en	Idle
pl	Bezczynny

en	Running
pl	Pracuje

en	No method
pl	Metoda

en	Authentication Success
pl	Uwierzytelnianie zakończone sukcesem

en	Authentication Failed
pl	Uwierzytelnienie nie powiodło się

en	Authorization Success
pl	Sukces autoryzacji

en	Authorization Failed
pl	Autoryzacja nie powiodła się

en	Device Tracking OUI Database Import Results
pl	Śledzenie urządzenia Śledzenie bazy danych OUI Import wyników

en	Getting OUI Database from IEEE
pl	Pobieranie bazy danych OUI z IEEE

en	Getting OUI Database from the IEEE
pl	Pobieranie bazy danych OUI z IEEE

en	OUI Database Download from IEEE Complete
pl	Pobieranie bazy danych OUI z IEEE Complete

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
pl	Pobieranie bazy danych OUI z IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
pl	W bazie danych dodano/aktualizowano "%d" wpisów.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
pl	Z bazy danych usunięto "%d" rekordów.

en	atifIndexes data collection complete
pl	atifIndexes gromadzenie danych kompletne

en	atPhysAddress data collection complete
pl	wPhysAddress gromadzenie danych kompletne

en	atNetAddress data collection complete
pl	atNetAddress gromadzenie danych kompletne

en	atEntries assembly complete.
pl	atEntries montaż kompletny.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
pl	HOST: %s, gromadzenie informacji o adresie IP kompletne

en	Rescan Device
pl	Reskanowanie urządzenia

en	View Non Interface Graphs
pl	Interfejsy widokowe

en	No Non Interface Graphs in Cacti
pl	Brak wykresów niezwiązanych z interfejsem w kaktusach

en	View Interface Graphs
pl	Interfejsy widokowe

en	No Interface Graphs in Cacti
pl	Interfejsy widokowe

en	Since Restart
pl	Od czasu ponownego uruchomienia

en	Down
pl	W dół

en	Up
pl	Do góry

en	Data
pl	Dane

en	Voice
pl	Głos

en	Device Rescan '%s'
pl	Urządzenie Rescan "%s

en	Site scan '%s'
pl	Skanowanie terenu "%s

en	Device Enable '%s'
pl	Urządzenie Włącz "%s

en	Device Disable '%d'
pl	Urządzenie Wyłączane "%d

en	N/A
pl	N/D

en	%d Minutes
pl	%d minut

en	%d Hours
pl	%d godzin

en	%d Days
pl	%d dni

en	%d Weeks
pl	%d tygodni

en	Not Recorded
pl	Niezarejestrowany

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
pl	Status: Prowadzenie, Procesy: %d, Postęp: %s, LastRuntime: %f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
pl	Status: Idle, LastRuntime: %f sekund, Procesy: %d procesy, Urządzenia: %d, Next Run Time: %s

en	Disabled
pl	Wyłączone

en	Scanning Rate: Every %s
pl	Szybkość skanowania: Każdy %s

en	View Interfaces
pl	Interfejsy widokowe

en	Not Detected
pl	Nie wykryto

en	Sites
pl	Lokalizacje

en	Devices
pl	Urządzenia

en	IP Ranges
pl	Zakresy IP

en	IP Address
pl	Adres IP

en	MAC Address
pl	Adres MAC

en	Interfaces
pl	Interfejsy sieciowe

en	Dot1x

en	Graphs
pl	Wykresy

en	Unknown
pl	Nieznany

en	Search
pl	Szukaj

en	Default
pl	Domyślny

en	Show Device Details
pl	Pokaż szczegóły urządzenia

en	Go
pl	Idź

en	Clear
pl	Wyczyść

en	Export
pl	Eksport

en	Site
pl	Lokalizacja

en	Any
pl	Dowolny

en	SubType

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
pl	Urządzenie śledzące urządzenie: (%s) pomyślnie zaktualizowany

en	Import into Device Tracking Database
pl	Import do bazy danych śledzenia urządzeń

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby zaimportować następujące urządzenia do Device Tracking? Proszę określić dodatkowe opcje urządzenia śledzącego urządzenia, jak podano poniżej.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
pl	Będziemy używać tych urządzeń SNMP opcje dla urządzenia do śledzenia urządzeń, jak również.

en	Not Applicable - Router
pl	Nie dotyczy - Router

en	Not Applicable - Switch/Hub
pl	Nie dotyczy - przełącznik / koncentrator

en	Delete
pl	Usuń

en	Duplicate
pl	Duplikuj

en	--dup--
pl	--dup----

en	You must select at least one device type.
pl	Należy wybrać co najmniej jeden typ urządzenia.

en	Continue
pl	Kontynuuj

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące typy urządzeń.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby uzyskać duplciate następującego(-ych) typu(-ów) urządzenia. Opcjonalnie można zmienić opis dla nowych typów urządzeń. W przeciwnym razie nie zmieniaj wartości poniżej, a oryginalna nazwa będzie replikowana z nowym przyrostkiem.

en	<description> (1)
pl	<opis> (1)

en	Device Type Prefix:
pl	Prefiks typu urządzenia:

en	Cancel
pl	Anuluj

en	Return
pl	Powróć

en	New Type
pl	Nowy typ

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
pl	Dodano %d typów urządzeń!

en	No New Device Types Found!
pl	Nie znaleziono nowych typów urządzeń!

en	Import Results
pl	Wyniki przywozu

en	Cacti has imported the following items:
pl	Cacti importowało następujące produkty:

en	Import Device Tracking Device Types
pl	Importowanie typów urządzeń śledzących

en	Import Device Types from Local File
pl	Importowanie typów urządzeń z pliku lokalnego

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
pl	Proszę określić lokalizację pliku CSV zawierającego informacje o typie urządzenia.

en	Overwrite Existing Data?
pl	Nadpisać istniejące dane?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
pl	Czy w procesie importu należy zezwolić na nadpisywanie istniejących danych? Należy pamiętać, że nie oznacza to usunięcia starego wiersza, a jedynie zastąpienie duplikatów wierszy.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
pl	Zezwolenie na aktualizację istniejących wierszy?

en	Required File Format Notes
pl	Wymagany format pliku Uwagi

en	The file must contain a header row with the following column headings.
pl	Plik musi zawierać rząd nagłówka z nagłówkami następujących kolumn.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
pl	- Powszechna nazwa urządzenia. Na przykład przełącznik Cisco 6509

en	- The vendor who produces this device
pl	- Sprzedawca, który produkuje to urządzenie

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
pl	- Typ urządzenia, którym jest to urządzenie. Aby zapoznać się z poniższymi uwagami, należy zapoznać się z poniższymi liczbami całkowitymi

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
pl	- Unikalny zestaw znaków z snmp sysDescr, które jednoznacznie identyfikują to urządzenie

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
pl	- Specyficzny snmp sysObjectID dostawcy, który odróżnia to urządzenie od następnego

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
pl	- Funkcja skanowania, która będzie używana do skanowania tego typu urządzenia

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
pl	- Funkcja skanowania IP, która będzie używana do skanowania tego typu urządzenia

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
pl	- Funkcja skanowania 802.1x, która będzie używana do skanowania tego typu urządzenia

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
pl	- Jeśli numer seryjny dla tego typu urządzenia można uzyskać poprzez zapytanie SNMP, należy dodać jego OID tutaj

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
pl	- Jeśli funkcja skanowania nie ma możliwości wyizolowania portów trunk lub portów łączących, jest to numer portu początkowego dla portów użytkownika

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
pl	- Taki sam jak lowPort z tym wyjątkiem, że jest to numer portu użytkownika o wysokiej numerze

en	- Disabled type is not used

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
pl	Podstawowym kluczem do tej tabeli jest kombinacja trzech poniższych pól:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
pl	Dlatego w przypadku próby zaimportowania duplikatów typów urządzeń istniejące dane zostaną zaktualizowane o nowe informacje.

en	is an integer field and must be one of the following:
pl	jest polem liczb całkowitych i musi być jednym z poniższych

en	1 - Switch/Hub
pl	1 - Przełącznik / koncentrator

en	2 - Switch/Router
pl	2 - Przełącznik/router

en	3 - Router

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
pl	Typ urządzenia jest określany poprzez skanowanie jego agenta sysObjectID i sysDescription i porównanie go z wartościami w bazie danych typów urządzeń. Pierwszy mecz, który znajduje się w bazie danych jest używany bezpośrednio do Device Tracking Device Tracking jak go skanować. Dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać prawidłowe sysObjectID_match, sysDescr_match i funkcję skanowania dla swoich urządzeń.

en	Switch/Hub
pl	Przełącznik / koncentrator

en	Switch/Router
pl	Przełącznik/router

en	Router

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
pl	LINIA NAGŁÓWKA PRZETWORZONA OK: <br>Kolumny znaleziono gdzie: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
pl	BŁĄD PRZETWARZANIA LINII NAGŁÓWKA: Brakujące wymagane pole <br>Kolumny znaleziono gdzie: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
pl	Nieznany Załóżmy "Przełącznik / koncentrator".

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
pl	WSTAWIANIE ZAKOŃCZYŁO SIĘ SUKCESEM: Sprzedawca: %s, Opis: %s, Typ: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
pl	WSTAWIADOMOŚĆ: Sprzedawca: %s, Opis: %s, Typ: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
pl	WSTAWIĆ POMINIĘTE, ISTNIEJĄCE: Sprzedawca: %s, Opis: %s, Typ: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
pl	Typy urządzeń śledzących urządzenia [edytuj: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
pl	Typy urządzeń śledzących urządzenia [nowe]

en	Device Tracking Device Type Filters
pl	Filtry typu urządzenia śledzącego

en	Device Type Description
pl	Opis typu urządzenia

en	Device Type
pl	Rodzaj urządzenia

en	Port Scanner
pl	Skaner portów

en	IP Scanner
pl	Skaner IP

en	Dot1x Scanner
pl	Skaner Dot1x

en	sysDescription Match

en	Vendor OID Match
pl	OID sprzedającego - mecz OID sprzedającego

en	Device Types
pl	Typy urządzeń

en	No
pl	Nie

en	Yes
pl	Tak

en	No Device Tracking Device Types Found
pl	Nie znaleziono żadnych typów urządzeń śledzących

en	Submit Query
pl	Prześlij zapytanie

en	Clear Filtered Results
pl	Wyczyść filtrowane wyniki

en	Rescan
pl	Przeskanuj ponownie

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
pl	Typy urządzeń śledzących

en	Import
pl	Importuj

en	Import Device Types from a CSV File
pl	Importowanie typów urządzeń z pliku lokalnego

en	Export Device Types to Share with Others
pl	Importowanie typów urządzeń z pliku lokalnego

en	Vendor
pl	Sprzedawca

en	All
pl	Wszystkie

en	Type
pl	Typ

en	Enabled
pl	Włączone

en	Enable
pl	Włącz

en	Disable
pl	Wyłącz

en	Change SNMP Options
pl	Zmiana opcji SNMP

en	Change Device Port Values
pl	Zmiana wartości portów urządzeń

en	Connect to Cacti Host via Hostname
pl	Połącz się z Hostem Cacti poprzez Hostname

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
pl	Kopiuj ustawienia SNMP z hosta Cacti

en	You must select at least one device.
pl	Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujące urządzenia.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujące urządzenia.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby zmienić parametry SNMP dla następujących urządzeń, zaznaczyć pole obok pól, które chcesz zaktualizować, i wprowadzić nową wartość.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby zmienić górny lub dolny parametr portu dla następujących urządzeń, zaznacz pole obok pól, które chcesz zaktualizować, i wpisz nową wartość.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby podłączyć następujące urządzenia do odpowiednich urządzeń Cacti Device. Relacja zostanie zbudowana na równych nazwach hostów. Opis również zostanie zaktualizowany.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby skopiować ustawienia SNMP z podłączonego urządzenia Cacti Device do Device Tracking Device. Wszystkie nie podłączone Urządzenia będą cicho pomijane. Próby SNMP zostaną pobrane z prób Ping.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenia

en	Import Device Tracking Devices
pl	Import urządzeń śledzących

en	Import Devices from Local File
pl	Import urządzeń z pliku lokalnego

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
pl	Proszę określić lokalizację pliku CSV zawierającego informacje o urządzeniu.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
pl	- SiteID znany jako Device Tracking dla tego urządzenia

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
pl	- Prosta nazwa urządzenia. Na przykład przełącznik Cisco 6509

en	- The IP Address or DNS Name for the device
pl	- Adres IP lub nazwa DNS urządzenia

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
pl	- Bardziej szczegółowe informacje na temat urządzenia, w tym lokalizacja, warunki środowiskowe itp.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
pl	- Lista portów, które nie powinny być skanowane w poszukiwaniu urządzeń użytkownika

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
pl	- Nadmiarowe informacje wskazujące przewidywany typ urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat obowiązujących wartości, patrz poniżej.

en	- Id of a set of SNMP options
pl	- Identyfikator zestawu opcji SNMP

en	- The current snmp read string for the device
pl	- Bieżący ciąg snmp odczytywany dla urządzenia

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
pl	- Wersja snmp, którą chcesz zeskanować to urządzenie. Ważne wartości to 1, 2 i 3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
pl	- Port UDP, na którym działa agent snmp

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
pl	- Czas oczekiwania w milisekundach na odpowiedź snmp przed ponowną próbą

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
pl	- Liczba razy, aby ponowić próbę żądania snmp przed rezygnacją

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
pl	- Określono liczbę identyfikatorów OID, które można uzyskać w jednym żądaniu SNMP Get

en	- SNMP V3: SNMP username
pl	- SNMP V3: Nazwa użytkownika SNMP

en	- SNMP V3: SNMP password
pl	- SNMP V3: hasło SNMP

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
pl	- SNMP V3: Protokół uwierzytelniania SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
pl	- SNMP V3: hasło SNMP dotyczące ochrony prywatności

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
pl	- SNMP V3: protokół ochrony prywatności SNMP

en	- SNMP V3: SNMP context
pl	- SNMP V3: kontekst SNMP

en	- SNMP V3: SNMP engine id
pl	- SNMP V3: jalowe obroty silnika SNMP

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
pl	Dlatego w przypadku próby zaimportowania duplikatów urządzeń aktualizowane będą tylko te dane, które zostały określone.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
pl	LINIA NAGŁÓWKA PRZETWORZONA OK: <br>Kolumny znaleziono gdzie: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
pl	INSERT SUCCEEDEDEDEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
pl	WSTAWIADOMOŚĆ: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
pl	WSTAWIĆ POMINIĘTE, ISTNIEJĄCE: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
pl	Urządzenia śledzące urządzenia [edytuj: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
pl	Urządzenia śledzące urządzenia [nowe]

en	SNMP Information
pl	Informacje SNMP

en	System:

en	Uptime:
pl	Czas działania:

en	Hostname:
pl	Nazwa hosta:

en	ObjectID:

en	Device Tracking Device Filters
pl	Filtry urządzeń śledzących

en	Device Name
pl	Nazwa urządzenia

en	Site Name
pl	Nazwa strony

en	Status

en	Hostname
pl	Nazwa hosta

en	Total IPs
pl	Łączna liczba IP

en	User Ports
pl	Porty użytkownika

en	User Ports Up
pl	Porty użytkownika

en	Trunk Ports
pl	Porty bagażowe

en	Active Macs
pl	Aktywne komputery Mac

en	Last Duration
pl	Czas trwania pomocy Ostatni czas trwania pomocy

en	No Device Tracking Devices
pl	Brak urządzeń śledzących

en	None
pl	Brak

en	Error
pl	Błąd

en	No Cacti Link
pl	Brak powiązania kaktusów

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
pl	Musisz wybrać co najmniej jeden autoryzowany komputer Mac do usunięcia.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące autoryzowane komputery Mac?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
pl	Device Tracking MacAuth [edytuj: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
pl	Śledzenie urządzenia MacAuth [nowy]

en	Device Tracking MacAuth Filters
pl	Śledzące urządzenia Filtry MacAuth

en	Mac Address
pl	Adres komputera Mac

en	Reason
pl	Powód

en	Added/Modified
pl	Dodano/zmodyfikowano

en	By
pl	Przez

en	Authorized Mac Addresses
pl	Autoryzowane adresy Mac

en	No Authorized Mac Addresses Found
pl	Nie znaleziono autoryzowanych adresów Mac

en	MAC's

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące obserwowane komputery Mac?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
pl	Śledzenie urządzenia MacWatch [edytuj: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
pl	Śledzenie urządzenia MacWatch [nowy]

en	Device Tracking MacWatch Filters
pl	Śledzenie urządzeń MacWatch Filtry

en	Watch Name
pl	Nazwa zegarka

en	Ticket Number
pl	Numer biletu

en	First Seen
pl	Pierwsze widzenie

en	Last Seen
pl	Ostatnio Widziano

en	Watches
pl	Zegarki

en	No Device Tracking Watched Macs Found
pl	Nie znaleziono obserwowanych komputerów Mac z funkcją śledzenia urządzeń

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następującą stronę (strony)?

en	You must select at least one site.
pl	Musisz wybrać przynajmniej jedną stronę.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
pl	Strona śledzenia urządzeń [edytuj: %s].

en	Device Tracking Site [new]
pl	Miejsce śledzenia urządzeń [nowe]

en	Device Tracking Site Filters
pl	Filtry do śledzenia lokalizacji urządzeń

en	Total IP's
pl	Łączna wartość IP

en	MACS Found

en	Device Errors
pl	Błędy urządzenia

en	No Device Tracking Sites Found
pl	Nie znaleziono lokalizacji urządzeń śledzących

en	Total Devices
pl	Urządzenia ogółem

en	Total User Ports
pl	Porty użytkownika ogółem

en	Total Oper Ports
pl	Porty operacyjne ogółem

en	Total Trunks
pl	Łączna liczba pni

en	You must select at least one SNMP Option.
pl	Należy wybrać co najmniej jedną opcję SNMP.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące opcje SNMP.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby zduplikować następujące opcje SNMP. Opcjonalnie można zmienić format tytułu dla nowych opcji SNMP.

en	<name> (1)
pl	<nazwa> (1)

en	Name Format:
pl	Format imienia i nazwiska

en	SNMP Options [edit %s]
pl	Opcje SNMP [edytuj %s]

en	SNMP Options [new]
pl	Opcje SNMP [nowe]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
pl	SNMP Option Set [edit: %s] [edit: %s

en	SNMP Option Set [new]
pl	Zestaw opcji SNMP [nowy]

en	Device Tracking SNMP Options
pl	Śledzenie urządzeń Opcje SNMP

en	Item
pl	Element

en	Version
pl	Wersja

en	Community
pl	Społeczność

en	Port

en	Timeout
pl	Upłynął limit czasu

en	Retries
pl	Powroty

en	Max OIDs

en	Username
pl	Nazwa użytkownika

en	Auth Proto

en	Priv Proto
pl	Proto prywatne

en	Actions
pl	Akcje

en	No SNMP Items Found
pl	Nie znaleziono pozycji SNMP

en	Title of SNMP Option Set
pl	Tytuł zestawu opcji SNMP

en	SNMP Settings
pl	Ustawienia SNMP

en	No SNMP Option Sets Found
pl	Nie znaleziono zestawów opcji SNMP

en	Options
pl	Opcje

en	Device Tracking Process Status
pl	Status procesu monitorowania urządzenia

en	Refresh
pl	Odśwież

en	Current Process Status
pl	Aktualny stan procesu

en	The Device Tracking Poller is:
pl	Device Tracking Poller jest:

en	Running Processes:
pl	Procesy bieżące:

en	Last Time Poller Started:
pl	Ostatni Poller Time Started:

en	Poller Frequency:

en	Approx. Next Runtime:
pl	Około następnej rundy:

en	Approx. Next DB Maintenance:
pl	Ok. następna konserwacja DB:

en	Run Time Details
pl	Szczegóły dotyczące czasu pracy

en	Last Poller Runtime:
pl	Ostatni Poller Runtime:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
pl	Ostatni Poller Maintenance Runtime:

en	Maximum Concurrent Processes:
pl	Maksymalnie równoległe procesy:

en	processes
pl	Procesy

en	Maximum Per Device Scan Time:
pl	Maksymalny czas skanowania urządzenia:

en	minutes
pl	minut

en	DNS Configuration Information
pl	Informacje o konfiguracji DNS

en	Reverse DNS Resolution is
pl	Odwrotna rozdzielczość DNS wynosi

en	Primary DNS Server:
pl	Główny serwer DNS:

en	Secondary DNS Server:
pl	Drugi serwer DNS:

en	DNS Resolution Timeout:
pl	Timeout Rozwiązywania DNS:

en	milliseconds
pl	milisekund

en	Running Process Summary
pl	Podsumowanie przebiegu procesu

en	The DNS Resolver is Not Running
pl	Resolwer DNS nie działa

en	The DNS Resolver is Running
pl	Resolwer DNS działa

en	Date Started
pl	Data rozpoczęcia

en	Completed
pl	Zakończone

en	Waiting
pl	Oczekiwanie

en	Other
pl	Inne

en	Are You Sure?
pl	Czy jesteś pewien?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
pl	Czy na pewno chcesz usunąć z systemu wszystkie wyniki wyszukiwania Port to MAC to IP?

en	Device Tracking Database Results
pl	Wyniki śledzenia bazy danych urządzenia

en	The following number of records have been removed from the database: %s
pl	Z bazy danych usunięto następującą liczbę rekordów: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
pl	Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wszystkie zagregowane wyniki z systemu od portu zagregowanego do MAC do IP?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
pl	Z tabeli aggergowanej usunięto następującą liczbę rekordów: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
pl	Czy na pewno chcesz usunąć i odtworzyć wszystkie wyniki z systemu Aggregated Port to MAC to IP?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
pl	Z tabeli agresywnej usunięto następującą liczbę rekordów: %s. I zostaną dodane rekordy %s.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
pl	Funkcje skanowania Device Tracking (Śledzenie urządzenia) zostały usunięte. Zostaną one odtworzone po edycji urządzenia lub typu urządzenia.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
pl	System śledzenia urządzeń Cacti Cacti Utilities

en	Process Status Information
pl	Informacje o statusie procesu

en	View Device Tracking Process Status
pl	Wyświetlanie stanu procesu śledzenia urządzenia

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
pl	Opcja ta umożliwia wyświetlanie i ustawianie informacji o procesie związanym z procesem pollingowym Device Tracking.

en	Database Administration
pl	Administracja bazą danych

en	Perform Database Maintenance
pl	Wykonaj obsługę bazy danych

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
pl	Usuwa wygasłe Port to MAC do stowarzyszeń IP z bazy danych. Usuwane są tylko te zapisy, które wygasły, na podstawie Państwa kryteriów.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
pl	Odśwież bazę danych IEEE Vendor MAC/OUI

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
pl	Funkcja ta umożliwia pobranie i zainstalowanie najnowszej bazy danych OIU ze strony internetowej IEEE. Każda karta interfejsu sieciowego (NIC) posiada adres MAC. Adres MAC można podzielić na dwie części. Pierwsza część dodatku MAC zawiera MAC sprzedającego. Sprzedawca MAC identyfikuje, kto wyprodukował daną część. Będzie to pomocne przy sprawdzaniu, czy w twojej sieci znajdują się urządzenia nieautoryzowane.

en	Refresh Scanning Functions
pl	Funkcje skanowania odświeżającego

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
pl	Usuwa stare i potencjalnie przestarzałe funkcje skanowania ścieżek urządzeń z rozwijanego menu, które otrzymasz podczas edycji typu urządzenia.

en	Remove All Scan Results
pl	Usuń wszystkie wyniki skanowania

en	Deletes <strong>ALL</strong> Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. <strong>DANGER: All prior data is deleted.</strong>
pl	Usuwa <strong>ALL</strong> Port to MAC do skojarzeń IP z bazy danych wszystkich adresów IP, zakresów IP i VLANS. To narzędzie jest dobre, gdy chcesz zacząć od nowa. <strong>DANGER: Wszystkie wcześniejsze dane są usuwane.

en	Aggregated Table Administration
pl	Administracja zagregowanymi tabelami

en	Remove All Aggregated Results
pl	Usuń wszystkie zagregowane wyniki

en	Deletes ALL <strong>Aggregated</strong> (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of <strong>only new</strong> scanned data in the next mactrack poller run.
pl	Usuwa WSZYSTKIE <strong>Aggregated</strong> (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Dane będą ponownie zbierane na podstawie tylko nowych</strong> zeskanowanych danych w następnym badaniu opinii publicznej.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
pl	Wykonaj przebudowę stołu agregatów

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
pl	Usuwa WSZYSTKIE Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC do stowarzyszeń IP z bazy danych i ich ponownego tworzenia w oparciu o Wszystkie zeskanowane dane teraz.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
pl	Filtr Vendor Mac do śledzenia urządzeń

en	Vendor MAC
pl	Sprzedawca MAC

en	Corporation
pl	korporacja

en	Address
pl	Adres

en	Vendor Macs
pl	Vendor Macy

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
pl	Nie znaleziono żadnego urządzenia śledzącego Dostawcy MACS

en	Device Tracking - ARP/IP View
pl	Śledzenie urządzeń - widok ARP/IP

en	Switch Name
pl	Nazwa przełącznika

en	Switch Hostname
pl	Zmień nazwę hosta

en	ED IP Address
pl	Adres IP ED

en	ED DNS Hostname

en	ED MAC Address
pl	Adres ED MAC

en	Vendor Name
pl	Nazwa dostawcy

en	Port Number
pl	Numer portu

en	Port Name
pl	Nazwa portu

en	Last Scan Date
pl	Data ostatniego skanowania

en	ARP Cache
pl	Pamięć podręczna ARP

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
pl	Najpierw należy wybrać Stronę, Urządzenie lub inne kryteria wyszukiwania.

en	No Device Tracking IP Results Found
pl	Nie znaleziono wyników śledzenia urządzeń IP

en	Device
pl	Urządzenie

en	IP's
pl	Własności Intelektualne

en	IP

en	Show
pl	Pokaż

en	Most Recent
pl	Najnowsze

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
pl	Śledzenie urządzenia - widok raportu urządzenia

en	Unknown Device Type
pl	Nieznany typ urządzenia

en	Total VLAN's
pl	Suma VLAN-ów

en	Edit Device
pl	Urządzenie przełączające

en	View Graphs
pl	Wykresy

en	Device Not Mapped to Cacti Device
pl	Sync Device Tracking Device to Cacti Device

en	View MAC Addresses
pl	Adresy MAC

en	No Device Tracking Devices Found
pl	Nie znaleziono urządzeń śledzących

en	Hub/Switch

en	Device Tracking - 802.1x View
pl	Śledzenie urządzeń - 802.1x Widok

en	Domain
pl	Domena

en	802.1x Sessions
pl	802,1x Sesje

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
pl	Brak śledzenia urządzeń 802.1x Znaleziono sesje

en	Dot1x Scan Results
pl	Skaner Dot1x

en	Sessions
pl	Sesja

en	Any Status
pl	Dowolony Status

en	No Method
pl	Metoda

en	DATA
pl	DANE

en	VOICE
pl	OGŁOSZCZENIE

en	Portname
pl	Nazwa Portname

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
pl	Śledzenie urządzenia - widok wykresu urządzenia monitorowanego

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
pl	Niestandardowa lista stosowanych wykresów - filtrowanie z listy

en	Device Tracking - Network Interfaces View
pl	Śledzenie urządzeń - widok interfejsów sieciowych

en	No Device Tracking Interfaces Found
pl	Nie znaleziono interfejsów śledzenia urządzeń

en	Interface Up
pl	Interfejs do góry

en	No Alias
pl	Nr Alias

en	Errors Present
pl	Błędy Obecność błędów

en	Discards Present
pl	Obecność odrzutów

en	No Graphs
pl	Wykresy

en	Interface Down
pl	Interfejs w dół

en	Interface Scan Results
pl	Usuń wszystkie wyniki skanowania

en	Name
pl	Nazwa

en	Description
pl	Opis

en	Alias

en	InBound %%%
pl	WBound %

en	OutBound %%%
pl	Wartość graniczna %.

en	In (B/S)
pl	W (B/S)

en	Out (B/S)
pl	Na zewnątrz (B/S)

en	In Err Total
pl	W Err Ogółem

en	In Disc Total
pl	W dysku Razem

en	UProto Total
pl	UProto Ogółem

en	Out Err Total
pl	Err Razem

en	Out Disc Total
pl	Na zewnątrz Płyta Razem

en	In Err (E/S)
pl	W śledziu (E/S)

en	In Disc (D/S)
pl	W dysku (D/S)

en	UProto (UP/S)

en	Out Err (OE/S)
pl	Err (OE/S)

en	Out Disc (OD/S)
pl	Dysk wyjściowy (OD/S)

en	Last Change
pl	Ostatnia zmiana

en	Last Scanned
pl	Ostatnie skanowanie

en	Filters
pl	Filtry

en	All Interfaces
pl	Wszystkie interfejsy

en	All Non-Ignored Interfaces
pl	Wszystkie nieignorowane interfejsy

en	All Ignored Interfaces
pl	Wszystkie zignorowane interfejsy

en	High In/Out Utilization > %d %
pl	Wysoki stopień wykorzystania we/wy > %d %

en	High In Utilization > %d %
pl	Wysoki stopień wykorzystania > %d i #37;

en	High Out Utilization > %d %

en	With Issues
pl	Z problemami

en	Up Interfaces
pl	Interfejsy w górę

en	Up Interfaces No Alias
pl	Interfejsy w górę Brak aliasów

en	Errors Accumulating
pl	Błędy kumulujące się

en	Discards Accumulating
pl	Akumulacja odrzutów

en	Changed in Last Day
pl	Zmieniony w ostatnim dniu

en	Bandwidth
pl	Transfer

en	Show Totals
pl	Pokaż sumę

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
pl	Śledzenie urządzenia - Widok raportu zasięgu IP witryny

en	IP Range
pl	Zakres IP

en	Current IP Addresses
pl	Aktualne adresy IP

en	Current Date
pl	Bieżąca data

en	Maximum IP Addresses
pl	Maksymalne adresy IP

en	Maximum Date
pl	Data maksymalna

en	IP Address Ranges
pl	Zakresy adresów IP

en	Edit Site
pl	Edytuj strone

en	View IP Addresses
pl	Aktualne adresy IP

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
pl	Nie znaleziono zakresów IP urządzeń śledzących

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
pl	Śledzenie urządzenia - widok raportu MAC do IP

en	Authorize
pl	Autoryzuj

en	Revoke
pl	Odwołaj

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
pl	Następujące adresy MAC nie mogły zostać odwołane, ponieważ są one członkami grupy zezwoleń %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby autoryzować następujące adresy MAC.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby odwołać następujące adresy MAC.

en	You must select at least one MAC Address.
pl	Należy wybrać co najmniej jeden adres MAC.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
pl	Nie wolno zmieniać autoryzacji komputerów Mac.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
pl	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT: [%s]

en	You must select at least one Row.
pl	Musisz wybrać co najmniej jeden wiersz.

en	You are not permitted to delete rows.
pl	Nie wolno usuwać wierszy.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące wiersze z tabeli zbiorczej.

en	Authorized
pl	Autoryzowana

en	VLAN ID

en	VLAN Name
pl	Nazwa VLAN

en	MAC Addresses
pl	Adresy MAC

en	Not Authorized
pl	Autoryzowana

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
pl	Musisz wybrać Stronę, Urządzenie lub inne kryteria wyszukiwania.

en	No Device Tracking Port Results Found
pl	Nie znaleziono wyników monitorowania urządzenia

en	Count
pl	Liczba

en	Aggregated
pl	Zagregowane

en	Device Tracking - Site Report View
pl	Śledzenie urządzeń - widok raportu z terenu

en	Rescan Site
pl	Reskanowanie urządzenia

en	View Devices
pl	Urządzenia

en	View IP Ranges
pl	Zakresy IP

en	Sites / Device Types
pl	Typy urządzeń

en	Site Scan Results
pl	Usuń wszystkie wyniki skanowania

en	Device Tracking
pl	Śledzenie urządzeń

en	General Settings
pl	Ustawienia główne

en	Scanning Frequency
pl	Częstotliwość skanowania

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
pl	Wybierz, kiedy zbierać adresy MAC i IP oraz statystyki interfejsów z urządzeń sieciowych.

en	Concurrent Processes
pl	Procesy równoległe

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
pl	Określić, ile urządzeń będzie badanych jednocześnie, aż do momentu, gdy wszystkie urządzenia zostaną zbadane.

en	Scanner Max Runtime
pl	Skaner Maks. czas pracy

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
pl	Określić liczbę minut, przez jakie funkcja skanowania urządzenia będzie mogła być uruchomiona przed uruchomieniem systemu, pod warunkiem, że została ona zakończona. Ustawienie to zostanie skorygowane dla zadań skanowania, których wykonanie zostało przerwane.

en	Start Time for Data Collection
pl	Czas rozpoczęcia zbierania danych

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
pl	Kiedy chciałbyś, aby pierwsze zbieranie danych miało miejsce. Wszystkie przyszłe czasy zbierania danych będą oparte na tej godzinie rozpoczęcia. Dobrym przykładem może być godzina 12:00AM.

en	Database Maintenance Time
pl	Czas utrzymania bazy danych

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
pl	Kiedy należy usunąć stare rekordy bazy danych z bazy danych. Należy pamiętać, że dostęp do bazy danych portów nie będzie dozwolony w czasie trwania tej akcji.

en	Confirm Utilities Prompt
pl	Potwierdź monit narzędzi

en	When using utilities, prompt for verification
pl	Podczas korzystania z narzędzi poproś o weryfikację

en	Data Retention
pl	Zatrzymanie wskazania

en	How long should port MAC details be retained in the database.
pl	Jak długo należy przechowywać w bazie danych szczegóły dotyczące portów MAC.

en	Data Retention IPs
pl	Zatrzymanie wskazania

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
pl	Jak długo należy przechowywać w bazie danych szczegóły dotyczące portów MAC.

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
pl	Poziom ignorowania przełącznika Delimiter portów

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
pl	Jakiego delimitera powinno używać Device Tracking (Śledzenie urządzenia) podczas przetwarzania łańcucha portów Ignoruj dla każdego przełącznika.

en	Auto Detect
pl	Automatyczne wykrywanie

en	Colon [:]
pl	Pułkownik [:]

en	Pipe [|]
pl	Rura [|]

en	Space [ ]
pl	Przestrzeń [ ].

en	Mac Address Delimiter
pl	Ogranicznik adresów Mac

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
pl	W jaki sposób należy rozgraniczyć każdy oktet adresu MAC.

en	Dash [-]
pl	Myślnik [-]

en	Ports to Ignore
pl	Porty do zignorowania

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
pl	Podaj wyrażenie regularne ifNames lub ifDescriptions portów do zignorowania na liście interfejsów. Na przykład (Vlan|Loopback|Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
pl	Przepustowość Próg wykorzystania

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
pl	Podczas przeglądania statystyk interfejsu sieciowego, jaki próg przepustowości chcesz wyświetlić domyślnie.

en	%d Percent
pl	%d Procent

en	DNS Settings
pl	Ustawienia DNS

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
pl	Wykonaj rozdzielczość odwróconej nazwy DNS

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
pl	Jeśli Device Tracking wykonuje odwrotne wyszukiwanie DNS adresów IP powiązanych z portami. PRZESTROGA: Jeśli DNS nie jest prawidłowo skonfigurowany, spowoduje to znaczne spowolnienie czasu skanowania.

en	Primary DNS IP Address
pl	Główny adres IP DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
pl	Wprowadź podstawowy adres IP DNS, aby użyć go do wyszukiwania wstecznego.

en	Secondary DNS IP Address
pl	Adres IP drugiego serwera DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
pl	Wprowadź drugorzędny adres IP DNS, aby wykorzystać go do wyszukiwania wstecznego.

en	DNS Timeout

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
pl	Proszę wprowadzić limit czasu DNS w milisekundach. Device Tracking wykorzystuje resolwer DNS oparty na PHP.

en	DNS Prime Interval
pl	Częstotliwość DNS Prime Interval

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
pl	Jak często, w ciągu kilku sekund, Device Tracking Device Tracking IP musi być rozwiązany na adresy MAC dla rozdzielczości DNS. Używanie większej liczby, gdy masz kilka tysięcy urządzeń zwiększy wydajność.

en	Notification Settings
pl	Ustawienia powiadomień

en	Source Address
pl	Adres źródłowy

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
pl	Źródłowy adres e-mail dla Device Tracking Emails.

en	Source Email Name
pl	Nazwa poczty elektronicznej źródła

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
pl	Source Email name for Device Tracking Emails.

en	MACTrack Administrator
pl	Administrator MACTrack

en	MacWatch Default Body
pl	Domyślny korpus MacWatch

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
pl	Wstępnie ustawiona treść wiadomości e-mail dla usługi Device Tracking MacWatch Emails. Korpus może zawierać dowolne ważne znaczniki html. Obsługuje również tagi zastępcze, które będą przetwarzane podczas wysyłania wiadomości e-mail. Ważne znaczniki to <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
pl	Adres Mac <MAC> znaleziony pod adresem IP <IP> dla numeru biletu: <TICKET>.<br>Urządzenie znajduje się w<br>Site: <SITENAME>, urządzenie <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, port <PORTNUMBER>, oraz nazwa portu <PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
pl	Adresy e-mail z raportem MacAuth

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
pl	Przecinek ograniczał listę użytkowników do otrzymywania powiadomień MacAuth Email.

en	MacAuth Report Frequency

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
pl	Jak często Raporty MacAuth będą wysyłane pocztą elektroniczną.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
pl	Ustawienia monitorowania urządzenia ArpWatch

en	Enable ArpWatch
pl	Włącz ArpWatch

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
pl	Czy Device Tracking powinien również wykorzystywać dane ArpWatch w celu uzupełnienia rozdzielczości Mac do rozdzielczości IP/DNS?

en	ArpWatch Database Path
pl	Ścieżka bazy danych ArpWatch

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
pl	Lokalizacja pliku bazy danych ArpWatch na serwerze Cacti.

en	SNMP Presets
pl	Ustawienia SNMP

en	Update Policy for SNMP Options
pl	Polityka aktualizacji opcji SNMP

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
pl	Polityka synchronizacji opcji SNMP pomiędzy urządzeniami Cacti i Device Tracking Devices.

en	Default SNMP version for all new hosts.
pl	Domyślna wersja SNMP dla wszystkich nowych hostów.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
pl	Domyślnie SNMP czyta społeczność dla wszystkich nowych hostów.

en	Communities
pl	Wspólnoty

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
pl	Wypełnij listę dostępnych ciągów odczytów SNMP do testowania tego urządzenia. Każdy odczytany ciąg musi być oddzielony dwukropkiem ':'. Łańcuchy te będą testowane sekwencyjnie, jeśli przeczytany łańcuch główny jest nieprawidłowy.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
pl	Port UDP/TCP do przeprowadzania sondaży wśród agenta SNMP.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
pl	Domyślny limit czasu SNMP w milisekundach.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
pl	Liczba razy sondaży SNMP spróbuje dotrzeć do gospodarza przed niepowodzeniem.

en	snmpbulkwalk Binary Path

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
pl	Droga do twojego snmpbulkwalk binarne.

en	MacTrack Settings
pl	Ustawienia SNMP

en	Default Tab
pl	Domyślny

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
pl	Która karta MacTrack ma być zakładką domyślną za każdym razem, gdy przechodzisz do MacTrack na sekundę.

en	IP Addresses
pl	Adres IP

en	Mac Addresses
pl	Adres komputera Mac

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
pl	Urządzenia śledzące urządzenia

en	(Edit)
pl	(Edytuj)

en	(Import)
pl	Importuj

en	Device Tracking Device Types
pl	Typy urządzeń śledzących

en	Device Tracking Sites
pl	Lokalizacje urządzeń śledzących

en	Mac Address Tracking Utility

en	Mac Address Authorization Utility

en	Device Tracking Vendor Macs
pl	Śledzenie urządzeń na Mac'ach Vendor

en	Device Tracking View Macs
pl	Widok urządzeń śledzących na komputery Mac

en	Device Tracking Dot1x View
pl	Śledzenie urządzenia Widok Dot1x

en	Device Tracking IP Address Viewer
pl	Podgląd adresu IP urządzenia śledzącego

en	Device Tracking View Interfaces
pl	Interfejsy widoku urządzenia śledzącego

en	Device Tracking View Sites
pl	Witryny widoku śledzenia urządzeń

en	Device Tracking View IP Ranges
pl	Widok urządzenia śledzącego Zakresy IP

en	Device Tracking View Devices
pl	Urządzenia śledzące widok urządzenia

en	Device Tracking Utilities
pl	Narzędzia do śledzenia urządzeń

en	Truncate Port Results Table
pl	Tabela wyników obcinania portów

en	Truncate Aggregated Port Results Table
pl	Skrócona zbiorcza tabela wyników portów

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
pl	Skróć i ponownie utwórz zbiorczą tabelę wyników portu

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
pl	Odśwież/aktualizuj bazę danych MAC dostawcy z IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
pl	Podgląd wykresów śledzenia urządzeń

en	MacTrack

en	%d Seconds
pl	%d sek.

en	%d Minute
pl	%d minuta

en	Matches
pl	Mecze

en	Contains
pl	Zawiera

en	Begins With
pl	Zaczyna się od

en	Does Not Contain
pl	nie zawiera

en	Does Not Begin With
pl	Nie zaczyna się

en	Is Null
pl	Jest nieważne

en	Is Not Null
pl	Nie jest nieważne

en	Half
pl	Połowa

en	Full
pl	Pełny

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device

en	Every %d Minutes
pl	Co %d minutę/minut

en	Every %d Hour
pl	Każda godzina %d

en	Every %d Hours
pl	Co %d godzin

en	Every Day
pl	codziennie

en	%d Month
pl	%d miesiąc

en	%d Months
pl	%d miesiące

en	%d Year
pl	%d rok

en	On Scan Completion
pl	Zakończenie skanowania

en	Every %d Days
pl	Codziennie %dni

en	Every Week
pl	Raz na tygodzień

en	Management
pl	Zarządzanie

en	SNMP Options
pl	Opcje SNMP

en	Mac Watch

en	Tracking Tools
pl	Narzędzia do śledzenia

en	Mac Authorizations
pl	Upoważnienia dla komputerów Mac

en	Tracking Utilities
pl	Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zajmujące się śledzeniem

en	Device Scanning Function Options
pl	Opcje funkcji skanowania urządzeń

en	Give this device type a meaningful description.
pl	Nadać temu typowi urządzenia sensowny opis.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
pl	Wypełnij nazwę dostawcy tego typu urządzenia.

en	Choose the type of device.
pl	Wybierz typ urządzenia.

en	System Description Match
pl	Opis systemu

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
pl	Podać kluczowe informacje, aby pomóc Device Tracking wykryć typ urządzenia. Znak żbikardy jest znakiem "%".

en	Vendor SNMP Object ID Match
pl	Dostawca SNMP ID obiektu

en	MAC Address Scanning Function
pl	Funkcja skanowania adresów MAC

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
pl	Funkcja Device Tracking (Śledzenie urządzenia) umożliwia wywołanie funkcji skanowania w celu uzyskania i zapisania szczegółów dotyczących portów. Nazwa funkcji to wszystko, co jest wymagane. Zakłada się następujące cztery parametry, które zawsze będą dołączane: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. Dla czystego routera nie jest wymagana żadna funkcja.

en	IP Address Scanning Function
pl	Funkcja skanowania adresów IP

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
pl	Funkcja skanowania wg trasy urządzenia specyficzna dla urządzeń warstwy 3, które śledzą adresy IP.

en	802.1x Scanning Function
pl	802.1x Funkcja skanowania

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
pl	Funkcja skanowania ścieżki urządzenia specyficzna dla przełączników z włączoną funkcją dot1x.

en	Serial Number Base OID
pl	Numer seryjny Numer seryjny OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
pl	Identyfikator SNMP OID używany do uzyskania numeru seryjnego tego typu urządzenia, który ma być przechowywany w tabeli informacji o aktywach śledzenia urządzenia.

en	Serial Number Collection Method
pl	Metoda zbierania numerów seryjnych

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
pl	W jaki sposób zbierany jest numer seryjny dla tego OID. Jeśli 'SNMP Walk', zakładamy wiele numerów seryjnych. Jeśli 'Get', będzie to tylko jeden.

en	SNMP Get
pl	SNMP Pobierz

en	SNMP Walk
pl	Spacer SNMP

en	Low User Port Number
pl	Niski numer portu użytkownika

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
pl	Podaj niski numer portu użytkownika na tym przełączniku. Pozostaw 0, aby umożliwić systemowi jego obliczenie.

en	High User Port Number
pl	Wysoki numer portu użytkownika

en	Disabled device type is not used.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
pl	Wypełnij nazwę tego zestawu opcji SNMP.

en	SNMP Version
pl	Wersja SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
pl	Wybierz wersję SNMP dla tego hosta.

en	SNMP Community String
pl	SNMP String wspólnotowy

en	Fill in the SNMP read community for this device.
pl	Wypełnij formularz SNMP read community dla tego urządzenia.

en	SNMP Port
pl	Port SNMP

en	SNMP Timeout

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
pl	Maksymalna liczba milisekund Cacti będzie czekać na odpowiedź SNMP (nie działa z obsługą php-snmp).

en	SNMP Retries
pl	SNMP Powtórzenia

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
pl	Maksymalna liczba prób dotarcia do urządzenia poprzez SNMP Readstring przed rezygnacją.

en	Maximum OID's Per Get Request
pl	Maksymalny identyfikator OID na żądanie

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
pl	Określono liczbę identyfikatorów OID, które można uzyskać w jednym żądaniu SNMP Get.

en	SNMP Username (v3)
pl	SNMP Nazwa użytkownika (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
pl	SNMP v3 nazwa użytkownika dla tego urządzenia.

en	SNMP Password (v3)
pl	Hasło SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
pl	Hasło SNMP v3 dla tego urządzenia.

en	SNMP Auth Protocol (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
pl	Wybierz protokół autoryzacji SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
pl	Paszport prywatności SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
pl	Wybierz hasło SNMPv3 Privacy Passphrase.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
pl	Protokół SNMP o ochronie prywatności (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
pl	Wybierz protokół SNMPv3 Privacy Protocol.

en	SNMP Context (v3)
pl	Kontekst SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
pl	Wprowadź kontekst SNMP v3, który ma być używany dla tego urządzenia.

en	SNMP Engine ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
pl	Wprowadź identyfikator SNMP v3 Engine ID, który ma być używany w tym urządzeniu.

en	General Device Settings
pl	Ogólne ustawienia urządzenia

en	Give this device a meaningful name.
pl	Nadać temu urządzeniu wymowną nazwę.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
pl	Wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę hosta dla tego urządzenia.

en	Related Cacti Host
pl	Powiązany gospodarz kaktusów

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
pl	Given Device Tracking Host jest podłączony do tego Hosta Cacti.

en	Scan Type
pl	Typ skanowania

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
pl	Wybierz typ skanowania, który chcesz wykonać na tym urządzeniu.

en	Choose the site to associate with this device.
pl	Wybierz stronę, z którą chcesz skojarzyć to urządzenie.

en	Device Notes
pl	Wskazówki dotyczące urządzeń

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
pl	Ta wartość pola jest przydatna do zapisywania ogólnych informacji o konkretnym urządzeniu.

en	Disable Device
pl	Urządzenie wyłączane

en	Check this box to disable all checks for this host.
pl	Zaznacz to pole, aby wyłączyć wszystkie kontrole dla tego hosta.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
pl	Ustawienia przełącznika/ koncentratora, przełącznika/routera

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
pl	Dostarczyć listę portów na konkretnym przełączniku/podłączniku, których wyniki MAC powinny być ignorowane. Przykładem są porty takie jak porty typu link/trunk, których nie można odróżnić od innych portów użytkownika. Każdy numer portu musi być oddzielony dwukropkiem, rurą lub spacją ":", "|", " ". Na przykład "Fa0/1: Fa1/23" lub "Fa0/1 Fa1/23" byłoby dopuszczalne dla niektórych typów przełączników producentów.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set

en	Read Strings
pl	Odczytywanie ciągów znaków

en	DEPRECATED: SNMP community strings

en	Specific SNMP Settings
pl	Specyficzne ustawienia SNMP

en	Connectivity Options
pl	Opcje łączności

en	Terminal Type
pl	Typ zacisku

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
pl	Wybierz typ terminala, którego używasz do połączenia z tym urządzeniem.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
pl	Nazwa użytkownika

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
pl	Nazwa użytkownika, która ma być używana dla Twojej własnej metody uwierzytelniania. Przykładami są SSH, RSH, HTML, itd.

en	Password
pl	Hasło

en	The password to be used for your custom authentication.
pl	Hasło, które ma być używane do uwierzytelniania użytkownika.

en	Private Key Path
pl	Ścieżka klucza prywatnego

en	The path to the private key used for SSH authentication.
pl	Ścieżka do klucza prywatnego używanego do uwierzytelniania SSH.

en	Sequence
pl	Sekwencja

en	Sequence of Item.
pl	Kolejność pozycji.

en	General Site Settings
pl	Ogólne ustawienia witryny

en	Please enter a reasonable name for this site.
pl	Proszę wpisać rozsądną nazwę dla tej strony.

en	Primary Customer Contact
pl	Kontakt z klientem pierwotnym

en	The principal customer contact name and number for this site.
pl	Główna nazwa i numer kontaktowy klienta dla tej strony.

en	NetOps Contact
pl	NetOps Kontakt

en	Please principal network support contact name and number for this site.
pl	Prosimy o podanie nazwy i numeru kontaktowego głównej sieci wsparcia technicznego dla tej strony.

en	Facilities Contact
pl	Urządzenia Kontakt

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
pl	Proszę podać nazwę i numer kontaktowy głównych urządzeń/bezpieczeństwa dla tej strony.

en	Site Information
pl	Informacje o miejscu

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
pl	Dostarczyć dowolne informacje specyficzne dla danego miejsca, w bezpłatnej formie, które pozwolą Ci lepiej zarządzać tą lokalizacją.

en	General Mac Address Tracking Settings
pl	Ogólne ustawienia śledzenia adresów Mac

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
pl	Wprowadź adres MAC, który ma być monitorowany.

en	MAC Tracking Name/Email Subject

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
pl	Proszę wpisać rozsądną nazwę dla tego wpisu MAC Tracking. Informacje te będą w temacie wiadomości e-mail

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
pl	Numer biletu do powiązania z korporacyjnym systemem(-ami) pomocy technicznej.

en	Notification Schedule
pl	Harmonogram notyfikacji

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
pl	Wybierz, jak często ma być generowana poczta elektroniczna dla tego elementu Mac Watch.

en	First Occurrence Only
pl	Tylko pierwsze zdarzenie

en	All Occurrences
pl	Wszystkie zdarzenia

en	Every Hour
pl	Co godzine

en	Email Addresses
pl	Wygeneruj nazwy użytkowników z adresów e-mail

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
pl	Wprowadź średnik oddzielony od adresów e-mail, które zostaną powiadomione, gdzie znajduje się ten adres MAC.

en	General Mac Address Authorization Settings
pl	Ogólne ustawienia autoryzacji adresu Mac

en	MAC Address Match

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
pl	Wprowadź adres MAC lub łańcuch Mac Address Match, aby uzyskać automatyczną autoryzację. Jeśli chcesz autoryzować grupę adresów MAC, możesz użyć symbolu wieloznacznego '%' w dowolnym miejscu adresu MAC.

en	Please add a reason for this entry.
pl	Proszę podać powód tego wpisu.