не обнаружено

en	Sites
ru	Узлы

en	Devices
ru	Устройства

en	IP Ranges
ru	Диапазоны IP-адресов

en	IP Address
ru	IP адрес

en	MAC Address
ru	MAC-адрес

en	Interfaces
ru	Интерфейс

en	Dot1x

en	Graphs
ru	Графики

en	Unknown
ru	Неизвестно

en	Search
ru	Поиск

en	Default
ru	Стандартно

en	Show Device Details
ru	Показать сведения об устройстве

en	Go
ru	Перейти

en	Clear
ru	Очистить

en	Export
ru	Экспорт

en	Site
ru	Узел

en	Any
ru	Любой

en	SubType
ru	Подтип

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
ru	Устройство слежения за устройствами: (%s) успешное обновление

en	Import into Device Tracking Database
ru	Импорт в базу данных отслеживания устройств

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы импортировать следующее устройство в систему отслеживания устройств? Пожалуйста, укажите дополнительные параметры устройства слежения за устройством, как показано ниже.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
ru	Мы также будем использовать опции SNMP этих устройств для устройства слежения за устройствами.

en	Not Applicable - Router
ru	Не применимо - Маршрутизатор

en	Not Applicable - Switch/Hub
ru	Не применимо - Переключатель/хаб

en	Delete
ru	Удалить

en	Duplicate
ru	Дублировать

en	--dup--
ru	-дап...

en	You must select at least one device type.
ru	Необходимо выбрать хотя бы один тип устройства.

en	Continue
ru	Продолжить

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие типы устройств.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы дублировать следующие типы устройств. Описание новых типов устройств можно дополнительно изменить. В противном случае, не меняйте значение ниже, и первоначальное имя будет реплицироваться с новым суффиксом.

en	<description> (1)
ru	<описание> (1)

en	Device Type Prefix:
ru	Префикс типа устройства:

en	Cancel
ru	Отмена

en	Return
ru	Вернуть

en	New Type
ru	Новый тип

en	Cisco
ru	Сиско

en	There were %d Device Types Added!
ru	Были добавлены типы устройств %d!

en	No New Device Types Found!
ru	Новых типов устройств не найдено!

en	Import Results
ru	Импорт Результатов

en	Cacti has imported the following items:
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Device Tracking Device Types
ru	Импорт Типы устройств слежения за устройствами импорт

en	Import Device Types from Local File
ru	Импорт типов устройств из локального файла

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
ru	Пожалуйста, укажите местоположение CSV-файла, содержащего информацию о типе устройства.

en	Overwrite Existing Data?
ru	Перезаписать существующие данные?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
ru	Должен ли процесс импорта быть разрешен для перезаписи существующих данных? Обратите внимание, что это не означает удаление старой строки, а только замена дубликатов строк.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
ru	Разрешить обновление существующих строк?

en	Required File Format Notes
ru	Примечания к требуемому формату файла

en	The file must contain a header row with the following column headings.
ru	Файл должен содержать строку заголовка со следующими заголовками столбцов.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
ru	- Общее название устройства. Например, Cisco 6509 Переключатель

en	- The vendor who produces this device
ru	- Продавец, который производит это устройство

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
ru	- Какой это тип устройства. Смотрите примечания ниже для этого целочисленного значения.

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
ru	- Уникальный набор символов из snmp sysDescr, которые однозначно идентифицируют это устройство.

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
ru	- Snmp sysObjectID для конкретного производителя, который отличает это устройство от следующего

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
ru	- Функция сканирования, которая будет использоваться для сканирования данного типа устройства

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
ru	- Функция сканирования по IP-адресу, которая будет использоваться для сканирования данного типа устройства

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
ru	- Функция сканирования 802.1x, которая будет использоваться для сканирования данного типа устройства.

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
ru	- Если серийный номер для данного типа устройства можно получить с помощью запроса SNMP Query, добавьте здесь OID.

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
ru	- Если функция сканирования не имеет возможности изолировать магистральные порты или соединительные порты, это номер начального порта для пользовательских портов.

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
ru	- То же, что и lowPort, за исключением того, что это номер пользовательского порта с высоким номером.

en	- Disabled type is not used

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
ru	Первичным ключом для данной таблицы является комбинация следующих трех полей:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
ru	Поэтому, если вы попытаетесь импортировать дублирующие друг друга типы устройств, существующие данные будут обновлены новой информацией.

en	is an integer field and must be one of the following:
ru	целочисленное поле и должно быть одним из следующих:

en	1 - Switch/Hub
ru	1 - Переключатель/хаб

en	2 - Switch/Router
ru	2 - Переключатель/маршрутизатор

en	3 - Router
ru	3 - Маршрутизатор

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
ru	Тип устройства определяется путем сканирования агента snmp на наличие sysObjectID и sysDescription и сравнения его со значениями в базе данных типов устройств. Первое совпадение, найденное в базе данных, используется для непосредственного отслеживания устройства, чтобы определить, как его сканировать. Поэтому очень важно, чтобы вы выбрали правильные функции sysObjectID_match, sysDescr_match и сканирования для ваших устройств.

en	Switch/Hub
ru	Переключатель/хаб

en	Switch/Router
ru	Переключатель/маршрутизатор

en	Router
ru	Роутер

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
ru	СТРОКА ЗАГОЛОВКА ОБРАБОТАНА НОРМАЛЬНО: <Колонны нашли где: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
ru	ОШИБКА ОБРАБОТКИ СТРОКИ ЗАГОЛОВКА: Отсутствует требуемое поле <br>Стаблицы найдены где: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
ru	Неизвестно Предполагается, что "Коммутатор/Центральный узел".

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
ru	ВСТАВКА ПРОШЛА УСПЕШНО: Поставщик: %s, Описание: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
ru	ИНСЕРТ ФАЙЛЕД: Поставщик: %s, Описание: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
ru	ВСТАВКА ПРОПУЩЕНА, СУЩЕСТВУЮЩАЯ: Поставщик: %s, Описание: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
ru	Типы устройств слежения за устройством [редактирование: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
ru	Типы устройств слежения за устройствами [новые]

en	Device Tracking Device Type Filters
ru	Фильтры типа устройства слежения за устройством Фильтры типа устройства

en	Device Type Description
ru	Тип устройства Описание устройства

en	Device Type
ru	Тип устройства

en	Port Scanner
ru	Сканер портов

en	IP Scanner
ru	IP-сканер

en	Dot1x Scanner
ru	Сканер Dot1x

en	sysDescription Match
ru	SysDescription Match (Совпадение систем)

en	Vendor OID Match
ru	Соответствие OID поставщика

en	Device Types
ru	Типы устройств

en	No
ru	Нет

en	Yes
ru	Да

en	No Device Tracking Device Types Found
ru	Отсутствие типов устройств слежения за устройствами не обнаружено

en	Submit Query
ru	Отправить запрос

en	Clear Filtered Results
ru	Очистить отфильтрованные результаты

en	Rescan
ru	Повторное сканирование

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
ru	Типы устройств слежения за устройствами

en	Import
ru	Импорт

en	Import Device Types from a CSV File
ru	Импорт типов устройств из локального файла

en	Export Device Types to Share with Others
ru	Импорт типов устройств из локального файла

en	Vendor
ru	Продавец

en	All
ru	Все

en	Type
ru	Тип

en	Enabled
ru	Включенные

en	Enable
ru	Включить

en	Disable
ru	Выключен вручную

en	Change SNMP Options
ru	Изменение параметров протокола SNMP

en	Change Device Port Values
ru	Изменение значений порта устройства

en	Connect to Cacti Host via Hostname
ru	Подключение к Cacti Host через Hostname (Имя хоста)

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
ru	Копирование настроек SNMP с Cacti Host'а

en	You must select at least one device.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одно устройство.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы изменить параметры SNMP для следующих устройств, установите флажок рядом с полями, которые вы хотите обновить, и введите новое значение.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы изменить параметры верхнего или нижнего порта для следующих устройств, установите флажок рядом с полями, которые вы хотите обновить, и введите новое значение.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы подключить следующие устройства к соответствующему устройству Cacti Device. Отношение будет построено на равных именах хостов. Описание также будет обновлено.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы скопировать настройки SNMP с подключенного устройства Cacti Device на устройство слежения за устройством. Все не подключенные Устройства будут бесшумно пропущены. Повторные попытки SNMP будут выполняться из повторных попыток Ping.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Import Device Tracking Devices
ru	Импорт устройств слежения за устройствами

en	Import Devices from Local File
ru	Импорт устройств из локального файла

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
ru	Пожалуйста, укажите местоположение CSV-файла, содержащего информацию о вашем устройстве.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
ru	- ID сайта, известный как "Отслеживание устройства" для данного устройства.

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
ru	- Простое имя для устройства. Например, Cisco 6509 Переключатель

en	- The IP Address or DNS Name for the device
ru	- IP-адрес или DNS-имя устройства

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
ru	- Более подробная информация об устройстве, включая местоположение, условия окружающей среды и т.д.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
ru	- Список портов, которые не следует сканировать на наличие пользовательских устройств.

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
ru	- Избыточная информация, указывающая на предполагаемый тип устройства. Ниже приведены действительные значения.

en	- Id of a set of SNMP options
ru	- Идентификатор набора опций SNMP

en	- The current snmp read string for the device
ru	- Текущая строка чтения snmp для устройства

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
ru	- Версия snmp, с помощью которой вы хотите отсканировать данное устройство. Действительные значения 1, 2 и 3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
ru	- UDP-порт, на котором работает snmp-агент.

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
ru	- Тайм-аут в миллисекундах для ожидания ответа snmp, прежде чем снова попытаться сделать попытку

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
ru	- Количество повторных попыток отправки snmp-запроса, прежде чем отказываться от него.

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
ru	- Указано количество OID, которые можно получить в одном запросе на получение SNMP Get

en	- SNMP V3: SNMP username
ru	- SNMP V3: Имя пользователя SNMP

en	- SNMP V3: SNMP password
ru	- SNMP V3: Пароль SNMP

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
ru	- SNMP V3: Протокол аутентификации SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
ru	- SNMP V3: Парольная фраза конфиденциальности SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
ru	- SNMP V3: Протокол конфиденциальности SNMP

en	- SNMP V3: SNMP context
ru	- SNMP V3: Контекст SNMP

en	- SNMP V3: SNMP engine id
ru	- SNMP V3: холостой ход двигателя SNMP

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
ru	Поэтому, если вы попытаетесь импортировать дублирующие устройства, будут обновлены только те данные, которые вы укажете.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
ru	СТРОКА ЗАГОЛОВКА ОБРАБОТАНА НОРМАЛЬНО: <Колонны нашли где: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
ru	Имя хоста: SiteID: %s, имя устройства: %s, Имя хоста %s, Порт SNMP: %s, %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
ru	ИНСЕРТ ФАЙЛЕД: SiteID: %s, имя устройства: %s, Имя хоста %s, Порт SNMP: %s, %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
ru	ВСТАВКА ПРОПУЩЕНА, СУЩЕСТВУЮЩАЯ: SiteID: %s, имя устройства: %s, Имя хоста %s, Порт SNMP: %s, %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
ru	Устройства слежения за устройствами [редактирование: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
ru	Устройства слежения за устройствами [новые]

en	SNMP Information
ru	Информация SNMP

en	System:
ru	Система:

en	Uptime:
ru	Работает:

en	Hostname:
ru	Имя хоста:

en	ObjectID:
ru	Удостоверение предмета:

en	Device Tracking Device Filters
ru	Фильтры устройств слежения за устройствами Фильтры устройств слежения

en	Device Name
ru	Имя устройства

en	Site Name
ru	Имя Узла

en	Status
ru	Статус

en	Hostname
ru	Имя хоста

en	Total IPs
ru	Всего IP

en	User Ports
ru	Пользовательские порты

en	User Ports Up
ru	Порты пользователей вверх

en	Trunk Ports
ru	Магистральные порты

en	Active Macs
ru	Активные компьютеры Mac

en	Last Duration
ru	Последняя продолжительность

en	No Device Tracking Devices
ru	Нет устройств слежения за устройствами

en	None
ru	Нет

en	Error
ru	Ошибка

en	No Cacti Link
ru	Нет Cacti Link.

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
ru	Для удаления необходимо выбрать хотя бы один авторизованный Mac.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие авторизованные компьютеры Mac?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
ru	Отслеживание устройства MacAuth [редактирование: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
ru	Отслеживание устройства MacAuth [новое]

en	Device Tracking MacAuth Filters
ru	Отслеживание устройств Отслеживание MacAuth-фильтров

en	Mac Address

en	Reason
ru	Причина

en	Added/Modified
ru	Добавлено/изменено

en	By
ru	От

en	Authorized Mac Addresses
ru	Авторизованные адреса Mac

en	No Authorized Mac Addresses Found
ru	Не найдено ни одного авторизованного Mac-адреса

en	MAC's

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие просматриваемые компьютеры Mac?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
ru	Отслеживание устройств MacWatch [редактирование: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
ru	Отслеживание устройств MacWatch [новое]

en	Device Tracking MacWatch Filters
ru	Отслеживание устройств Фильтры MacWatch для MacWatch

en	Watch Name
ru	Смотреть Имя

en	Ticket Number
ru	ბილეთის ნომერი

en	First Seen
ru	Первый раз вижу

en	Last Seen
ru	Последнее посещение

en	Watches
ru	Часы

en	No Device Tracking Watched Macs Found
ru	Нет отслеживание устройства Наблюдаемые компьютеры Mac найдены

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие сайты?

en	You must select at least one site.
ru	Вы должны выбрать хотя бы один сайт.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
ru	Сайт слежения за устройством [редактирование: %s]

en	Device Tracking Site [new]
ru	Сайт слежения за устройствами [новое]

en	Device Tracking Site Filters
ru	Фильтры объектов для отслеживания устройств

en	Total IP's
ru	Полный IP-адрес

en	MACS Found
ru	MACS найдено

en	Device Errors
ru	Ошибки устройства

en	No Device Tracking Sites Found
ru	Отсутствие сайтов отслеживания устройств не обнаружено

en	Total Devices
ru	Всего Устройства

en	Total User Ports
ru	Всего пользовательских портов

en	Total Oper Ports
ru	Итого операционные порты

en	Total Trunks
ru	Всего Магистрали

en	You must select at least one SNMP Option.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одну опцию SNMP.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы скопировать следующие опции SNMP. Можно также изменить формат заголовка для новых параметров SNMP.

en	<name> (1)
ru	<имя> (1)

en	Name Format:
ru	Формат имени:

en	SNMP Options [edit %s]
ru	Параметры SNMP [Редактировать %s]

en	SNMP Options [new]
ru	Параметры SNMP [новые]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
ru	Установить Параметры SNMP [Изменить: %s]

en	SNMP Option Set [new]
ru	Опция SNMP Установить [new]

en	Device Tracking SNMP Options
ru	Параметры отслеживания устройства Отслеживание SNMP-параметров

en	Item
ru	Пункт

en	Version
ru	Версия

en	Community
ru	Сообщество

en	Port
ru	Порт

en	Timeout
ru	Пауза

en	Retries
ru	Попытки

en	Max OIDs
ru	Макс OIDS

en	Username
ru	Имя Пользователя

en	Auth Proto
ru	Авторский прототип

en	Priv Proto
ru	Приватный прототип

en	Actions
ru	Действия

en	No SNMP Items Found
ru	Элементы SNMP не найдены

en	Title of SNMP Option Set
ru	Название набора опций SNMP

en	SNMP Settings
ru	Настройки SNMP

en	No SNMP Option Sets Found
ru	SNMP параметры не найдены

en	Options
ru	Опции

en	Device Tracking Process Status
ru	Статус процесса отслеживания устройства

en	Refresh
ru	Обновить

en	Current Process Status
ru	Текущее состояние процесса

en	The Device Tracking Poller is:
ru	Устройство слежения за Поллером:

en	Running Processes:
ru	Запуск процессов:

en	Last Time Poller Started:
ru	В прошлый раз, когда Поллер начинал:

en	Poller Frequency:

en	Approx. Next Runtime:
ru	Приблизительно. Следующее время выполнения:

en	Approx. Next DB Maintenance:
ru	Приблизительно. Следующее обслуживание БД:

en	Run Time Details
ru	Детали времени работы

en	Last Poller Runtime:
ru	Последнее время Поллера:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
ru	Последнее время технического обслуживания Поллера:

en	Maximum Concurrent Processes:
ru	Максимальное количество одновременных процессов:

en	processes
ru	Процессы

en	Maximum Per Device Scan Time:
ru	Максимальное время сканирования одного устройства:

en	minutes
ru	минут

en	DNS Configuration Information
ru	Информация о конфигурации DNS

en	Reverse DNS Resolution is
ru	Обратное DNS разрешение составляет

en	Primary DNS Server:
ru	Основной DNS-сервер:

en	Secondary DNS Server:
ru	Вторичный DNS-сервер:

en	DNS Resolution Timeout:
ru	Таймаут разрешения DNS:

en	milliseconds
ru	миллисекунд

en	Running Process Summary
ru	Краткое описание текущего процесса

en	The DNS Resolver is Not Running
ru	DNS Resolver is Not Running (Разрешение DNS) Не работает

en	The DNS Resolver is Running
ru	DNS Resolver is Running (Разрешитель DNS работает)

en	Date Started
ru	Дата начала

en	Completed
ru	Завершено

en	Waiting
ru	Ожидание

en	Other
ru	Другое

en	Are You Sure?
ru	Вы уверены?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
ru	Вы уверены, что хотите удалить из системы все результаты Port to MAC to IP?

en	Device Tracking Database Results
ru	Результаты базы данных по отслеживанию устройств

en	The following number of records have been removed from the database: %s
ru	Количество удаленных из базы данных записей: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
ru	Вы уверены, что хотите удалить из системы все агрегированные результаты с порта на MAC-адрес IP?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
ru	Из сводной таблицы удалено следующее количество записей: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
ru	Вы уверены, что хотите удалить и воссоздать все результаты Агрегированного порта в MAC-адрес IP из системы?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
ru	Из агрегированной таблицы удалено следующее количество записей: %s. И будут добавлены записи %s.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
ru	Выполнена очистка функций сканирования Отслеживание устройства. Они будут воссозданы после редактирования устройства или типа устройства.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
ru	Утилиты системы слежения за устройствами Cacti

en	Process Status Information
ru	Информация о состоянии процесса

en	View Device Tracking Process Status
ru	Просмотр состояния процесса отслеживания устройства

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
ru	Эта опция позволяет отображать и настраивать информацию о процессе, связанную с процессом опроса "Отслеживание устройства".

en	Database Administration
ru	Администрирование базы данных

en	Perform Database Maintenance
ru	Выполнить обслуживание базы данных

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
ru	Удаляет из базы данных истекший порт в MAC-адрес IP-ассоциаций. Удаляются только те записи, срок действия которых истек, в соответствии с вашими критериями.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
ru	Обновление базы данных поставщиков IEEE по MAC/OUI поставщикам

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
ru	Эта функция загрузит и установит последнюю базу данных OIU с веб-сайта IEEE. Каждая плата сетевого интерфейса (NIC) имеет MAC-адрес. MAC-адрес можно разбить на две части. Первая часть MAC-адреса содержит MAC-адрес поставщика. MAC-адрес поставщика идентифицирует изготовителя детали. Это будет полезно при выборочной проверке на наличие несанкционированных устройств в вашей сети.

en	Refresh Scanning Functions
ru	Обновить функции сканирования

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
ru	Удаление старых и потенциально устаревших функций сканирования для отслеживания устройств из выпадающего списка, который вы получаете при редактировании типа устройства.

en	Remove All Scan Results
ru	Удалить все результаты сканирования

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
ru	Удаляет ALL Port to MAC to IP Association из базы данных все IP-адреса, IP-диапазоны и VLANS. Эта утилита полезна, когда вы хотите начать все сначала. DANGER: все предыдущие данные удалены..

en	Aggregated Table Administration
ru	Агрегированная Таблица Администрирование

en	Remove All Aggregated Results
ru	Удалить все агрегированные результаты

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
ru	Удаление из базы данных ВСЕГО Агрегированного (не результатов сканирования) порта в MAC-адрес IP-ассоциации. Данные снова будут собраны на основе только новых отсканированных данных в следующем цикле опроса тактрака.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
ru	Выполнить восстановление агрегированных таблиц

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
ru	Удаляет ВСЕ Агрегированный (не результаты сканирования) порт в MAC-адрес IP-ассоциации из базы данных и их воссоздание на основе Все отсканированные данные теперь.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
ru	Отслеживание устройств Фильтр Mac-фильтр поставщика

en	Vendor MAC
ru	MAC поставщик

en	Corporation
ru	Корпорация

en	Address
ru	Адрес

en	Vendor Macs
ru	Поставщики компьютеров Mac

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
ru	Отсутствует Отслеживание устройства MACS поставщика Найдено

en	Device Tracking - ARP/IP View
ru	Отслеживание устройства - ARP/IP-видоискатель

en	Switch Name
ru	Переключить имя

en	Switch Hostname
ru	Переключить имя хоста

en	ED IP Address
ru	IP-адрес ED

en	ED DNS Hostname
ru	Имя хоста ED DNS

en	ED MAC Address
ru	ED MAC-адрес

en	Vendor Name
ru	Наименование Продавца

en	Port Number
ru	Номер порта

en	Port Name
ru	Имя порта

en	Last Scan Date
ru	Последняя дата сканирования

en	ARP Cache
ru	ARP Кэш

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
ru	Сначала вы должны выбрать сайт, устройство или другие критерии поиска.

en	No Device Tracking IP Results Found
ru	Нет Отслеживание устройств Отслеживание IP результатов не найдено

en	Device
ru	Устройство

en	IP's
ru	IP

en	IP

en	Show
ru	Показать

en	Most Recent
ru	Самые последние

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
ru	Отслеживание устройства - просмотр отчета об устройстве

en	Unknown Device Type
ru	Неизвестный тип устройства

en	Total VLAN's
ru	Всего VLAN's

en	Edit Device
ru	Редактировать устройство

en	View Graphs
ru	Графики

en	Device Not Mapped to Cacti Device
ru	Синхронизация устройства слежения за устройством с устройством Cacti Device

en	View MAC Addresses
ru	MAC-адреса

en	No Device Tracking Devices Found
ru	Нет устройств слежения за устройством не найдено

en	Hub/Switch
ru	Втулка/переключатель

en	Device Tracking - 802.1x View
ru	Отслеживание устройства - 802.1x View

en	Domain
ru	Домен

en	802.1x Sessions
ru	802.1x сессии

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
ru	Отслеживание устройств 802.1x сеансов не обнаружено

en	Dot1x Scan Results
ru	Сканер Dot1x

en	Sessions
ru	Сессии

en	Any Status
ru	Любой cтатус

en	No Method
ru	Метод

en	DATA
ru	Данные

en	VOICE
ru	ГОЛОС

en	Portname
ru	Портнем

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
ru	Отслеживание устройств - просмотр графиков устройств под контролем

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
ru	Пользовательский список применяемых графиков - Фильтрация из списка

en	Device Tracking - Network Interfaces View
ru	Отслеживание устройств - вид сетевых интерфейсов

en	No Device Tracking Interfaces Found
ru	Интерфейсы отслеживания устройств не обнаружены

en	Interface Up

en	No Alias
ru	Нет псевдонимов

en	Errors Present
ru	Представленные ошибки

en	Discards Present
ru	Выбросы Представлено

en	No Graphs
ru	Нет графиков

en	Interface Down
ru	Интерфейс вниз

en	Interface Scan Results
ru	Удалить все результаты сканирования

en	Name
ru	Имя

en	Description
ru	Описание

en	Alias
ru	Алиас

en	InBound %%%
ru	Входящие %

en	OutBound %%%
ru	Исходящие %

en	In (B/S)
ru	В (B/S)

en	Out (B/S)
ru	Выход (B/S)

en	In Err Total
ru	В ошибке Всего

en	In Disc Total
ru	Всего на диске

en	UProto Total
ru	UProto Всего

en	Out Err Total
ru	Out Err Всего

en	Out Disc Total
ru	Выходной диск Всего

en	In Err (E/S)
ru	В Err (E/S)

en	In Disc (D/S)
ru	На диске (D/S)

en	UProto (UP/S)

en	Out Err (OE/S)
ru	Out Err (OE/S) (Выходной сигнал)

en	Out Disc (OD/S)
ru	Выходной диск (OD/S)

en	Last Change
ru	Последнее Изменение

en	Last Scanned
ru	Последний отсканированный

en	Filters
ru	Фильтры

en	All Interfaces
ru	Все интерфейсы

en	All Non-Ignored Interfaces
ru	Все неигнорируемые интерфейсы

en	All Ignored Interfaces
ru	Все игнорируемые интерфейсы

en	High In/Out Utilization > %d %
ru	Высокая степень использования входа/выхода > %d %

en	High In Utilization > %d %
ru	Высокая степень использования > %d %

en	High Out Utilization > %d %
ru	Высокая загрузка выходов > %d %

en	With Issues
ru	С проблемами

en	Up Interfaces
ru	Вверх интерфейсы

en	Up Interfaces No Alias
ru	Вверх интерфейсы Нет псевдонимов

en	Errors Accumulating
ru	Ошибки Накопление ошибок

en	Discards Accumulating
ru	Выбросы Накопление отходов

en	Changed in Last Day
ru	Изменение в последний день

en	Bandwidth
ru	Полоса пропускания

en	Show Totals
ru	Показать итоги

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
ru	Отслеживание устройства - Отчет о диапазоне IP-адресов объекта

en	IP Range
ru	Диапазон IP

en	Current IP Addresses
ru	Текущие IP-адреса

en	Current Date
ru	Текущая дата

en	Maximum IP Addresses
ru	Максимальный IP-адрес

en	Maximum Date
ru	Max Дата

en	IP Address Ranges
ru	Диапазон IP-адресов

en	Edit Site
ru	Редактировать Обьект

en	View IP Addresses
ru	Текущие IP-адреса

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
ru	IP-адреса сайтов, отслеживающих местонахождение устройств, не обнаружено

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
ru	Отслеживание устройства - просмотр отчета от MAC-адреса до IP-адреса

en	Authorize
ru	Авторизация

en	Revoke
ru	Аннулировать

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
ru	Следующие MAC-адреса не могут быть отозваны, поскольку они являются членами групповых авторизаций %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы авторизовать следующие MAC-адреса.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отменить следующие MAC-адреса.

en	You must select at least one MAC Address.
ru	Вы должны выбрать хотя бы один MAC-адрес.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
ru	Вы не имеете права изменять права доступа к Mac.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
ru	Dev.:%s IP...%s MAC..%s PORT..%s Count..: [%s]

en	You must select at least one Row.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одну строку.

en	You are not permitted to delete rows.
ru	Удаление строк запрещено.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие строки из агрегированной таблицы.

en	Authorized
ru	Войти

en	VLAN ID

en	VLAN Name
ru	VLAN имя

en	MAC Addresses
ru	MAC-адреса

en	Not Authorized
ru	Войти

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
ru	Вы должны выбрать сайт, устройство или другие критерии поиска.

en	No Device Tracking Port Results Found
ru	Результаты поиска порта отслеживания устройства отсутствуют

en	Count
ru	Количество

en	Aggregated
ru	Агрегированный

en	Device Tracking - Site Report View
ru	Отслеживание устройства - просмотр отчета по объекту

en	Rescan Site
ru	Повторное сканирование устройства

en	View Devices
ru	Устройства

en	View IP Ranges
ru	Диапазоны IP-адресов

en	Sites / Device Types
ru	Типы устройств

en	Site Scan Results
ru	Результаты сканирования сайта

en	Device Tracking
ru	Отслеживание устройства

en	General Settings
ru	Общие Настройки

en	Scanning Frequency
ru	Частота сканирования

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
ru	Выберите, когда собирать статистику MAC-адресов и IP-адресов и интерфейсов с сетевых устройств.

en	Concurrent Processes
ru	Количество Конкурирующих процессов

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
ru	Укажите, сколько устройств будет опрашиваться одновременно, пока не будут опрашиваться все устройства.

en	Scanner Max Runtime
ru	Максимальное время работы сканера

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
ru	Укажите количество минут, в течение которых функция сканирования устройства может быть запущена до того, как система завершит сканирование при условии, что оно будет завершено. Этот параметр корректируется для отмененных заданий сканирования.

en	Start Time for Data Collection
ru	Время начала сбора данных

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
ru	Когда вы хотели бы провести первый сбор данных. Все будущие времена сбора данных будут основываться на этом времени начала. Хорошим примером может быть 12:00 утра.

en	Database Maintenance Time
ru	Время обслуживания базы данных

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
ru	Когда следует удалять старые записи из базы данных. Пожалуйста, обратите внимание, что доступ к базе данных портов не будет разрешен во время выполнения этой операции.

en	Confirm Utilities Prompt
ru	Подтвердить запрос утилит

en	When using utilities, prompt for verification
ru	При использовании утилит запрашивать проверку

en	Data Retention
ru	Хранение данных

en	How long should port MAC details be retained in the database.
ru	Как долго следует сохранять в базе данных данные MAC-адреса порта.

en	Data Retention IPs
ru	Хранение данных

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
ru	Как долго следует сохранять в базе данных данные MAC-адреса порта.

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
ru	Уровень переключения Игнорировать порты Делимитатор портов

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
ru	Какой разделитель следует использовать при разборе строки "Игнорировать порты" для каждого коммутатора.

en	Auto Detect
ru	Автоопределение

en	Colon [:]
ru	Двоеточие [:]

en	Pipe [|]
ru	Труба [|]

en	Space [ ]
ru	Пространство [ ]

en	Mac Address Delimiter
ru	Разделитель адресов Mac

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
ru	Как должен быть ограничен каждый октет MAC-адреса.

en	Dash [-]
ru	Тире [-]

en	Ports to Ignore
ru	Игнорировать порты

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
ru	Обеспечьте регулярное выражение ifNames или ifDescriptions портов, которые следует игнорировать в списке интерфейсов. Например, (Vlan|Loopback|Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
ru	Порог использования полосы пропускания

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
ru	При просмотре статистики сетевого интерфейса, какой порог полосы пропускания вы хотите просмотреть по умолчанию.

en	%d Percent
ru	%d Проценты

en	DNS Settings
ru	Параметры DNS

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
ru	Выполнить Обратное разрешение DNS имен

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
ru	Если Device Tracking выполнит обратный DNS поиск IP-адресов, связанных с портами. ВНИМАНИЕ: Неправильная настройка DNS приводит к значительному замедлению времени сканирования.

en	Primary DNS IP Address
ru	IP-адрес первичного DNS-адреса

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ru	Введите первичный IP-адрес DNS, который будет использоваться для обратного поиска.

en	Secondary DNS IP Address
ru	Вторичный DNS IP-адрес

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ru	Введите вторичный IP-адрес DNS, который будет использоваться для обратного поиска.

en	DNS Timeout
ru	Таймаут DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
ru	Пожалуйста, введите время ожидания DNS в миллисекундах. Отслеживание устройства использует DNS преобразователь на базе PHP.

en	DNS Prime Interval
ru	Основной интервал DNS

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
ru	Как часто в считанные секунды необходимо преобразовывать сканирующие IP-адреса устройств в MAC-адреса для разрешения DNS. Использование большего числа при наличии нескольких тысяч устройств увеличит производительность.

en	Notification Settings
ru	Настройки уведомлений

en	Source Address
ru	Исходный адрес

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
ru	Источник Адрес электронной почты для отслеживания устройств электронной почты.

en	Source Email Name
ru	Имя источника Имя электронной почты

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
ru	Имя исходной электронной почты для отслеживания устройств электронной почты.

en	MACTrack Administrator
ru	Администратор MACTrack

en	MacWatch Default Body
ru	Корпус MacWatch по умолчанию

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
ru	Предустановленное тело электронной почты для функции отслеживания устройств электронной почты MacWatch. Тело может содержать любые допустимые html-теги. Он также поддерживает замену тегов, которые будут обрабатываться при отправке сообщения электронной почты. Действительные теги включают <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
ru	Mac Address <MAC> находится по IP-адресу <IP> для номера билета: <TICKET>.<br>Устройство расположено на <br>Site: <SITENAME>, устройство <DEVICENAME>, IP-адрес <DEVICEIP>, порт <PORTNUMBER> и имя порта <PORTNAME>.

en	MacAuth Report Email Addresses
ru	Адреса электронной почты MacAuth Report Email

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
ru	Список пользователей, разделенный запятыми для получения уведомлений по электронной почте MacAuth Email.

en	MacAuth Report Frequency
ru	Периодичность отчета МакАута

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
ru	Как часто будут отправляться отчеты MacAuth по электронной почте.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
ru	Настройки ArpWatch отслеживания устройства

en	Enable ArpWatch
ru	Включить ArpWatch

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
ru	Должно ли отслеживание устройств также использовать данные ArpWatch для дополнения Mac к разрешению IP/DNS?

en	ArpWatch Database Path
ru	Путь к базе данных ArpWatch

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
ru	Расположение файла базы данных ArpWatch на сервере Cacti.

en	SNMP Presets
ru	Предустановки SNMP

en	Update Policy for SNMP Options
ru	Обновление политики для опций SNMP

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
ru	Политика синхронизации опций SNMP между устройствами Cacti и устройствами отслеживания устройств.

en	Default SNMP version for all new hosts.
ru	Версия SNMP по умолчанию для всех новых хостов.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
ru	Сообщество чтения SNMP по умолчанию для всех новых хостов.

en	Communities
ru	Районы

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
ru	Заполните список доступных строк чтения SNMP для проверки данного устройства. Каждая читаемая строка должна быть разделена двоеточием ':''. Эти считывающие строки будут проверяться последовательно, если первичная считывающая строка недействительна.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
ru	Порт UDP/TCP для опроса агента SNMP.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
ru	Таймаут SNMP по умолчанию в миллисекундах.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
ru	Количество попыток SNMP опроса связаться с компьютером перед неудачей.

en	snmpbulkwalk Binary Path
ru	оптовая пешеходная тропа Двоичный Двоичный Путь

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
ru	Путь к твоему бинарному файлу Snmp Bulkwalk.

en	MacTrack Settings
ru	Настройки SNMP

en	Default Tab
ru	Вкладка По Умолчанию

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
ru	Какую вкладку MacTrack вы хотите, чтобы она была вкладкой по умолчанию каждый раз, когда вы переходите на второй MacTrack.

en	IP Addresses
ru	IP адреса

en	Mac Addresses
ru	MAC-адрес

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
ru	Устройства слежения за устройствами

en	(Edit)
ru	(Редактировать)

en	(Import)
ru	Импорт

en	Device Tracking Device Types
ru	Типы устройств слежения за устройствами

en	Device Tracking Sites
ru	Сайты слежения за устройствами

en	Mac Address Tracking Utility
ru	Утилита отслеживания Mac-адресов

en	Mac Address Authorization Utility
ru	Утилита авторизации Mac Address Authorization Utility

en	Device Tracking Vendor Macs
ru	Отслеживание устройств на компьютерах Mac поставщиков

en	Device Tracking View Macs
ru	Вид слежения за устройствами Macs

en	Device Tracking Dot1x View
ru	Отслеживание устройства Dot1x View

en	Device Tracking IP Address Viewer
ru	Средство просмотра IP-адресов для отслеживания устройств

en	Device Tracking View Interfaces
ru	Интерфейсы прослеживания устройства

en	Device Tracking View Sites
ru	Сайты просмотра отслеживания устройства

en	Device Tracking View IP Ranges
ru	Вид слежения за устройством Диапазон IP-адресов

en	Device Tracking View Devices
ru	Отслеживание устройств Устройства прослеживания устройств

en	Device Tracking Utilities
ru	Утилиты слежения за устройствами

en	Truncate Port Results Table
ru	Усечение таблицы результатов портов

en	Truncate Aggregated Port Results Table
ru	Таблица результатов усечения агрегированных портов

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
ru	Усечение и повторное создание агрегированной таблицы результатов порта

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
ru	Обновление/обновление базы данных MAC-адресов поставщиков из IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
ru	Средство просмотра графиков отслеживания устройств

en	MacTrack

en	%d Seconds
ru	%d секунд

en	%d Minute
ru	%d Минута

en	Matches
ru	Совпадения

en	Contains
ru	Содержит

en	Begins With
ru	начинается с

en	Does Not Contain
ru	не содержит

en	Does Not Begin With
ru	не начинается с

en	Is Null
ru	Нуль

en	Is Not Null
ru	Не нуль.

en	Half
ru	Половина

en	Full
ru	Полный

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
ru	Синхронизация устройства Cacti с устройством слежения за устройством

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
ru	Синхронизация устройства слежения за устройством с устройством Cacti Device

en	Every %d Minutes
ru	Каждые %d Минуты

en	Every %d Hour
ru	Каждый час

en	Every %d Hours
ru	Каждые %d часов

en	Every Day
ru	Каждый день

en	%d Month
ru	%d Месяц

en	%d Months
ru	%d Месяца

en	%d Year
ru	%d Год

en	On Scan Completion
ru	По завершении сканирования

en	Every %d Days
ru	Каждый %d день

en	Every Week
ru	Каждую неделю

en	Management
ru	Управление

en	SNMP Options
ru	Параметры SNMP

en	Mac Watch

en	Tracking Tools
ru	Инструменты отслеживания

en	Mac Authorizations
ru	Авторизации Mac

en	Tracking Utilities
ru	Коммунальные предприятия слежения

en	Device Scanning Function Options
ru	Параметры функции сканирования устройства

en	Give this device type a meaningful description.
ru	Дайте этому типу устройства значимое описание.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
ru	Введите имя производителя данного типа устройства.

en	Choose the type of device.
ru	Выберите тип устройства.

en	System Description Match
ru	Соответствие описания системы

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
ru	Предоставьте ключевую информацию, чтобы помочь Отслеживанию устройства обнаружить тип устройства. Символ подстановки - это знак '%'.

en	Vendor SNMP Object ID Match
ru	Соответствие идентификатора объекта SNMP поставщика

en	MAC Address Scanning Function
ru	Функция сканирования MAC-адресов

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
ru	Функция сканирования "Отслеживание устройства" для получения и сохранения сведений о портах. Имя функции - это все, что требуется. Предполагаются и всегда будут добавляться следующие четыре параметра: "my_function($site, &$device, $lowport, $highport)". Для чистого маршрутизатора не требуется никаких функций.

en	IP Address Scanning Function
ru	Функция сканирования IP-адресов

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
ru	Функция сканирования Отслеживание устройств, предназначенная для устройств уровня 3, отслеживающих IP-адреса.

en	802.1x Scanning Function
ru	802.1x Функция сканирования

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
ru	Функция сканирования Отслеживание устройства, характерная для коммутаторов с разрешением dot1x.

en	Serial Number Base OID
ru	Базовый OID серийный номер

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
ru	Идентификатор SNMP OID используется для получения серийных номеров этих типов устройств, которые будут сохранены в таблице "Информация об отслеживании активов устройства".

en	Serial Number Collection Method
ru	Метод сбора серийных номеров

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
ru	Как серийный номер, собранный для этого OID. Если 'SNMP Walk', мы предполагаем несколько серийных номеров. Если "Получить", то это будет только один...

en	SNMP Get
ru	SNMP Получить

en	SNMP Walk

en	Low User Port Number
ru	Низкий номер порта пользователя

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
ru	Укажите низкий номер пользовательского порта на этом коммутаторе. Оставьте 0, чтобы система могла рассчитать его.

en	High User Port Number
ru	Высокий номер порта пользователя

en	Disabled device type is not used.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
ru	Введите имя этого набора опций SNMP.

en	SNMP Version
ru	Версия SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
ru	Выберите версию SNMP для этого хоста.

en	SNMP Community String
ru	Строка сообщества SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
ru	Заполните сообщество чтения SNMP для данного устройства.

en	SNMP Port
ru	Порт SNMP

en	SNMP Timeout
ru	Таймаут SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
ru	Максимальное количество миллисекунд Cacti будет ждать ответа SNMP (не работает с поддержкой php-snmp).

en	SNMP Retries

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
ru	Максимальное количество попыток связаться с устройством через считывающую строку SNMP перед отказом.

en	Maximum OID's Per Get Request
ru	Максимальное количество OID на каждый полученный запрос

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
ru	Указано количество OID, которое может быть получено в одном запросе на получение SNMP Get.

en	SNMP Username (v3)
ru	SNMP Имя Пользователя (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
ru	Имя пользователя SNMP v3 для данного устройства.

en	SNMP Password (v3)
ru	SNMP Пароль (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
ru	Пароль SNMP v3 для данного устройства.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
ru	Автоматический протокол SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
ru	Выберите Протокол авторизации SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
ru	Парольная фраза конфиденциальности SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
ru	Выберите Парольную фразу конфиденциальности SNMPv3.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
ru	Протокол конфиденциальности SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
ru	Выберите протокол конфиденциальности SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
ru	Контекст SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
ru	Введите SNMP v3 Контекст, используемый для данного устройства.

en	SNMP Engine ID (v3)
ru	ID двигателя SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
ru	Введите идентификатор SNMP v3 Engine ID, который будет использоваться для данного устройства.

en	General Device Settings
ru	Общие настройки устройства

en	Give this device a meaningful name.
ru	Дайте этому устройству значимое имя.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
ru	Введите полное имя хоста для данного устройства.

en	Related Cacti Host
ru	Похожий кактусы Хозяин

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
ru	Данный узел слежения за устройствами подключен к этому узлу кактусов.

en	Scan Type
ru	Тип сканирования

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
ru	Выберите тип сканирования, которое необходимо выполнить на данном устройстве.

en	Choose the site to associate with this device.
ru	Выберите сайт, который будет ассоциироваться с данным устройством.

en	Device Notes
ru	Примечания к устройству

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
ru	Это значение поля полезно для сохранения общей информации о конкретном устройстве.

en	Disable Device
ru	Отключить устройство

en	Check this box to disable all checks for this host.
ru	Установите этот флажок, чтобы отключить все галочки для этого хоста.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
ru	Переключатель/хаб, переключатель/маршрутизатор Настройки параметров

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
ru	Предоставьте список портов на определенном коммутаторе/хабе, результаты MAC-адреса которых следует игнорировать. Примерами могут служить такие порты, как канал/магистральные порты, которые не отличаются от других пользовательских портов. Каждый номер порта должен быть разделен двоеточием, трубкой или пробелом ':', '|', ' '. Например, "Fa0/1: Fa1/23" или "Fa0/1 Fa1/23" приемлемы для некоторых производителей коммутаторов.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set

en	Read Strings
ru	Читать строки

en	DEPRECATED: SNMP community strings
ru	DEPRECATED: Строки сообщества SNMP

en	Specific SNMP Settings
ru	Специальные настройки SNMP

en	Connectivity Options
ru	Варианты подключения

en	Terminal Type
ru	Тип терминала

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
ru	Выберите тип терминала, который вы используете для подключения к данному устройству.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
ru	Имя Пользователя

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
ru	Имя пользователя, которое будет использоваться для вашего пользовательского метода аутентификации. Примеры включают SSH, RSH, HTML и т.д.

en	Password
ru	Пароль

en	The password to be used for your custom authentication.
ru	Пароль, который будет использоваться для вашей пользовательской аутентификации.

en	Private Key Path
ru	Путь к закрытому ключу

en	The path to the private key used for SSH authentication.
ru	Путь к закрытому ключу, используемому для аутентификации SSH.

en	Sequence
ru	*Sequence* (секвенция)

en	Sequence of Item.
ru	Последовательность пунктов.

en	General Site Settings
ru	Общие настройки сайта

en	Please enter a reasonable name for this site.
ru	Пожалуйста, введите разумное название для этого сайта.

en	Primary Customer Contact
ru	Контакт с основным клиентом

en	The principal customer contact name and number for this site.
ru	Имя основного заказчика и номер телефона для связи с данным сайтом.

en	NetOps Contact

en	Please principal network support contact name and number for this site.
ru	Пожалуйста, укажите имя и номер основного контактного лица службы поддержки сети для данного сайта.

en	Facilities Contact
ru	Объекты Контакт

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
ru	Пожалуйста, укажите основные объекты/название и номер контакта по безопасности для этого сайта.

en	Site Information
ru	Данные Узла

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
ru	Предоставляйте любую информацию, относящуюся к конкретному сайту, в свободной форме, что позволяет вам лучше управлять этим местоположением.

en	General Mac Address Tracking Settings
ru	Общие настройки отслеживания Mac-адресов

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
ru	Пожалуйста, введите MAC-адрес для просмотра.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
ru	MAC Отслеживание MAC Имя пользователя/тема электронной почты

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
ru	Пожалуйста, введите разумное имя для этой записи отслеживания MAC-адресов. Эта информация будет отображаться в строке "Тема письма".

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
ru	Номер билета для перекрестных ссылок в вашей корпоративной справочной службе.

en	Notification Schedule
ru	График уведомлений

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
ru	Выберите периодичность генерации сообщения электронной почты для данного элемента Mac Watch.

en	First Occurrence Only
ru	Только первое появление

en	All Occurrences
ru	Все случаи

en	Every Hour
ru	Каждый час

en	Email Addresses
ru	Адрес электронной почты

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
ru	Введите точку с запятой, разделенную точкой с запятой, адреса электронной почты, которые будут уведомлены о том, где находится этот MAC-адрес.

en	General Mac Address Authorization Settings
ru	Общие настройки авторизации для Mac-адресов

en	MAC Address Match
ru	Соответствие MAC-адресов

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
ru	Введите MAC-адрес или строку соответствия Mac-адреса для автоматической авторизации. Если вы хотите авторизовать группу MAC адресов, вы можете использовать спецсимвол '%' в любом месте MAC адреса.

en	Please add a reason for this entry.
ru	Пожалуйста, добавьте причину для этой записи.