en	Idle
ja	待機

en	Running
ja	実行中

en	No method
ja	方法

en	Authentication Success
ja	認証成功

en	Authentication Failed
ja	認証に失敗

en	Authorization Success
ja	承認の成功

en	Authorization Failed
ja	認証失敗

en	Device Tracking OUI Database Import Results
ja	デバイストラッキングOUIデータベースのインポート結果

en	Getting OUI Database from IEEE
ja	IEEEからOUIデータベースを取得する

en	Getting OUI Database from the IEEE
ja	IEEEからのOUIデータベースの取得

en	OUI Database Download from IEEE Complete
ja	IEEEからのOUIデータベースのダウンロード

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
ja	IEEE FAILEDからのOUIデータベースダウンロード

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
ja	データベースに '％d'個のエントリが追加/更新されました。

en	There were '%d' Records Removed from the database.
ja	データベースから削除された '％d'レコードがありました。

en	atifIndexes data collection complete
ja	atifIndexesデータ収集完了

en	atPhysAddress data collection complete
ja	atPhysAddressデータ収集完了

en	atNetAddress data collection complete
ja	atNetAddressデータ収集完了

en	atEntries assembly complete.
ja	atEntriesアセンブリの完成

en	HOST: %s, IP address information collection complete
ja	HOST：％s、IPアドレス情報収集完了

en	Rescan Device
ja	デバイスの再スキャン

en	View Non Interface Graphs
ja	インターフェースの表示

en	No Non Interface Graphs in Cacti
ja	サボテンに非インターフェースグラフはありません

en	View Interface Graphs
ja	インターフェースの表示

en	No Interface Graphs in Cacti
ja	インターフェースの表示

en	Since Restart
ja	再起動以降

en	Down
ja	下

en	Up
ja	上

en	Data
ja	データ

en	Voice
ja	ボイス

en	Device Rescan '%s'
ja	デバイス再スキャン '％s'

en	Site scan '%s'
ja	サイトスキャン '％s'

en	Device Enable '%s'
ja	デバイス有効化 '％s'

en	Device Disable '%d'
ja	デバイス無効 '％d'

en	N/A
ja	該当なし

en	%d Minutes
ja	%d 分ごと

en	%d Hours
ja	％d時間

en	%d Days
ja	日

en	%d Weeks
ja	％d週

en	Not Recorded
ja	未記録

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
ja	ステータス：実行中、プロセス：％d、進捗状況：％s、最終実行時間：％f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
ja	ステータス：アイドル、LastRuntime：％f秒、プロセス：％dプロセス、デバイス：％d、次回の実行時間：％s

en	Disabled
ja	無効

en	Scanning Rate: Every %s
ja	スキャンレート：％sごと

en	View Interfaces
ja	インターフェースの表示

en	Not Detected
ja	見つかりませんでした

en	Sites
ja	サイト

en	Devices
ja	デバイス

en	IP Ranges
ja	IP範囲

en	IP Address
ja	IPアドレス

en	MAC Address
ja	MAC アドレス

en	Interfaces
ja	インターフェイス

en	Dot1x

en	Graphs
ja	グラフ

en	Unknown
ja	不明

en	Search
ja	検索

en	Default
ja	デフォルト

en	Show Device Details
ja	デバイス詳細を表示

en	Go

en	Clear
ja	クリア

en	Export
ja	エクスポート

en	Site
ja	サイト

en	Any
ja	任意

en	SubType
ja	サブタイプ

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
ja	デバイストラッキングデバイス：（％s）は正常に更新されました

en	Import into Device Tracking Database
ja	デバイストラッキングデータベースへのインポート

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
ja	[続行]をクリックして次のデバイスをデバイストラッキングにインポートしますか？下記のように追加のデバイストラッキングデバイスオプションを指定してください。

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
ja	デバイストラッキングデバイスにもこれらのデバイスのSNMPオプションを使用します。

en	Not Applicable - Router
ja	適用外 - ルーター

en	Not Applicable - Switch/Hub
ja	該当なし - スイッチ/ハブ

en	Delete
ja	削除

en	Duplicate
ja	複製

en	--dup--

en	You must select at least one device type.
ja	少なくとも1つの装置タイプを選択する必要があります。

en	Continue
ja	続ける

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
ja	次のデバイスタイプを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
ja	次の種類のデバイスを複製するには、[続行]をクリックします。新しいデバイスタイプの説明をオプションで変更することができます。それ以外の場合は、以下の値を変更しないでください。元の名前が新しいサフィックスで複製されます。

en	<description> (1)
ja	<description> （1）

en	Device Type Prefix:
ja	デバイスタイププレフィックス：

en	Cancel
ja	取り消し

en	Return
ja	帰還

en	New Type
ja	新しいタイプ

en	Cisco
ja	シスコ

en	There were %d Device Types Added!
ja	％d個のデバイスタイプが追加されました。

en	No New Device Types Found!
ja	新しいデバイスタイプは見つかりませんでした。

en	Import Results
ja	読み込み結果

en	Cacti has imported the following items:
ja	Cactiは以下の商品を輸入しています：

en	Import Device Tracking Device Types
ja	デバイストラッキングデバイスタイプのインポート

en	Import Device Types from Local File
ja	ローカルファイルからのデバイスタイプのインポート

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
ja	デバイスタイプ情報を含むCSVファイルの場所を指定してください。

en	Overwrite Existing Data?
ja	既存のデータを上書きしますか？

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
ja	インポートプロセスで既存のデータを上書きすることを許可する必要がありますか？注意してください、これは古い行を削除することを意味するのではなく、重複する行を置き換えるだけです。

en	Allow Existing Rows to be Updated?
ja	既存の行を更新することを許可しますか？

en	Required File Format Notes
ja	必要なファイル形式

en	The file must contain a header row with the following column headings.
ja	ファイルには、次の列見出しを持つヘッダー行が含まれている必要があります。

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
ja	- デバイスの一般的な名前。たとえば、Cisco 6509スイッチ

en	- The vendor who produces this device
ja	- このデバイスを製造しているベンダー

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
ja	- これはデバイスの種類です。この整数値については、以下の注意を参照してください。

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
ja	- このデバイスを一意に識別する、snmp sysDescrの一意の文字セット

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
ja	- このデバイスと次のデバイスを区別するベンダー固有のsnmp sysObjectID

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
ja	- このデバイスタイプをスキャンするために使用されるスキャン機能

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
ja	- このデバイスタイプをスキャンするために使用されるIPスキャン機能

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
ja	- このデバイスタイプをスキャンするために使用される802.1xスキャン機能

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
ja	- このデバイスタイプのシリアル番号がSNMPクエリで取得できる場合は、ここにOIDを追加

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
ja	- スキャン機能にトランクポートまたはリンクポートを分離する機能がない場合、これはユーザポートの開始ポート番号

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
ja	- lowPortと同じですが、番号が大きいユーザポート番号です。

en	- Disabled type is not used

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
ja	このテーブルの主キーは、次の3つのフィールドの組み合わせです。

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
ja	したがって、重複したデバイスタイプをインポートしようとすると、既存のデータが新しい情報で更新されます。

en	is an integer field and must be one of the following:
ja	整数フィールドであり、以下のいずれかでなければなりません。

en	1 - Switch/Hub
ja	1 - スイッチ/ハブ

en	2 - Switch/Router
ja	2 - スイッチ/ルーター

en	3 - Router
ja	3 - ルーター

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
ja	デバイスのデバイスタイプは、そのsnmpエージェントでsysObjectIDとsysDescriptionをスキャンし、それをデバイスタイプデータベースの値と比較することによって決定されます。データベース内で見つかった最初の一致は、それをスキャンする方法に関して直接デバイストラッキングに使用されます。そのため、有効なsysObjectID_match、sysDescr_match、お使いのデバイス用のスキャン機能を選択することが非常に重要です。

en	Switch/Hub
ja	スイッチ/ハブ

en	Switch/Router
ja	スイッチ/ルーター

en	Router
ja	ルーター

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
ja	HEADER LINE PROCESSED OK： <br>列が見つかりました：％s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
ja	HEADER LINE PROCESSING ERROR：必須フィールドがありません<br>列が見つかりました：％s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
ja	「スイッチ/ハブ」を想定していない

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
ja	成功した挿入：ベンダー：％s、説明：％s、タイプ：％s、sysDescr：％s、sysObjectID：％s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
ja	INSERT FAILED：ベンダー：％s、説明：％s、タイプ：％s、sysDescr：％s、sysObjectID：％s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
ja	スキップして挿入します。既存：ベンダー：％s、説明：％s、タイプ：％s、sysDescr：％s、sysObjectID：％s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
ja	デバイス追跡デバイスタイプ[編集：％s]

en	Device Tracking Device Types [new]
ja	デバイス追跡デバイスタイプ[new]

en	Device Tracking Device Type Filters
ja	デバイストラッキングデバイスタイプフィルタ

en	Device Type Description
ja	デバイスタイプ説明

en	Device Type
ja	測定器タイプ

en	Port Scanner
ja	ポートスキャナ

en	IP Scanner
ja	IPスキャナ

en	Dot1x Scanner
ja	Dot1xスキャナー

en	sysDescription Match
ja	sysDescriptionの一致

en	Vendor OID Match
ja	ベンダーOIDの一致

en	Device Types
ja	装置タイプ

en	No
ja	いいえ

en	Yes
ja	はい

en	No Device Tracking Device Types Found
ja	デバイス追跡デバイスタイプが見つかりません

en	Submit Query
ja	クエリを送信

en	Clear Filtered Results
ja	フィルタリングされた結果をクリアする

en	Rescan
ja	再スキャン

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
ja	デバイス追跡デバイスタイプ

en	Import
ja	インポート

en	Import Device Types from a CSV File
ja	ローカルファイルからのデバイスタイプのインポート

en	Export Device Types to Share with Others
ja	ローカルファイルからのデバイスタイプのインポート

en	Vendor
ja	販売者

en	All
ja	すべて

en	Type
ja	タイプ

en	Enabled
ja	有効

en	Enable
ja	有効

en	Disable
ja	無効

en	Change SNMP Options
ja	SNMPオプションを変更する

en	Change Device Port Values
ja	デバイスポート値の変更

en	Connect to Cacti Host via Hostname
ja	ホスト名でCactiホストに接続する

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
ja	CactiホストからSNMP設定をコピーする

en	You must select at least one device.
ja	少なくとも1つのデバイスを選択する必要があります。

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
ja	次のデバイスを有効にするには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
ja	次のデバイスを無効にするには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
ja	[続行]をクリックして次のデバイスのSNMPパラメータを変更し、更新するフィールドの横にあるチェックボックスをオンにして、新しい値を入力します。

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
ja	[続行]をクリックして次のデバイスの上位または下位ポートパラメータを変更し、更新するフィールドの横にあるボックスをオンにして、新しい値を入力します。

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
ja	[続行]をクリックして、以下のデバイスをそれぞれのCactiデバイスに接続します。関係は、同じホスト名で構築されます。説明も更新されます。

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
ja	[続行]をクリックして、接続されているCactiデバイスからデバイストラッキングデバイスにSNMP設定をコピーします。接続されていないデバイスはすべて黙ってスキップされます。 SNMPの再試行は、pingの再試行から行われます。

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Import Device Tracking Devices
ja	デバイス追跡デバイスのインポート

en	Import Devices from Local File
ja	ローカルファイルからのデバイスのインポート

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
ja	デバイス情報を含むCSVファイルの場所を指定してください。

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
ja	- このデバイスのデバイストラッキングで認識されているサイトID

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
ja	- デバイスの単純な名前。たとえば、Cisco 6509スイッチ

en	- The IP Address or DNS Name for the device
ja	- デバイスのIPアドレスまたはDNS名

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
ja	- 場所、環境条件などを含む、デバイスに関するより詳細な情報

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
ja	- ユーザデバイスをスキャンするべきではないポートのリスト

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
ja	- 意図した装置タイプを示す冗長情報。有効な値については下記を参照してください。

en	- Id of a set of SNMP options
ja	- SNMPオプションセットのID

en	- The current snmp read string for the device
ja	- デバイスの現在のsnmp読み取り文字列

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
ja	- このデバイスをスキャンしたいSNMPバージョン。有効な値は1、2、および3です。

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
ja	- snmpエージェントが動作しているUDPポート

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
ja	- 再試行前にsnmp応答を待つタイムアウト（ミリ秒）

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
ja	- 中止するまでにsnmp要求を再試行する回数

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
ja	- 単一のSNMP Get要求で取得できるOIDの数を指定しました

en	- SNMP V3: SNMP username
ja	- SNMP V3：SNMPユーザ名

en	- SNMP V3: SNMP password
ja	- SNMP V3：SNMPパスワード

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
ja	- SNMP V3：SNMP認証プロトコル

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
ja	- SNMP V3：SNMPプライバシーパスフレーズ

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
ja	- SNMP V3：SNMPプライバシープロトコル

en	- SNMP V3: SNMP context
ja	- SNMP V3：SNMPコンテキスト

en	- SNMP V3: SNMP engine id
ja	- SNMP V3：SNMPエンジンID

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
ja	したがって、重複するデバイスをインポートしようとすると、指定したデータのみが更新されます。

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
ja	HEADER LINE PROCESSED OK： <br>列が見つかりました：％s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
ja	成功した挿入：ホスト名：サイトID：％s、デバイス名：％s、ホスト名％s、SNMPポート：％s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
ja	挿入に失敗しました：サイトID：％s、デバイス名：％s、ホスト名％s、SNMPポート：％s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
ja	スキップして挿入してください：既存：サイトID：％s、デバイス名：％s、ホスト名％s、SNMPポート：％s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
ja	デバイス追跡デバイス[編集：％s]

en	Device Tracking Devices [new]
ja	デバイス追跡デバイス[new]

en	SNMP Information
ja	SNMP情報

en	System:
ja	システム：

en	Uptime:
ja	あなたのアップタイムロボットAPIキー：

en	Hostname:
ja	ホスト：

en	ObjectID:
ja	ObjectID：

en	Device Tracking Device Filters
ja	デバイス追跡デバイスフィルタ

en	Device Name
ja	デバイス名

en	Site Name
ja	サイト名

en	Status
ja	状態

en	Hostname
ja	ホスト名

en	Total IPs
ja	総IP

en	User Ports
ja	ユーザポート

en	User Ports Up
ja	ユーザポートアップ

en	Trunk Ports
ja	トランクポート

en	Active Macs
ja	アクティブなMac

en	Last Duration
ja	最後の期間

en	No Device Tracking Devices
ja	デバイス追跡デバイスなし

en	None
ja	なし

en	Error
ja	エラー

en	No Cacti Link
ja	サボテンリンクなし

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
ja	削除するには、少なくとも1台の認定Macを選択する必要があります。

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
ja	次の認定Macを削除するには、[続行]をクリックしますか？

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
ja	デバイストラッキングMacAuth [編集：％s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
ja	デバイストラッキングMacAuth [new]

en	Device Tracking MacAuth Filters
ja	デバイス追跡MacAuthフィルタ

en	Mac Address
ja	Macアドレス

en	Reason
ja	理由

en	Added/Modified
ja	追加/変更

en	By
ja	投稿者

en	Authorized Mac Addresses
ja	正規のMacアドレス

en	No Authorized Mac Addresses Found
ja	承認されたMacアドレスが見つかりません

en	MAC's
ja	MAC

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
ja	次の視聴しているMacを削除するには、[続行]をクリックしますか？

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
ja	デバイストラッキングMacWatch [編集：％s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
ja	デバイストラッキングMacWatch [new]

en	Device Tracking MacWatch Filters
ja	デバイストラッキングMacWatchフィルタ

en	Watch Name
ja	ウォッチ名

en	Ticket Number
ja	チケット番号

en	First Seen
ja	最初に見た

en	Last Seen
ja	最後に見たのは

en	Watches
ja	時計

en	No Device Tracking Watched Macs Found
ja	監視対象のMacを追跡するデバイスがない

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
ja	次のサイトを削除するには、[続行]をクリックしますか。

en	You must select at least one site.
ja	少なくとも1つのサイトを選択してください。

en	Device Tracking Site [edit: %s]
ja	端末追跡サイト[編集：％s]

en	Device Tracking Site [new]
ja	機器追跡サイト[new]

en	Device Tracking Site Filters
ja	デバイス追跡サイトフィルタ

en	Total IP's
ja	総IP

en	MACS Found
ja	MACSが見つかりました

en	Device Errors
ja	デバイスエラー

en	No Device Tracking Sites Found
ja	デバイス追跡サイトが見つかりません

en	Total Devices
ja	総デバイス

en	Total User Ports
ja	合計ユーザーポート

en	Total Oper Ports
ja	合計動作ポート

en	Total Trunks
ja	総トランク

en	You must select at least one SNMP Option.
ja	少なくとも1つのSNMPオプションを選択する必要があります。

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
ja	次のSNMPオプションを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
ja	次のSNMPオプションを複製するには、[続行]をクリックします。新しいSNMPオプションのタイトルフォーマットはオプションで変更できます。

en	<name> (1)
ja	<name> （1）

en	Name Format:
ja	名前の形式

en	SNMP Options [edit %s]
ja	SNMPオプション[編集％s]

en	SNMP Options [new]
ja	SNMPオプション[new]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
ja	SNMPオプションセット[編集：％s]

en	SNMP Option Set [new]
ja	SNMPオプションセット[new]

en	Device Tracking SNMP Options
ja	デバイストラッキングのSNMPオプション

en	Item
ja	項目

en	Version
ja	バージョン

en	Community
ja	コミュニティ

en	Port
ja	ポート

en	Timeout
ja	タイムアウト

en	Retries
ja	再試行

en	Max OIDs
ja	最大OID

en	Username
ja	ユーザー名

en	Auth Proto
ja	認証プロト

en	Priv Proto
ja	特権プロト

en	Actions
ja	操作

en	No SNMP Items Found
ja	SNMP項目が見つかりません

en	Title of SNMP Option Set
ja	SNMPオプションセットのタイトル

en	SNMP Settings
ja	SNMP 設定

en	No SNMP Option Sets Found
ja	SNMPオプションセットが見つかりません

en	Options
ja	オプション

en	Device Tracking Process Status
ja	デバイス追跡プロセスのステータス

en	Refresh
ja	更新

en	Current Process Status
ja	現在のプロセスステータス

en	The Device Tracking Poller is:
ja	デバイストラッキングポーラーは次のとおりです。

en	Running Processes:
ja	実行中のプロセス：

en	Last Time Poller Started:
ja	前回のポーラー開始時間：

en	Poller Frequency:
ja	ポーラー頻度

en	Approx. Next Runtime:
ja	約次のランタイム

en	Approx. Next DB Maintenance:
ja	約次のDBメンテナンス：

en	Run Time Details
ja	実行時間の詳細

en	Last Poller Runtime:
ja	最後のポーラーランタイム

en	Last Poller Maintenance Runtime:
ja	最後のポーラーメンテナンスランタイム：

en	Maximum Concurrent Processes:
ja	最大同時プロセス数

en	processes
ja	プロセッサー

en	Maximum Per Device Scan Time:
ja	デバイスあたりの最大スキャン時間：

en	minutes
ja	分

en	DNS Configuration Information
ja	DNS設定情報

en	Reverse DNS Resolution is
ja	逆DNS解決は

en	Primary DNS Server:
ja	プライマリDNSサーバー

en	Secondary DNS Server:
ja	セカンダリDNSサーバー

en	DNS Resolution Timeout:
ja	DNS解決タイムアウト：

en	milliseconds
ja	ミリ秒

en	Running Process Summary
ja	実行中のプロセスの概要

en	The DNS Resolver is Not Running
ja	DNSリゾルバーが実行されていません

en	The DNS Resolver is Running
ja	DNSリゾルバが実行中

en	Date Started
ja	開始日

en	Completed
ja	完了

en	Waiting
ja	待機中

en	Other
ja	その他

en	Are You Sure?
ja	本当にしますか?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
ja	システムからすべてのPort to MAC to IPの結果を削除してよろしいですか？

en	Device Tracking Database Results
ja	デバイストラッキングデータベースの結果

en	The following number of records have been removed from the database: %s
ja	次の数のレコードがデータベースから削除されました：％s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
ja	システムからMACからIPへのすべての集約ポートを削除してよろしいですか？

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
ja	次の数のレコードが集約テーブルから削除されました：％s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
ja	システムからのMACからIPへの結果に対するすべての集約ポートを削除して再作成してよろしいですか？

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
ja	次の数のレコードが集約テーブルから削除されました：％s。そして％s件のレコードが追加されます。

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
ja	デバイストラッキングのスキャン機能は削除されました。デバイスまたはデバイスタイプを編集すると、それらは再作成されます。

en	Cacti Device Tracking System Utilities
ja	Cacti Device Tracking Systemユーティリティ

en	Process Status Information
ja	プロセス状況情報

en	View Device Tracking Process Status
ja	デバイス追跡プロセスのステータスの表示

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
ja	このオプションを使用すると、デバイストラッキングのポーリングプロセスに関連するプロセス情報を表示および設定できます。

en	Database Administration
ja	データベース管理

en	Perform Database Maintenance
ja	データベース保守を実行する

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
ja	期限切れのPort to MACからIPへの関連付けをデータベースから削除します。基準に基づいて期限切れになったレコードのみが削除されます。

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
ja	IEEEベンダーのMAC / OUIデータベースを更新する

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
ja	この機能は、IEEEのWebサイトから最新のOIUデータベースをダウンロードしてインストールします。各ネットワークインタフェースカード（NIC）にはMACアドレスがあります。 MACアドレスは2つの部分に分けられます。 MACアドレスの最初の部分には、ベンダーのMACが含まれています。製造元MACは、誰が部品を製造したかを識別します。これは、ネットワーク上の不正なデバイスをその場で確認するのに役立ちます。

en	Refresh Scanning Functions
ja	スキャン機能の更新

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
ja	デバイスタイプを編集したときに表示されるドロップダウンから、古くて潜在的に古くなったデバイストラッキングスキャン機能を削除します。

en	Remove All Scan Results
ja	すべてのスキャン結果を削除する

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
ja	データベースからすべてのIPアドレス、IP範囲、およびVLANSへのすべてのポートからMACへのIPの関連付けを削除します。このユーティリティは最初からやり直すときに役立ちます。 危険：以前のデータはすべて削除されます。

en	Aggregated Table Administration
ja	集約テーブル管理

en	Remove All Aggregated Results
ja	集計結果をすべて削除

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
ja	データベースからすべての集約された （スキャン結果ではない）ポートからMAC / IPへの関連付けを削除します。次回のmactrack pollerの実行では、 新しくスキャンされたデータのみに基づいてデータが再度収集されます。

en	Perform Aggregate Table Rebuild
ja	集計テーブルの再構築を実行する

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
ja	データベースからすべての集約された （スキャン結果ではない）ポートとMACとIPの関連付けを削除し、 すべてのスケールされたデータに基づいてそれらの再作成を行う

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
ja	デバイス追跡ベンダのMacフィルタ

en	Vendor MAC
ja	ベンダーMAC

en	Corporation
ja	法人

en	Address
ja	住所

en	Vendor Macs
ja	ベンダーのMac

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
ja	デバイス追跡ベンダーのMACSが見つかりません

en	Device Tracking - ARP/IP View
ja	デバイストラッキング - ARP / IP表示

en	Switch Name
ja	スイッチ名

en	Switch Hostname
ja	スイッチホスト名

en	ED IP Address
ja	EDのIPアドレス

en	ED DNS Hostname
ja	ED DNSホスト名

en	ED MAC Address
ja	ED MACアドレス

en	Vendor Name
ja	店舗名

en	Port Number
ja	ポート番号

en	Port Name
ja	ポート名

en	Last Scan Date
ja	最終スキャン日

en	ARP Cache
ja	ARPキャッシュ

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
ja	最初にサイト、デバイス、その他の検索条件を選択する必要があります。

en	No Device Tracking IP Results Found
ja	デバイストラッキングIPの結果が見つかりません

en	Device
ja	デバイス

en	IP's
ja	IP

en	IP

en	Show
ja	表示

en	Most Recent
ja	最新

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
ja	デバイストラッキング - デバイスレポートビュー

en	Unknown Device Type
ja	不明なデバイスタイプ

en	Total VLAN's
ja	総VLAN

en	Edit Device
ja	スイッチ装置

en	View Graphs
ja	グラフを表示する

en	Device Not Mapped to Cacti Device
ja	デバイストラッキングデバイスとCactiデバイスの同期

en	View MAC Addresses
ja	MACアドレス

en	No Device Tracking Devices Found
ja	デバイス追跡デバイスが見つかりません

en	Hub/Switch
ja	ハブ/スイッチ

en	Device Tracking - 802.1x View
ja	デバイストラッキング - 802.1x表示

en	Domain
ja	ドメイン

en	802.1x Sessions
ja	802.1xセッション

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
ja	デバイストラッキング802.1xセッションが見つかりません

en	Dot1x Scan Results
ja	Dot1xスキャナー

en	Sessions
ja	権限

en	Any Status
ja	すべてのステータス

en	No Method
ja	方法

en	DATA
ja	データ

en	VOICE
ja	音声

en	Portname
ja	ポート名

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
ja	デバイストラッキング - 監視対象デバイスグラフビュー

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
ja	カスタムグラフリストの適用 - リストからのフィルタリング

en	Device Tracking - Network Interfaces View
ja	デバイストラッキング - ネットワークインターフェイスビュー

en	No Device Tracking Interfaces Found
ja	デバイストラッキングインターフェイスが見つかりません

en	Interface Up
ja	インターフェイスアップ

en	No Alias
ja	エイリアスなし

en	Errors Present
ja	現在のエラー

en	Discards Present
ja	現在の破棄

en	No Graphs
ja	グラフ

en	Interface Down
ja	インタフェースダウン

en	Interface Scan Results
ja	すべてのスキャン結果を削除する

en	Name
ja	名前

en	Description
ja	説明

en	Alias
ja	エイリアス

en	InBound %%%
ja	インバウンド率

en	OutBound %%%
ja	アウトバウンド率

en	In (B/S)
ja	で（B / S）

en	Out (B/S)
ja	アウト（B / S）

en	In Err Total
ja	合計エラー数

en	In Disc Total
ja	ディスク合計で

en	UProto Total
ja	UProto合計

en	Out Err Total
ja	アウトエラー合計

en	Out Disc Total
ja	ディスク総数

en	In Err (E/S)
ja	エラー中（E / S）

en	In Disc (D/S)
ja	ディスク内（D / S）

en	UProto (UP/S)
ja	UProto（UP / S）

en	Out Err (OE/S)
ja	出力エラー（OE / S）

en	Out Disc (OD/S)
ja	アウトディスク（OD / S）

en	Last Change
ja	最後の変更

en	Last Scanned
ja	最後にスキャンされた

en	Filters
ja	フィルター

en	All Interfaces
ja	すべてのインタフェース

en	All Non-Ignored Interfaces
ja	無視されないすべてのインタフェース

en	All Ignored Interfaces
ja	無視されるすべてのインタフェース

en	High In/Out Utilization > %d %
ja	高い入出力使用率>％d％

en	High In Utilization > %d %
ja	使用率が高い>％d％

en	High Out Utilization > %d %
ja	使用率が高い>％d％

en	With Issues
ja	問題あり

en	Up Interfaces
ja	インタフェース

en	Up Interfaces No Alias
ja	インタフェースなし

en	Errors Accumulating
ja	累積エラー

en	Discards Accumulating
ja	累積廃棄数

en	Changed in Last Day
ja	最終日に変更

en	Bandwidth
ja	帯域幅

en	Show Totals
ja	合計を表示

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
ja	デバイストラッキング - サイトIP範囲レポートビュー

en	IP Range
ja	IPアドレスの範囲

en	Current IP Addresses
ja	現在のIPアドレス

en	Current Date
ja	現在の日付

en	Maximum IP Addresses
ja	最大IPアドレス

en	Maximum Date
ja	最大日付

en	IP Address Ranges
ja	IPアドレス範囲

en	Edit Site
ja	サイトを編集

en	View IP Addresses
ja	現在のIPアドレス

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
ja	デバイストラッキングサイトのIP範囲が見つかりません

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
ja	デバイストラッキング - MACからIPへのレポートビュー

en	Authorize
ja	売上承認

en	Revoke
ja	取消し

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
ja	次のMACアドレスはグループ認証％sのメンバーであるため、失効できません

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
ja	次のMACアドレスを承認するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
ja	次のMACアドレスを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	You must select at least one MAC Address.
ja	少なくとも1つのMACアドレスを選択する必要があります。

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
ja	Macの認証を変更することは許可されていません。

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
ja	開発者：IPアドレス：MAC：ポート番号::カウント：[％s]

en	You must select at least one Row.
ja	少なくとも1行選択する必要があります。

en	You are not permitted to delete rows.
ja	行を削除することは許可されていません。

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
ja	[続行]をクリックして、集計テーブルから次の行を削除します。

en	Authorized
ja	承認

en	VLAN ID

en	VLAN Name
ja	VLAN名

en	MAC Addresses
ja	MACアドレス

en	Not Authorized
ja	承認

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
ja	サイト、デバイス、その他の検索条件を選択する必要があります。

en	No Device Tracking Port Results Found
ja	デバイストラッキングポートの結果が見つかりません

en	Count
ja	カウント

en	Aggregated
ja	集約された

en	Device Tracking - Site Report View
ja	デバイストラッキング - サイトレポートビュー

en	Rescan Site
ja	デバイスの再スキャン

en	View Devices
ja	デバイス

en	View IP Ranges
ja	IP範囲

en	Sites / Device Types
ja	装置タイプ

en	Site Scan Results
ja	すべてのスキャン結果を削除する

en	Device Tracking
ja	デバイストラッキング

en	General Settings
ja	一般設定

en	Scanning Frequency
ja	スキャン頻度

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
ja	ネットワークデバイスからMACおよびIPアドレスとインタフェースの統計をいつ収集するかを選択します。

en	Concurrent Processes
ja	並行プロセス

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
ja	すべてのデバイスがポーリングされるまでに同時にポーリングされるデバイスの数を指定します。

en	Scanner Max Runtime
ja	スキャナマックスランタイム

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
ja	完了すると仮定して、システムがデバイススキャン機能を実行する前に、デバイススキャン機能の実行を許可する分数を指定します。この設定は、異常終了したスキャンジョブを修正します。

en	Start Time for Data Collection
ja	データ収集開始時刻

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
ja	最初のデータ収集をいつ行いますか。今後のデータ収集時間はすべてこの開始時間に基づいています。良い例は12:00 AMです。

en	Database Maintenance Time
ja	データベース保守時間

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
ja	データベースから古いデータベースレコードを削除する時期。この操作が行われている間は、ポートデータベースへのアクセスは許可されません。

en	Confirm Utilities Prompt
ja	ユーティリティプロンプトの確認

en	When using utilities, prompt for verification
ja	ユーティリティを使用する場合は、確認を求めるプロンプトを表示します

en	Data Retention
ja	データ保持

en	How long should port MAC details be retained in the database.
ja	データベースにポートMACの詳細を保持する期間。

en	Data Retention IPs
ja	データ保持

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
ja	データベースにポートMACの詳細を保持する期間。

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
ja	スイッチレベルポート区切り文字を無視

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
ja	各スイッチのIgnore Ports文字列を解析するときにDevice Trackingが使用する区切り文字。

en	Auto Detect
ja	自動検出

en	Colon [:]
ja	コロン[：]

en	Pipe [|]
ja	パイプ[|]

en	Space [ ]
ja	スペース [ ]

en	Mac Address Delimiter
ja	Macアドレス区切り文字

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
ja	MACアドレスの各オクテットはどのように区切るべきですか。

en	Dash [-]
ja	ダッシュ[ - ]

en	Ports to Ignore
ja	無視するポート

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
ja	インターフェイスリストで無視するポートのifNamesまたはifDescriptionsの正規表現を指定します。たとえば、（Vlan | Loopback | Null）のようになります。

en	Bandwidth Usage Threshold
ja	帯域幅使用量しきい値

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
ja	ネットワークインタフェースの統計を確認するときに、デフォルトでどの帯域幅のしきい値を表示しますか。

en	%d Percent
ja	％dパーセント

en	DNS Settings
ja	DNS設定

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
ja	逆DNS名前解決を実行する

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
ja	Device Trackingはポートに関連付けられているIPアドレスのDNS逆引き参照を実行する必要があります。注意：DNSが正しく設定されていないと、スキャン時間が大幅に遅くなります。

en	Primary DNS IP Address
ja	プライマリDNS IPアドレス

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ja	逆引きに使用するプライマリDNS IPアドレスを入力します。

en	Secondary DNS IP Address
ja	セカンダリDNS IPアドレス

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ja	逆引きに使用するセカンダリDNS IPアドレスを入力します。

en	DNS Timeout
ja	DNSタイムアウト

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
ja	DNSタイムアウトをミリ秒単位で入力してください。デバイストラッキングは、PHPベースのDNSリゾルバを使用します。

en	DNS Prime Interval
ja	DNSプライム間隔

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
ja	DNSを解決するために、Device TrackingがIPをスキャンするのをMACアドレスに解決する必要があるのは何秒であるか。数千のデバイスがあるときにもっと大きい数を使用すると、パフォーマンスが向上します。

en	Notification Settings
ja	通知設定

en	Source Address
ja	ソースアドレス

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
ja	デバイストラッキングEメールの送信元Eメールアドレス。

en	Source Email Name
ja	送信元メールアドレス

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
ja	デバイストラッキングEメールの送信元Eメール名。

en	MACTrack Administrator
ja	MACTrack管理者

en	MacWatch Default Body
ja	MacWatchのデフォルトの本文

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
ja	デバイストラッキングMacWatch EメールのEメール本文プリセット。本体には任意の有効なHTMLタグを含めることができます。 Eメールを送信するときに処理される置換タグもサポートしています。有効なタグは次のとおりです。 <IP> 、 <MAC> 、 <TICKET> 、 <SITENAME> 、 <DEVICEIP> 、 <PORTNAME> 、 <PORTNUMBER> 、 <DEVICENAME> 。

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
ja	Macアドレス<MAC> IPアドレスで見つかりました<IP>チケット番号の場合： <TICKET> 。 <br>デバイスはにあります。 <br>サイト： <SITENAME> 、デバイス<DEVICENAME> 、IP <DEVICEIP> 、 港<PORTNUMBER> 、およびポート名<PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
ja	MacAuth Reportメールアドレス

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
ja	MacAuth Email通知を受け取るためのユーザーのコンマ区切りリスト。

en	MacAuth Report Frequency
ja	MacAuthレポート頻度

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
ja	MacAuthレポートはどのくらいの頻度で電子メールで送られますか。

en	Device Tracking ArpWatch Settings
ja	デバイストラッキングのArpWatch設定

en	Enable ArpWatch
ja	ArpWatchを有効にする

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
ja	Device Trackingは、MacをIP / DNS解決に追加するためにArpWatchデータも使用する必要がありますか？

en	ArpWatch Database Path
ja	ArpWatchデータベースパス

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
ja	Cactiサーバ上のArpWatchデータベースファイルの場所。

en	SNMP Presets
ja	SNMPプリセット

en	Update Policy for SNMP Options
ja	SNMPオプションの更新ポリシー

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
ja	Cactiデバイスとデバイストラッキングデバイス間のSNMPオプションの同期に関するポリシー。

en	Default SNMP version for all new hosts.
ja	すべての新しいホストに対するデフォルトのSNMPバージョン。

en	Default SNMP read community for all new hosts.
ja	すべての新しいホストに対するデフォルトのSNMP読み取りコミュニティ。

en	Communities
ja	コミュニティー

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
ja	このデバイスをテストするために、使用可能なSNMP読み取りストリングのリストを記入してください。各読み取り文字列はコロン「：」で区切る必要があります。プライマリの読み込み文字列が無効な場合、これらの読み込み文字列は順番にテストされます。

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
ja	SNMPエージェントをポーリングするUDP / TCPポート。

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
ja	ミリ秒単位のデフォルトSNMPタイムアウト。

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
ja	失敗するまでにSNMPポーラーがホストへのアクセスを試みる回数。

en	snmpbulkwalk Binary Path
ja	snmpbulkwalkバイナリパス

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
ja	あなたのsnmpbulkwalkバイナリへのパス。

en	MacTrack Settings
ja	SNMP設定

en	Default Tab
ja	デフォルト

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
ja	MacTrackに移動するたびに、どのMacTrackタブをデフォルトタブにしますか。

en	IP Addresses
ja	IPアドレス

en	Mac Addresses
ja	Macアドレス

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
ja	デバイス追跡デバイス

en	(Edit)
ja	(編集)

en	(Import)
ja	インポート

en	Device Tracking Device Types
ja	デバイス追跡デバイスタイプ

en	Device Tracking Sites
ja	デバイス追跡サイト

en	Mac Address Tracking Utility
ja	Macアドレストラッキングユーティリティ

en	Mac Address Authorization Utility
ja	Macアドレス認証ユーティリティ

en	Device Tracking Vendor Macs
ja	デバイス追跡ベンダーのMac

en	Device Tracking View Macs
ja	デバイストラッキングView Mac

en	Device Tracking Dot1x View
ja	デバイストラッキングDot1xビュー

en	Device Tracking IP Address Viewer
ja	デバイストラッキングIPアドレスビューア

en	Device Tracking View Interfaces
ja	デバイストラッキングビューインターフェイス

en	Device Tracking View Sites
ja	デバイストラッキングビューサイト

en	Device Tracking View IP Ranges
ja	デバイストラッキングビューIP範囲

en	Device Tracking View Devices
ja	デバイストラッキングビューデバイス

en	Device Tracking Utilities
ja	デバイス追跡ユーティリティ

en	Truncate Port Results Table
ja	ポート結果テーブルの切り捨て

en	Truncate Aggregated Port Results Table
ja	集約ポート結果テーブルの切り捨て

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
ja	集約ポート結果テーブルの切り捨てと再作成

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
ja	IEEEからのベンダーMACデータベースのリフレッシュ/更新

en	Device Tracking Graph Viewer
ja	デバイストラッキンググラフビューア

en	MacTrack

en	%d Seconds
ja	%d 秒

en	%d Minute
ja	％d分

en	Matches
ja	試合

en	Contains
ja	含む

en	Begins With
ja	始まる

en	Does Not Contain
ja	を含まない

en	Does Not Begin With
ja	が右の値と前方不一致

en	Is Null
ja	無効です

en	Is Not Null
ja	空欄ではない

en	Half
ja	半二重

en	Full
ja	フル

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
ja	Cacti機器と機器追跡機器との同期

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
ja	デバイストラッキングデバイスとCactiデバイスの同期

en	Every %d Minutes
ja	%d 分ごと

en	Every %d Hour
ja	％d時間ごと

en	Every %d Hours
ja	％d時間ごと

en	Every Day
ja	毎日

en	%d Month
ja	％d月

en	%d Months
ja	％d月

en	%d Year
ja	％d年

en	On Scan Completion
ja	スキャン完了時

en	Every %d Days
ja	％d日ごと

en	Every Week
ja	毎週

en	Management
ja	マネジメント

en	SNMP Options
ja	SNMPオプション

en	Mac Watch
ja	マックウォッチ

en	Tracking Tools
ja	追跡ツール

en	Mac Authorizations
ja	Macの承認

en	Tracking Utilities
ja	追跡ユーティリティ

en	Device Scanning Function Options
ja	デバイススキャン機能のオプション

en	Give this device type a meaningful description.
ja	このデバイスタイプにわかりやすい説明を付けます。

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
ja	このデバイスタイプのベンダーの名前を入力してください。

en	Choose the type of device.
ja	デバイスの種類を選択してください。

en	System Description Match
ja	システム記述の一致

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
ja	デバイストラッキングがデバイスの種類を検出するのに役立つ重要な情報を提供します。ワイルドカード文字は '％'記号です。

en	Vendor SNMP Object ID Match
ja	ベンダーのSNMPオブジェクトIDの一致

en	MAC Address Scanning Function
ja	MACアドレススキャン機能

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
ja	ポートの詳細を取得して保存するために呼び出すDevice Trackingスキャン機能。必要なのは関数名だけです。次の4つのパラメータが想定され、常に追加されます： &#39;my_function（$ site、＆$ device、$ lowport、$ highport）&#39;。純粋なルーターに必要な機能はありません。

en	IP Address Scanning Function
ja	IPアドレススキャン機能

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
ja	IPアドレスを追跡するレイヤ3デバイスに固有のデバイス追跡スキャン機能。

en	802.1x Scanning Function
ja	802.1xスキャン機能

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
ja	dot1xが有効になっているスイッチに固有のデバイストラッキングスキャン機能。

en	Serial Number Base OID
ja	シリアル番号ベースOID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
ja	このデバイスタイプシリアル番号を取得するために使用されるSNMP OIDは、Device Tracking Asset Informationテーブルに格納されます。

en	Serial Number Collection Method
ja	シリアル番号収集方法

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
ja	このOIDについて収集されたシリアル番号はどのようになっていますか。 「SNMP Walk」の場合、複数のシリアル番号を想定します。 「取得」の場合、それは1つだけになります。

en	SNMP Get

en	SNMP Walk
ja	SNMPウォーク

en	Low User Port Number
ja	低いユーザーポート番号

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
ja	このスイッチの小さいユーザーポート番号を入力します。システムが計算できるようにするには、0のままにします。

en	High User Port Number
ja	高いユーザーポート番号

en	Disabled device type is not used.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
ja	このSNMPオプションセットの名前を入力してください。

en	SNMP Version
ja	SNMPのバージョン

en	Choose the SNMP version for this host.
ja	このホストのSNMPバージョンを選択してください。

en	SNMP Community String
ja	SNMPコミュニティストリング

en	Fill in the SNMP read community for this device.
ja	このデバイスのSNMP読み取りコミュニティに記入してください。

en	SNMP Port
ja	SNMP ポート

en	SNMP Timeout
ja	SNMP タイムアウト

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
ja	CactiがSNMP応答を待つ最大ミリ秒数（php-snmpサポートでは動作しません）

en	SNMP Retries
ja	SNMP再試行

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
ja	あきらめる前にSNMP読み取り文字列を介してデバイスに到達する試行の最大数。

en	Maximum OID's Per Get Request
ja	取得要求あたりの最大OID数

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
ja	1回のSNMP Get要求で取得できるOIDの数を指定しました。

en	SNMP Username (v3)
ja	SNMPユーザー名（v3）

en	SNMP v3 username for this device.
ja	このデバイスのSNMP v3ユーザー名。

en	SNMP Password (v3)
ja	SNMPパスワード（v3）

en	SNMP v3 password for this device.
ja	このデバイスのSNMP v3パスワード。

en	SNMP Auth Protocol (v3)
ja	SNMP認証プロトコル（v3）

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
ja	SNMPv3認証プロトコルを選択してください。

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
ja	SNMPプライバシーパスフレーズ（v3）

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
ja	SNMPv3プライバシーパスフレーズを選択してください。

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
ja	SNMPプライバシープロトコル（v3）

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
ja	SNMPv3プライバシープロトコルを選択して下さい。

en	SNMP Context (v3)
ja	SNMPコンテキスト（v3）

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
ja	このデバイスに使用するSNMP v3コンテキストを入力してください。

en	SNMP Engine ID (v3)
ja	SNMPエンジンID（v3）

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
ja	このデバイスに使用するSNMP v3エンジンIDを入力してください。

en	General Device Settings
ja	一般的なデバイス設定

en	Give this device a meaningful name.
ja	このデバイスにわかりやすい名前を付けます。

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
ja	このデバイスの完全修飾ホスト名を入力してください。

en	Related Cacti Host
ja	関連サボテン主催者

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
ja	与えられたデバイス追跡ホストはこのCactiホストに接続されています。

en	Scan Type
ja	スキャンの種類

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
ja	このデバイスで実行したいスキャンの種類を選択してください。

en	Choose the site to associate with this device.
ja	このデバイスに関連付けるサイトを選択してください。

en	Device Notes
ja	デバイスノート

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
ja	このフィールド値は、特定のデバイスに関する一般的な情報を保存するのに役立ちます。

en	Disable Device
ja	デバイスを無効にする

en	Check this box to disable all checks for this host.
ja	このホストのすべてのチェックを無効にするには、このチェックボックスをオンにします。

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
ja	スイッチ/ハブ、スイッチ/ルーター設定

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
ja	MACの結果を無視する必要がある特定のスイッチ/ハブのポートのリストを指定してください。リンク/トランクポートなど、他のユーザーポートと区別できないポートがその例です。各ポート番号は、コロン、パイプ、またはスペース「：」、「|」、「」で区切る必要があります。たとえば、 'Fa0 / 1：Fa1 / 23'または 'Fa0 / 1 Fa1 / 23'は、一部の製造元のスイッチの種類に適しています。

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set

en	Read Strings
ja	文字列を読む

en	DEPRECATED: SNMP community strings
ja	廃止予定： SNMPコミュニティ文字列

en	Specific SNMP Settings
ja	特定のSNMP設定

en	Connectivity Options
ja	接続オプション

en	Terminal Type
ja	端子タイプ

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
ja	このデバイスへの接続に使用する端末の種類を選択してください。

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
ja	ユーザー名

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
ja	カスタム認証方法に使用されるユーザー名。例としては、SSH、RSH、HTMLなどがあります。

en	Password
ja	パスワード

en	The password to be used for your custom authentication.
ja	カスタム認証に使用されるパスワード。

en	Private Key Path
ja	秘密鍵パス

en	The path to the private key used for SSH authentication.
ja	SSH認証に使用される秘密鍵へのパス。

en	Sequence
ja	配列

en	Sequence of Item.
ja	項目のシーケンス

en	General Site Settings
ja	一般的なサイトの設定

en	Please enter a reasonable name for this site.
ja	このサイトの適切な名前を入力してください。

en	Primary Customer Contact
ja	主な顧客連絡先

en	The principal customer contact name and number for this site.
ja	このサイトの主要な顧客連絡先の名前と番号。

en	NetOps Contact
ja	NetOpsコンタクト

en	Please principal network support contact name and number for this site.
ja	このサイトのプリンシパルネットワークサポートの連絡先の名前と番号を入力してください。

en	Facilities Contact
ja	施設の連絡先

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
ja	このサイトの主要施設/セキュリティ連絡先の名前と番号を入力してください。

en	Site Information
ja	サイト情報

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
ja	この場所をより適切に管理できるように、サイト固有の情報を自由形式で提供してください。

en	General Mac Address Tracking Settings
ja	一般的なMacアドレス追跡設定

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
ja	監視するMACアドレスを入力してください。

en	MAC Tracking Name/Email Subject
ja	MACトラッキング名/ Eメール件名

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
ja	このMACトラッキングエントリの適切な名前を入力してください。この情報はあなたのEメールの件名になります。

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
ja	会社のヘルプデスクシステムと相互参照するためのチケット番号。

en	Notification Schedule
ja	通知スケジュール

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
ja	このMac Watchアイテムに対して電子メールを生成する頻度を選択します。

en	First Occurrence Only
ja	最初の発生のみ

en	All Occurrences
ja	すべての発生

en	Every Hour
ja	毎時

en	Email Addresses
ja	E メールアドレス

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
ja	このMACアドレスがどこにあるか通知される電子メールアドレスをセミコロンで区切って入力します。

en	General Mac Address Authorization Settings
ja	一般的なMacアドレス認証設定

en	MAC Address Match
ja	MACアドレスの一致

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
ja	自動的に認証されるMACアドレスまたはMacアドレスの一致文字列を入力してください。 MACアドレスのグループを認証したい場合は、MACアドレスのどこにでもワイルドカード文字 '％'を使用できます。

en	Please add a reason for this entry.
ja	このエントリの理由を追加してください。