en	Idle

en	Running
it	Corsa

en	No method
it	Metodo

en	Authentication Success
it	Autenticazione completata

en	Authentication Failed
it	Autenticazione non riuscita

en	Authorization Success
it	Successo dell'autorizzazione

en	Authorization Failed
it	Autorizzazione fallita

en	Device Tracking OUI Database Import Results
it	Risultati dell'importazione del database OUI Device Tracking OUI Database

en	Getting OUI Database from IEEE
it	Ottenere il database OUI da IEEE

en	Getting OUI Database from the IEEE
it	Ottenere il database OUI dall'IEEE

en	OUI Database Download from IEEE Complete
it	OUI Download del database OUI da IEEE Completato

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
it	Scaricare il database OUI da IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
it	Nel database sono state aggiunte/aggiornate le voci "%d".

en	There were '%d' Records Removed from the database.
it	C'erano '%d' record Rimossi dal database.

en	atifIndexes data collection complete
it	atifIndexes raccolta dati completa

en	atPhysAddress data collection complete
it	atPhysAddress raccolta dati completa

en	atNetAddress data collection complete
it	atNetAddress raccolta dati completi

en	atEntries assembly complete.
it	aEntries montaggio completo.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
it	HOST: %s, raccolta completa di informazioni sugli indirizzi IP

en	Rescan Device
it	Riesaminare il dispositivo

en	View Non Interface Graphs
it	Interfacce di visualizzazione

en	No Non Interface Graphs in Cacti
it	Nessun grafico senza interfaccia nei cactus

en	View Interface Graphs
it	Interfacce di visualizzazione

en	No Interface Graphs in Cacti
it	Interfacce di visualizzazione

en	Since Restart
it	Da Riavvio

en	Down
it	Giù

en	Up
it	Su

en	Data
it	Dati

en	Voice
it	Voce

en	Device Rescan '%s'
it	Dispositivo Riesaminare '%s'.

en	Site scan '%s'
it	Scansione del sito '%s'.

en	Device Enable '%s'
it	Attivare il dispositivo '%s'.

en	Device Disable '%d'
it	Dispositivo Disabilita '%d'.

en	N/A

en	%d Minutes
it	%d Minuti

en	%d Hours
it	%d Ore

en	%d Days
it	%d Giorni

en	%d Weeks
it	%d Settimane

en	Not Recorded
it	Non registrato

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
it	Situazione: In esecuzione, Processi: %d, Progresso: %s, LastRuntime: %f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
it	Situazione: Idle, LastRuntime: %f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s

en	Disabled
it	Disabilitato

en	Scanning Rate: Every %s
it	Velocità di scansione: Ogni %s

en	View Interfaces
it	Interfacce di visualizzazione

en	Not Detected
it	Non rilevato.

en	Sites
it	Siti

en	Devices
it	Dispositivi

en	IP Ranges
it	Gamme IP

en	IP Address
it	Indirizzo IP

en	MAC Address
it	Indirizzo MAC

en	Interfaces
it	Interfacce

en	Dot1x
it	Punto 1x

en	Graphs
it	Grafici

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	Search
it	Cerca

en	Default
it	Predefinito

en	Show Device Details
it	Mostra dettagli del dispositivo

en	Go
it	Vai

en	Clear
it	Cancella

en	Export
it	Esporta

en	Site
it	Sito

en	Any
it	Qualsiasi

en	SubType
it	Sottotipo

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
it	Dispositivo di tracciamento dei dispositivi: (%s) aggiornato con successo

en	Import into Device Tracking Database
it	Importazione nel database di monitoraggio dei dispositivi

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
it	Fare clic su 'Continua' per importare il seguente dispositivo per il Device to Device Tracking? Si prega di specificare le opzioni aggiuntive del dispositivo di Device Tracking come indicato di seguito.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
it	Utilizzeremo queste opzioni SNMP per il dispositivo Device Tracking anche per il dispositivo Device Tracking.

en	Not Applicable - Router
it	Non applicabile - Router

en	Not Applicable - Switch/Hub
it	Non applicabile - Interruttore/mozzo

en	Delete
it	Elimina

en	Duplicate
it	Duplica

en	--dup--
it	--E' stato un piacere conoscerti.

en	You must select at least one device type.
it	È necessario selezionare almeno un tipo di dispositivo.

en	Continue
it	Continua

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti tipi di dispositivo.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
it	Fare clic su 'Continua' per duplicare i seguenti tipi di dispositivi. È possibile modificare facoltativamente la descrizione dei nuovi tipi di dispositivi. Altrimenti, non cambiare il valore sotto e il nome originale sarà replicato con un nuovo suffisso.

en	<description> (1)
it	<descrizione> (1)

en	Device Type Prefix:
it	Prefisso del tipo di dispositivo:

en	Cancel
it	Annulla

en	Return
it	Ritorno

en	New Type
it	Nuovo Tipo

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
it	Sono stati aggiunti %d tipi di dispositivo!

en	No New Device Types Found!
it	Nessun nuovo tipo di dispositivo trovato!

en	Import Results
it	Importa risultati

en	Cacti has imported the following items:
it	Cacti ha importato i seguenti articoli:

en	Import Device Tracking Device Types
it	Importazione dei tipi di dispositivi di monitoraggio dei dispositivi

en	Import Device Types from Local File
it	Importazione di tipi di dispositivi da file locale

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
it	Specificare la posizione del file CSV contenente le informazioni sul tipo di dispositivo.

en	Overwrite Existing Data?
it	Sovrascrivere i dati esistenti?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
it	Il processo di importazione deve poter sovrascrivere i dati esistenti? Si prega di notare che questo non significa cancellare la vecchia riga, ma solo sostituire le righe duplicate.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
it	Consentire l'aggiornamento delle righe esistenti?

en	Required File Format Notes
it	Note sul formato file richiesto

en	The file must contain a header row with the following column headings.
it	Il file deve contenere una riga di intestazione con le seguenti intestazioni di colonna.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
it	- Un nome comune per il dispositivo. Ad esempio Cisco 6509 Switch

en	- The vendor who produces this device
it	- Il fornitore che produce questo dispositivo

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
it	- Il tipo di dispositivo di cui si tratta. Vedere le note seguenti per questo valore intero

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
it	- Un insieme unico di caratteri di snmp sysDescr che identificano in modo univoco questo dispositivo.

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
it	- Lo snmp sysObjectID specifico del fornitore che distingue questo dispositivo dal prossimo

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
it	- La funzione di scansione che verrà utilizzata per la scansione di questo tipo di dispositivo

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
it	- La funzione di scansione IP che verrà utilizzata per la scansione di questo tipo di dispositivo

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
it	- La funzione di scansione 802.1x che verrà utilizzata per la scansione di questo tipo di dispositivo

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
it	- Se il numero di serie per questo tipo di dispositivo può essere ottenuto tramite una query SNMP, aggiungere qui il suo OID.

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
it	- Se la funzione di scansione non ha la possibilità di isolare le porte del tronco o collegare le porte, questo è il numero di porta di partenza per le porte utente.

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
it	- Come la lowPort con l'eccezione che questo è il numero elevato di porte utente numerate.

en	- Disabled type is not used
it	- Il tipo disabilitato non è utilizzato

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
it	La chiave primaria per questa tabella è una combinazione dei seguenti tre campi:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
it	Pertanto, se si tenta di importare tipi di dispositivi duplicati, i dati esistenti verranno aggiornati con le nuove informazioni.

en	is an integer field and must be one of the following:
it	è un campo intero e deve essere uno dei seguenti:

en	1 - Switch/Hub
it	1 - Interruttore/Cubo

en	2 - Switch/Router
it	2 - Interruttore / Router

en	3 - Router

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
it	Il tipo di dispositivo viene determinato scansionando il suo agente snmp per sysObjectID e sysDescription e confrontandolo con i valori presenti nel database dei tipi di dispositivo. La prima corrispondenza che si trova nel database viene utilizzata per il Device Tracking diretto su come scansionarlo. Pertanto, è molto importante selezionare una valida funzione sysObjectID_match, sysDescr_match e di scansione per i dispositivi.

en	Switch/Hub
it	Interruttore/Cub

en	Switch/Router
it	Interruttore/esterno

en	Router

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
it	LINEA DI INTESTAZIONE ELABORATA OK: <br>Colonne trovato dove: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
it	ERRORE DI ELABORAZIONE DELLA LINEA DI INTESTAZIONE: Campo obbligatorio mancante <br>Colonne trovate dove: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
it	Ignoto Assume "Switch/Hub".

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
it	INSERTO RIUSCITO: Fornitore: %s, Descrizione: %s, Tipo: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
it	INSERTO FALLITO: Fornitore: %s, Descrizione: %s, Tipo: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
it	INSERIRE SALTATO, ESISTENTE: Fornitore: %s, Descrizione: %s, Tipo: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
it	Tipi di dispositivi di localizzazione dei dispositivi [modifica: %s].

en	Device Tracking Device Types [new]
it	Tipi di dispositivi di localizzazione dei dispositivi [nuovo]

en	Device Tracking Device Type Filters
it	Filtri del tipo di dispositivo di tracciamento dei dispositivi

en	Device Type Description
it	Tipo di dispositivo Descrizione

en	Device Type
it	Tipo di Dispositivo

en	Port Scanner
it	Scanner di porta

en	IP Scanner
it	Scanner IP

en	Dot1x Scanner
it	Scanner Dot1x

en	sysDescription Match
it	SysDescription Match

en	Vendor OID Match

en	Device Types
it	Tipi di dispositivi

en	No

en	Yes
it	Si

en	No Device Tracking Device Types Found
it	Nessun dispositivo di monitoraggio dei tipi di dispositivi trovati

en	Submit Query
it	Invia

en	Clear Filtered Results
it	Cancella risultati filtrati

en	Rescan
it	Nuova scansione

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
it	Tipi di dispositivi di monitoraggio dei dispositivi

en	Import
it	Importa

en	Import Device Types from a CSV File
it	Importazione di tipi di dispositivi da file locale

en	Export Device Types to Share with Others
it	Importazione di tipi di dispositivi da file locale

en	Vendor
it	Venditore

en	All
it	Tutti

en	Type
it	Tipo

en	Enabled
it	Abilitato

en	Enable
it	Abilita

en	Disable
it	Disabilita

en	Change SNMP Options
it	Modifica delle opzioni SNMP

en	Change Device Port Values
it	Modifica dei valori delle porte dei dispositivi

en	Connect to Cacti Host via Hostname
it	Connessione a Cacti Host tramite Hostname

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
it	Copiare le impostazioni SNMP da Cacti Host

en	You must select at least one device.
it	È necessario selezionare almeno un dispositivo.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
it	Fare clic su 'Continua' per abilitare i seguenti dispositivi.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
it	Fare clic su 'Continua' per disabilitare i seguenti dispositivi.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
it	Fare clic su 'Continua' per modificare i parametri SNMP per i seguenti dispositivi, selezionare la casella accanto ai campi che si desidera aggiornare e inserire il nuovo valore.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
it	Fare clic su 'Continua' per modificare i parametri della porta superiore o inferiore per i seguenti dispositivi, selezionare la casella accanto ai campi che si desidera aggiornare e inserire il nuovo valore.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
it	Fare clic su 'Continua' per collegare i seguenti dispositivi ai rispettivi dispositivi Cacti. La relazione sarà costruita su nomi di ospiti uguali. Anche la descrizione sarà aggiornata.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
it	Fare clic su 'Continua' per copiare le impostazioni SNMP dal dispositivo Cacti collegato al dispositivo di monitoraggio del dispositivo. Tutti i dispositivi non collegati verranno saltati silenziosamente. I tentativi SNMP saranno presi dai tentativi Ping.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi

en	Import Device Tracking Devices
it	Importazione di dispositivi di monitoraggio dei dispositivi

en	Import Devices from Local File
it	Importazione di dispositivi da file locale

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
it	Specificare la posizione del file CSV contenente le informazioni sul dispositivo.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
it	- Il SiteID noto al Device Tracking per questo dispositivo

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
it	- Un nome semplice per il dispositivo. Ad esempio Cisco 6509 Switch

en	- The IP Address or DNS Name for the device
it	- L'indirizzo IP o il nome DNS del dispositivo

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
it	- Informazioni più dettagliate sul dispositivo, compresa l'ubicazione, le condizioni ambientali, ecc.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
it	- Un elenco di porte che non devono essere scansionate per i dispositivi utente

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
it	- Informazioni ridondanti che indicano il tipo di dispositivo previsto. Vedere sotto per i valori validi.

en	- Id of a set of SNMP options
it	- Id di un insieme di opzioni SNMP

en	- The current snmp read string for the device
it	- La stringa di lettura snmp corrente per il dispositivo

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
it	- La versione snmp con cui si desidera eseguire la scansione di questo dispositivo. Valori validi sono 1, 2 e 3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
it	- La porta UDP su cui è in esecuzione l'agente snmp

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
it	- Il timeout in millisecondi per attendere una risposta snmp prima di riprovare.

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
it	- Il numero di volte in cui riprovare una richiesta di snmp prima di rinunciare.

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
it	- Specificato il numero di OID che si possono ottenere in un singolo SNMP Get request

en	- SNMP V3: SNMP username
it	- SNMP V3: Nome utente SNMP

en	- SNMP V3: SNMP password
it	- SNMP V3: password SNMP

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
it	- SNMP V3: protocollo di autenticazione SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
it	- SNMP V3: Passphrase privacy SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
it	- SNMP V3: Protocollo privacy SNMP

en	- SNMP V3: SNMP context
it	- SNMP V3: contesto SNMP

en	- SNMP V3: SNMP engine id
it	- SNMP V3: SNMP id motore SNMP

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
it	Pertanto, se si tenta di importare dispositivi duplicati, verranno aggiornati solo i dati specificati.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
it	LINEA DI INTESTAZIONE ELABORATA OK: <br>Colonne trovato dove: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
it	INSERIRE SUCCEED: Nome host: SiteID: %s, Nome dispositivo: %s, nome host %s, SNMP Porta: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
it	INSERTO FALLITO: SiteID: %s, nome del dispositivo: %s, nome host %s, SNMP Porta: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
it	INSERIRE SALTATO, ESISTENTE: SiteID: %s, nome del dispositivo: %s, nome host %s, SNMP Porta: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
it	Dispositivi di localizzazione dei dispositivi [modifica: %s].

en	Device Tracking Devices [new]
it	Dispositivi di localizzazione dei dispositivi [nuovo]

en	SNMP Information
it	Informazioni SNMP

en	System:
it	系统:

en	Uptime:
it	Tempo di funzionamento:

en	Hostname:
it	主机名：

en	ObjectID:

en	Device Tracking Device Filters
it	Filtri per dispositivi di localizzazione dei dispositivi

en	Device Name
it	Nome dispositivo

en	Site Name
it	Nome del sito

en	Status
it	Stato

en	Hostname
it	Nome Host

en	Total IPs
it	Totale IP

en	User Ports
it	Porte utente

en	User Ports Up
it	Porte utente in alto

en	Trunk Ports
it	Porte del tronco

en	Active Macs
it	Mac attivi

en	Last Duration
it	Ultima durata

en	No Device Tracking Devices
it	Nessun dispositivo di localizzazione dei dispositivi

en	None
it	Nessuno

en	Error
it	Errore

en	No Cacti Link

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
it	È necessario selezionare almeno un Mac autorizzato da eliminare.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti Mac autorizzati?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
it	Device Tracking MacAuth [modifica: %s].

en	Device Tracking MacAuth [new]
it	Monitoraggio dei dispositivi MacAuth [nuovo]

en	Device Tracking MacAuth Filters
it	Dispositivi di monitoraggio dei filtri MacAuth

en	Mac Address
it	Indirizzo Mac

en	Reason
it	Motivo

en	Added/Modified
it	Aggiunto/Modificato

en	By
it	Di

en	Authorized Mac Addresses
it	Indirizzi Mac autorizzati

en	No Authorized Mac Addresses Found
it	Non sono stati trovati indirizzi Mac autorizzati

en	MAC's
it	MAC

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti Mac guardati?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
it	Device Tracking MacWatch [modifica: %s].

en	Device Tracking MacWatch [new]
it	Monitoraggio dei dispositivi MacWatch [nuovo]

en	Device Tracking MacWatch Filters
it	Monitoraggio dei dispositivi Filtri MacWatch

en	Watch Name
it	Nome dell'orologio

en	Ticket Number
it	Numero Ticket

en	First Seen
it	Prima vista

en	Last Seen
it	Ultimo accesso

en	Watches
it	Orologi

en	No Device Tracking Watched Macs Found
it	Nessun dispositivo di monitoraggio dei Mac controllati trovati

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti siti?

en	You must select at least one site.
it	È necessario selezionare almeno un sito.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
it	Sito di monitoraggio dei dispositivi [modifica: %s].

en	Device Tracking Site [new]
it	Sito di monitoraggio dei dispositivi [nuovo]

en	Device Tracking Site Filters
it	Filtri del sito di monitoraggio dei dispositivi

en	Total IP's
it	Totale IP

en	MACS Found
it	MACS trovati

en	Device Errors
it	Errori periferica

en	No Device Tracking Sites Found
it	Nessun dispositivo che segue i siti trovati

en	Total Devices
it	Totale dispositivi

en	Total User Ports
it	Porte utente totali

en	Total Oper Ports
it	Totale porte operative

en	Total Trunks
it	Totale tronchi

en	You must select at least one SNMP Option.
it	È necessario selezionare almeno un'opzione SNMP.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti opzioni SNMP.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
it	Fare clic su 'Continua' per duplicare le seguenti opzioni SNMP. È possibile modificare facoltativamente il formato del titolo per le nuove opzioni SNMP.

en	<name> (1)
it	<nome> (1)

en	Name Format:
it	Formato del nome:

en	SNMP Options [edit %s]
it	Opzioni SNMP [modifica %s].

en	SNMP Options [new]
it	Opzioni SNMP [nuovo]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
it	Set di opzioni SNMP [modifica: %s].

en	SNMP Option Set [new]
it	Opzione SNMP Imposta [nuovo]

en	Device Tracking SNMP Options
it	Opzioni SNMP per il monitoraggio dei dispositivi

en	Item
it	Elemento

en	Version
it	Versione

en	Community
it	Comunità

en	Port
it	Porta

en	Timeout

en	Retries
it	Tentativi

en	Max OIDs

en	Username
it	Nome utente

en	Auth Proto
it	Autentico Proto

en	Priv Proto
it	Proto privato

en	Actions
it	Azioni

en	No SNMP Items Found
it	Nessun elemento SNMP trovato

en	Title of SNMP Option Set
it	Titolo del set di opzioni SNMP

en	SNMP Settings
it	Impostazioni SNMP

en	No SNMP Option Sets Found
it	Nessun set di opzioni SNMP trovato

en	Options
it	Opzioni

en	Device Tracking Process Status
it	Monitoraggio dei dispositivi Stato del processo

en	Refresh
it	Aggiorna

en	Current Process Status
it	Stato attuale del processo

en	The Device Tracking Poller is:
it	Il Device Tracking Poller è:

en	Running Processes:
it	Processi in corso:

en	Last Time Poller Started:
it	L'ultima volta che hanno iniziato i sondaggi:

en	Poller Frequency:
it	Frequenza Poller:

en	Approx. Next Runtime:
it	Circa. Prossimo runtime:

en	Approx. Next DB Maintenance:
it	Prossima manutenzione del DB:

en	Run Time Details
it	Dettagli sul tempo di esecuzione

en	Last Poller Runtime:
it	L'ultimo Poller Runtime:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
it	Ultima manutenzione Poller Runtime:

en	Maximum Concurrent Processes:
it	Massimo Processi Concorrenti:

en	processes
it	processi

en	Maximum Per Device Scan Time:
it	Tempo massimo di scansione per dispositivo:

en	minutes
it	minuti

en	DNS Configuration Information
it	Informazioni sulla configurazione del DNS

en	Reverse DNS Resolution is
it	La risoluzione DNS inversa è

en	Primary DNS Server:
it	Server DNS primario:

en	Secondary DNS Server:
it	Server DNS secondario:

en	DNS Resolution Timeout:
it	Timeout risoluzione DNS:

en	milliseconds
it	millisecondi

en	Running Process Summary
it	Sintesi del processo in corso

en	The DNS Resolver is Not Running
it	Il resolver DNS non è in funzione

en	The DNS Resolver is Running
it	Il resolver DNS è in funzione

en	Date Started
it	Data di inizio

en	Completed
it	Completato

en	Waiting
it	Attendi

en	Other
it	Altro

en	Are You Sure?
it	Vuoi procedere?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
it	Sei sicuro di voler eliminare tutti i risultati di Port to MAC to IP dal sistema?

en	Device Tracking Database Results
it	Risultati del database di monitoraggio dei dispositivi

en	The following number of records have been removed from the database: %s
it	Il seguente numero di record è stato rimosso dalla banca dati: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
it	Sei sicuro di voler eliminare dal sistema tutti i risultati di Aggregated Port to MAC to IP?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
it	Il seguente numero di registrazioni è stato rimosso dalla tabella delle aggressioni: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
it	Sei sicuro di voler eliminare e ricreare tutti i risultati di Aggregato Port to MAC to IP dal sistema?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
it	Il seguente numero di registrazioni è stato rimosso dalla tabella delle aggressioni: %s. E verranno aggiunti i record %s.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
it	Le funzioni di scansione Device Tracking sono state eliminate. Saranno ricreati una volta che si modifica un dispositivo o un tipo di dispositivo.

en	Cacti Device Tracking System Utilities

en	Process Status Information
it	Informazioni sullo stato del processo

en	View Device Tracking Process Status
it	Visualizzazione dello stato del processo di monitoraggio del dispositivo

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
it	Questa opzione consente di visualizzare e impostare le informazioni sul processo associato al processo di polling Device Tracking.

en	Database Administration
it	Amministrazione dei database

en	Perform Database Maintenance
it	Eseguire la manutenzione del database

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
it	Elimina dal database le associazioni Port to MAC to MAC to IP scadute. Vengono rimossi solo i record che sono scaduti, in base ai tuoi criteri.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
it	Aggiornare il database MAC/OUI del fornitore IEEE

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
it	Questa funzione scarica e installa l'ultimo database OIU dal sito web IEEE. Ogni scheda di interfaccia di rete (NIC) ha un indirizzo MAC. L'indirizzo MAC può essere suddiviso in due parti. La prima parte del MAC Addess contiene il MAC del fornitore. Il Vendor MAC identifica chi ha prodotto il pezzo. Ciò sarà utile per verificare in loco la presenza di dispositivi disonesti sulla vostra rete.

en	Refresh Scanning Functions
it	Aggiornare le funzioni di scansione

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
it	Elimina le funzioni di scansione Device Tracking vecchie e potenzialmente stantie dall'elenco a discesa che si riceve quando si modifica un tipo di dispositivo.

en	Remove All Scan Results
it	Rimuovi tutti i risultati della scansione

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
it	Cancella dal database tutti gli indirizzi IP, gli intervalli IP e le VLANS. Questa utilità è utile quando si vuole ricominciare da capo. DANGER: Tutti i dati precedenti vengono cancellati..

en	Aggregated Table Administration
it	Amministrazione Tavolo Aggregato

en	Remove All Aggregated Results
it	Rimuovi tutti i risultati aggregati

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
it	Cancella TUTTI Aggregata (non scansiona i risultati) Port to MAC to IP associations dal database. I dati saranno nuovamente raccolti sulla base dei soli nuovi dati scansionati nella prossima esecuzione del poller del mactrack.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
it	Eseguire la ricostruzione di tabelle aggregate

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
it	Cancella TUTTI Aggregata (non scansiona i risultati) Porta a MAC ad associazioni IP dal database e la loro ricreazione basata su Tutti i dati scansionati ora.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter

en	Vendor MAC
it	Fornitore MAC

en	Corporation
it	Società

en	Address
it	Indirizzo

en	Vendor Macs
it	Fornitore Mac

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
it	Nessun dispositivo di monitoraggio MACS fornitore trovato

en	Device Tracking - ARP/IP View
it	Monitoraggio dei dispositivi - Vista ARP/IP

en	Switch Name
it	Nome dell'interruttore

en	Switch Hostname
it	Interruttore Nome host

en	ED IP Address
it	Indirizzo IP ED

en	ED DNS Hostname
it	ED DNS Nome host

en	ED MAC Address
it	ED Indirizzo MAC

en	Vendor Name
it	Nome del Venditore

en	Port Number
it	Porta Numero

en	Port Name
it	Nome del porto

en	Last Scan Date
it	Data ultima scansione

en	ARP Cache
it	Cache ARP

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
it	Devi prima scegliere un sito, un dispositivo o altri criteri di ricerca.

en	No Device Tracking IP Results Found
it	Nessun dispositivo che segue i risultati IP trovati

en	Device
it	Dispositivo

en	IP's

en	IP

en	Show
it	Mostra

en	Most Recent
it	Più Recente

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
it	Monitoraggio dei dispositivi - Visualizzazione dei report sui dispositivi

en	Unknown Device Type
it	Tipo di dispositivo sconosciuto

en	Total VLAN's
it	Totale VLAN

en	Edit Device
it	Modifica apparecchio

en	View Graphs
it	Grafici

en	Device Not Mapped to Cacti Device
it	Sincronizzare il dispositivo di tracciamento da dispositivo a dispositivo Cacti

en	View MAC Addresses
it	Indirizzi MAC

en	No Device Tracking Devices Found
it	Nessun dispositivo di tracciamento trovato

en	Hub/Switch
it	Mozzo / Interruttore

en	Device Tracking - 802.1x View
it	Monitoraggio dei dispositivi - Vista 802.1x

en	Domain
it	Dominio

en	802.1x Sessions
it	802.1x Sessioni

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
it	Nessuna traccia del dispositivo 802.1x Sessioni trovate

en	Dot1x Scan Results
it	Scanner Dot1x

en	Sessions
it	Sessioni

en	Any Status
it	Qualsiasi Stato

en	No Method
it	Metodo

en	DATA
it	Dati

en	VOICE
it	VOCE

en	Portname
it	Nome della porta

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
it	Monitoraggio dei dispositivi: visualizzazione grafica dei dispositivi monitorati

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
it	Elenco grafico personalizzato applicato - Filtraggio da elenco

en	Device Tracking - Network Interfaces View
it	Monitoraggio dei dispositivi - Visualizzazione delle interfacce di rete

en	No Device Tracking Interfaces Found
it	Non sono state trovate interfacce di tracciamento dei dispositivi

en	Interface Up
it	Interfaccia su

en	No Alias
it	Nessun alias

en	Errors Present
it	Errori presenti

en	Discards Present
it	Rigetti presenti

en	No Graphs
it	Grafici

en	Interface Down
it	Interfaccia Giù

en	Interface Scan Results
it	Rimuovi tutti i risultati della scansione

en	Name
it	Nome

en	Description
it	Descrizione

en	Alias

en	InBound %%%
it	InBound %.

en	OutBound %%%
it	Fuori dai limiti %.

en	In (B/S)

en	Out (B/S)
it	Fuori (B/S)

en	In Err Total
it	In Errore Totale

en	In Disc Total
it	In Disc Totale

en	UProto Total
it	UProto Totale

en	Out Err Total
it	Fuori errore totale

en	Out Disc Total
it	Totale dischi in uscita

en	In Err (E/S)
it	In errore (E/S)

en	In Disc (D/S)

en	UProto (UP/S)

en	Out Err (OE/S)
it	Errore fuori (OE/S)

en	Out Disc (OD/S)
it	Disco esterno (OD/S)

en	Last Change
it	Ultima Modifica

en	Last Scanned
it	Ultima scansione

en	Filters
it	Filtri

en	All Interfaces
it	Tutte le interfacce

en	All Non-Ignored Interfaces
it	Tutte le interfacce non ignorate

en	All Ignored Interfaces
it	Tutte le interfacce ignorate

en	High In/Out Utilization > %d %
it	Alto utilizzo in/out > %d %

en	High In Utilization > %d %
it	Alto utilizzo > %d %

en	High Out Utilization > %d %
it	Alto utilizzo > %d %

en	With Issues
it	Con i problemi

en	Up Interfaces
it	Interfacce Up

en	Up Interfaces No Alias
it	Interfacce Up No Alias

en	Errors Accumulating
it	Errori che si accumulano

en	Discards Accumulating
it	Accumulo dei rigetti

en	Changed in Last Day
it	Cambiato nell'ultimo giorno

en	Bandwidth
it	Larghezza banda

en	Show Totals
it	Mostra i totali

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
it	Monitoraggio dei dispositivi - Vista Report della gamma IP del sito

en	IP Range
it	Gamma IP

en	Current IP Addresses
it	Indirizzi IP correnti

en	Current Date
it	Data attuale

en	Maximum IP Addresses
it	Indirizzi IP massimi

en	Maximum Date
it	Data massima

en	IP Address Ranges
it	Intervalli di indirizzi IP

en	Edit Site
it	Sito

en	View IP Addresses
it	Indirizzi IP correnti

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
it	Nessun dispositivo di monitoraggio del sito IP Ranges trovato

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
it	Monitoraggio dei dispositivi: visualizzazione dei report da MAC a IP

en	Authorize
it	Autorizza

en	Revoke
it	Revoca

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
it	I seguenti indirizzi MAC Address non possono essere revocati in quanto membri di Group Authorizations %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
it	Fare clic su 'Continua' per autorizzare i seguenti indirizzi MAC.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
it	Fare clic su 'Continua' per revocare i seguenti indirizzi MAC.

en	You must select at least one MAC Address.
it	È necessario selezionare almeno un indirizzo MAC.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
it	Non è consentito modificare le Autorizzazioni Mac.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
it	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s PORT: [%s]

en	You must select at least one Row.
it	È necessario selezionare almeno una riga.

en	You are not permitted to delete rows.
it	Non è consentito cancellare righe.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti righe dalla tabella Aggregato.

en	Authorized
it	Autorizzato

en	VLAN ID
it	ID VLAN

en	VLAN Name
it	Nome VLAN

en	MAC Addresses
it	Indirizzi MAC

en	Not Authorized
it	Autorizzato

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
it	È necessario scegliere un sito, un dispositivo o altri criteri di ricerca.

en	No Device Tracking Port Results Found
it	Nessun dispositivo che segue i risultati della porta trovata

en	Count
it	Conteggio

en	Aggregated
it	Aggregata

en	Device Tracking - Site Report View
it	Monitoraggio dei dispositivi - Visualizzazione del report del sito

en	Rescan Site
it	Riesaminare il dispositivo

en	View Devices
it	Mostrare dispositivi

en	View IP Ranges
it	Gamme IP

en	Sites / Device Types
it	Tipi di dispositivi

en	Site Scan Results
it	Rimuovi tutti i risultati della scansione

en	Device Tracking
it	Monitoraggio dei dispositivi

en	General Settings
it	Impostazioni generali

en	Scanning Frequency
it	Frequenza di scansione

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
it	Scegliere quando raccogliere indirizzi MAC e IP e statistiche di interfaccia dai dispositivi di rete.

en	Concurrent Processes
it	Processi concomitanti

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
it	Specificare quanti dispositivi saranno interrogati simultaneamente fino a quando tutti i dispositivi saranno stati interrogati.

en	Scanner Max Runtime

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
it	Specificare il numero di minuti di esecuzione di una funzione di scansione del dispositivo prima del sistema, a condizione che sia stata completata. Questa impostazione correggerà i lavori di scansione interrotti.

en	Start Time for Data Collection
it	Ora di inizio della raccolta dati

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
it	Quando si desidera che abbia luogo la prima raccolta di dati. Tutti gli orari futuri di raccolta dati saranno basati su questo orario di inizio. Un buon esempio sono le 12:00 del mattino.

en	Database Maintenance Time
it	Tempo di manutenzione del database

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
it	Quando i vecchi record del database devono essere rimossi dal database. Si prega di notare che non sarà consentito l'accesso al database portuale mentre questa azione è in corso.

en	Confirm Utilities Prompt
it	Conferma richiesta di utilità

en	When using utilities, prompt for verification
it	Quando si utilizzano le utilità, richiedere la verifica

en	Data Retention
it	Conservazione dei dati

en	How long should port MAC details be retained in the database.
it	Per quanto tempo i dettagli MAC della porta devono essere conservati nel database.

en	Data Retention IPs
it	Conservazione dei dati

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
it	Per quanto tempo i dettagli MAC della porta devono essere conservati nel database.

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
it	Interruttore Livello Ignora Delimitatore porte

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
it	Quale delimitatore dovrebbe utilizzare Device Tracking quando si analizza la stringa Ignore Ports per ogni switch.

en	Auto Detect

en	Colon [:]

en	Pipe [|]
it	Tubo [|]

en	Space [ ]
it	Spazio [ ]

en	Mac Address Delimiter
it	Delimitatore indirizzo Mac

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
it	Come delimitare ogni ottetto dell'indirizzo MAC.

en	Dash [-]
it	Trattino [-]

en	Ports to Ignore
it	Porte da ignorare

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
it	Fornire un'espressione regolare di ifNames o ifDescrizioni di porte da ignorare nell'elenco delle interfacce. Per esempio, (Vlan|Loopback|Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
it	Soglia di utilizzo della larghezza di banda

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
it	Quando si esaminano le statistiche dell'interfaccia di rete, quale soglia di larghezza di banda si desidera visualizzare per impostazione predefinita.

en	%d Percent
it	%d Percentuale

en	DNS Settings
it	Impostazioni DNS

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
it	Eseguire l'inversione della risoluzione del nome DNS

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
it	Nel caso in cui Device Tracking esegua una ricerca DNS inversa degli indirizzi IP associati alle porte. ATTENZIONE: se i DNS non sono impostati correttamente, il tempo di scansione rallenterà notevolmente.

en	Primary DNS IP Address
it	Indirizzo IP DNS primario

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
it	Immettere l'indirizzo IP DNS primario da utilizzare per la ricerca inversa.

en	Secondary DNS IP Address
it	Indirizzo IP DNS secondario

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
it	Immettere l'indirizzo IP DNS secondario da utilizzare per la ricerca inversa.

en	DNS Timeout
it	Timeout DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
it	Inserire il timeout DNS in millisecondi. Device Tracking utilizza un resolver DNS basato su PHP.

en	DNS Prime Interval

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
it	Con quale frequenza, in pochi secondi gli IP di scansione Device Tracking devono essere risolti agli indirizzi MAC per la risoluzione DNS. L'utilizzo di un numero maggiore quando si dispone di diverse migliaia di dispositivi aumenterà le prestazioni.

en	Notification Settings
it	Impostazioni delle notifiche

en	Source Address
it	Indirizzo di origine

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
it	L'indirizzo e-mail di origine per il Device Tracking Emails.

en	Source Email Name
it	Nome e-mail di origine

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
it	Il nome dell'e-mail di origine per il Device Tracking Emails.

en	MACTrack Administrator
it	Amministratore MACTrack

en	MacWatch Default Body
it	Corpo MacWatch predefinito

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
it	Il corpo dell'e-mail preimpostato per Device Tracking MacWatch Emails. Il corpo può contenere qualsiasi tag html valido. Supporta anche i tag di sostituzione che verranno elaborati durante l'invio di un'e-mail. I tag validi sono <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
it	Indirizzo Mac <MAC> trovato all'indirizzo IP <IP> per il numero di biglietto: <TICKET>.<br>Il dispositivo si trova in<br>Sito: <SITENAME>, Dispositivo <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Porta <PORTNUMBER>, e Nome porta <PORTNAME>.

en	MacAuth Report Email Addresses
it	Indirizzi e-mail di MacAuth Report

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
it	Un elenco delimitato da virgole di utenti per ricevere le notifiche via e-mail di MacAuth.

en	MacAuth Report Frequency
it	Frequenza del rapporto MacAuth

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
it	Con quale frequenza saranno inviati via e-mail i rapporti MacAuth.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
it	Impostazioni di ArpWatch per il monitoraggio del dispositivo

en	Enable ArpWatch
it	Attivare ArpWatch

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
it	Il Device Tracking dovrebbe utilizzare anche i dati ArpWatch per integrare la risoluzione IP/DNS del Mac?

en	ArpWatch Database Path
it	Percorso del database ArpWatch

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
it	La posizione del file ArpWatch Database sul server Cacti.

en	SNMP Presets
it	Preset SNMP

en	Update Policy for SNMP Options
it	Politica di aggiornamento per le opzioni SNMP

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
it	Politica per la sincronizzazione delle opzioni SNMP tra dispositivi Cacti e Device Tracking Devices.

en	Default SNMP version for all new hosts.
it	Versione SNMP predefinita per tutti i nuovi host.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
it	SNMP predefinito legge la comunità di lettura per tutti i nuovi host.

en	Communities
it	Comunità

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
it	Compilare l'elenco delle stringhe di lettura SNMP disponibili per testare questo dispositivo. Ogni stringa letta deve essere separata da due punti ":". Queste stringhe di lettura saranno testate in sequenza se la stringa di lettura primaria non è valida.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
it	La porta UDP/TCP per interrogare l'agente SNMP.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
it	Timeout SNMP predefinito in milli-secondi.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
it	Il numero di volte che il poller SNMP tenterà di raggiungere l'host prima di fallire.

en	snmpbulkwalk Binary Path
it	sentiero binario snmpbulkwalk

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
it	Il sentiero che porta al tuo binario snmpbulkwalk.

en	MacTrack Settings
it	Impostazioni SNMP

en	Default Tab
it	Scheda predefinita

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
it	Quale scheda MacTrack vorresti essere la tua scheda predefinita ogni volta che vai al MacTrack per secondo.

en	IP Addresses
it	Indirizzi IP

en	Mac Addresses
it	Indirizzo Mac

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
it	Dispositivi di localizzazione dei dispositivi

en	(Edit)
it	(Modifica)

en	(Import)
it	Importa

en	Device Tracking Device Types
it	Tipi di dispositivi di monitoraggio dei dispositivi

en	Device Tracking Sites
it	Siti di monitoraggio dei dispositivi

en	Mac Address Tracking Utility
it	Utilità di monitoraggio degli indirizzi Mac Address Tracking Utility

en	Mac Address Authorization Utility
it	Utilità di autorizzazione per Mac Address

en	Device Tracking Vendor Macs

en	Device Tracking View Macs
it	Monitoraggio dei dispositivi Vista Mac

en	Device Tracking Dot1x View
it	Vista Dot1x del dispositivo di tracciamento dei dispositivi

en	Device Tracking IP Address Viewer
it	Dispositivo di monitoraggio dell'indirizzo IP Viewer

en	Device Tracking View Interfaces
it	Interfacce di visualizzazione del monitoraggio dei dispositivi

en	Device Tracking View Sites
it	Monitoraggio dei dispositivi Visualizza i siti

en	Device Tracking View IP Ranges
it	Monitoraggio dei dispositivi Visualizzazione degli intervalli IP

en	Device Tracking View Devices
it	Dispositivi di monitoraggio dei dispositivi di visualizzazione del dispositivo

en	Device Tracking Utilities
it	Utilità di monitoraggio dei dispositivi

en	Truncate Port Results Table
it	Tabella dei risultati della porta troncata

en	Truncate Aggregated Port Results Table
it	Troncare la tabella dei risultati dei porti aggregati

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
it	Troncare e ricreare la tabella dei risultati delle porte aggregate

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
it	Aggiornare/aggiornare il database MAC dei fornitori da IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
it	Visualizzatore grafico per il monitoraggio dei dispositivi

en	MacTrack

en	%d Seconds
it	%d Secondi

en	%d Minute
it	%d Minuto

en	Matches
it	Corrispondenze

en	Contains
it	Contiene

en	Begins With
it	inizia con

en	Does Not Contain
it	non contiene

en	Does Not Begin With
it	non inizia con

en	Is Null
it	È Nullo

en	Is Not Null
it	Non è Nullo

en	Half
it	Metà

en	Full
it	Pieno

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
it	Sincronizzazione da dispositivo Cacti a dispositivo di tracciamento dispositivi

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
it	Sincronizzare il dispositivo di tracciamento da dispositivo a dispositivo Cacti

en	Every %d Minutes
it	Ogni %d minuti

en	Every %d Hour
it	Ogni ora %d

en	Every %d Hours
it	Ogni % di ore

en	Every Day
it	Ogni giorno

en	%d Month
it	%d Mese

en	%d Months
it	%d Mesi

en	%d Year
it	%d Anno

en	On Scan Completion
it	Al termine della scansione

en	Every %d Days
it	Ogni %d giorni

en	Every Week
it	Ogni settimana

en	Management
it	Gestione

en	SNMP Options
it	Opzioni SNMP

en	Mac Watch
it	Guarda Mac

en	Tracking Tools
it	Strumenti di monitoraggio

en	Mac Authorizations
it	Autorizzazioni Mac

en	Tracking Utilities
it	Monitoraggio delle utilità

en	Device Scanning Function Options
it	Opzioni della funzione di scansione del dispositivo

en	Give this device type a meaningful description.
it	Fornire a questo tipo di dispositivo una descrizione significativa.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
it	Inserire il nome del fornitore di questo tipo di dispositivo.

en	Choose the type of device.
it	Scegliere il tipo di dispositivo.

en	System Description Match
it	Descrizione del sistema Partita

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
it	Fornire informazioni chiave per aiutare Device Tracking a rilevare il tipo di dispositivo. Il carattere jolly è il segno "%".

en	Vendor SNMP Object ID Match
it	Vendor SNMP fornitore Oggetto ID Match oggetto

en	MAC Address Scanning Function
it	Funzione di scansione degli indirizzi MAC

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
it	La funzione di scansione Device Tracking da chiamare per ottenere e memorizzare i dettagli della porta. Il nome della funzione è tutto ciò che serve. I seguenti quattro parametri sono assunti e saranno sempre aggiunti: "my_function($site, &$device, $lowport, $lowport, $highport)". Non è richiesta alcuna funzione per un router puro.

en	IP Address Scanning Function
it	Funzione di scansione dell'indirizzo IP

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
it	La funzione di scansione Device Tracking specifica per i dispositivi Layer3 che tracciano gli indirizzi IP.

en	802.1x Scanning Function
it	Funzione di scansione 802.1x

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
it	La funzione di scansione Device Tracking specifica per gli switch con il punto 1x abilitato.

en	Serial Number Base OID
it	Numero di serie base OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
it	L'SNMP OID utilizzato per ottenere questo dispositivo scrive il numero di serie da memorizzare nella tabella Device Tracking Asset Information.

en	Serial Number Collection Method
it	Metodo di raccolta dei numeri di serie

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
it	Come viene raccolto il numero di serie per questa OID. Se 'SNMP Walk', assumiamo più numeri di serie. Se 'Get', sarà solo uno....

en	SNMP Get

en	SNMP Walk
it	Passeggiata SNMP

en	Low User Port Number
it	Basso numero di porte utente

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
it	Fornire il basso numero di porta utente su questo interruttore. Lasciare 0 per consentire al sistema di calcolarlo.

en	High User Port Number
it	Alto numero di porte utente

en	Disabled device type is not used.
it	Il tipo di dispositivo disabilitato non viene utilizzato.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
it	Inserire il nome dell'opzione SNMP impostata.

en	SNMP Version
it	Versione SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
it	Scegliere la versione SNMP per questo host.

en	SNMP Community String
it	Stringa comunitaria SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
it	Compilare la comunità di lettura SNMP per questo dispositivo.

en	SNMP Port
it	Porta SNMP

en	SNMP Timeout
it	Timeout SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
it	Il numero massimo di millisecondi Cacti aspetterà una risposta SNMP (non funziona con il supporto php-snmp).

en	SNMP Retries
it	Riprova SNMP

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
it	Il numero massimo di tentativi di raggiungere un dispositivo tramite una stringa di lettura SNMP prima della rinuncia.

en	Maximum OID's Per Get Request
it	Numero massimo di OID per ogni richiesta di prelievo

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
it	Specificato il numero di OID che può essere ottenuto in una singola richiesta di Get SNMP.

en	SNMP Username (v3)
it	Nome utente SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
it	Nome utente SNMP v3 per questo dispositivo.

en	SNMP Password (v3)
it	Password SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
it	SNMP v3 per questo dispositivo.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
it	Protocollo SNMP Auth (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
it	Scegliere il protocollo di autorizzazione SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
it	Passphrase privacy SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
it	Scegliere la Passphrase SNMPv3 Privacy Passphrase.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
it	Protocollo sulla privacy SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
it	Scegliere il protocollo SNMPv3 Privacy Protocol.

en	SNMP Context (v3)
it	Contesto SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
it	Immettere il contesto SNMP v3 da utilizzare per questo dispositivo.

en	SNMP Engine ID (v3)
it	SNMP ID motore (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
it	Immettere l'ID motore SNMP v3 da utilizzare per questo dispositivo.

en	General Device Settings
it	Impostazioni generali del dispositivo

en	Give this device a meaningful name.
it	Dare a questo dispositivo un nome significativo.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
it	Inserire l'hostname completamente qualificato per questo dispositivo.

en	Related Cacti Host
it	Relativo Cacti Host

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
it	Il Device Tracking Host è collegato a questo Cacti Host.

en	Scan Type
it	Tipo di scansione

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
it	Scegliere il tipo di scansione che si desidera eseguire su questo dispositivo.

en	Choose the site to associate with this device.
it	Scegliere il sito da associare a questo dispositivo.

en	Device Notes
it	Note sul dispositivo

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
it	Questo valore del campo è utile per salvare informazioni generali su un dispositivo specifico.

en	Disable Device
it	Disattivare il dispositivo

en	Check this box to disable all checks for this host.
it	Spuntare questa casella per disabilitare tutti i controlli per questo host.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
it	Impostazioni interruttore/mozzo, interruttore/router

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
it	Fornire un elenco di porte su uno switch/hub specifico i cui risultati MAC dovrebbero essere ignorati. Porte come le porte link/trunk che non possono essere distinte da altre porte utente sono esempi. Ogni numero di porta deve essere separato da due punti, da un tubo o da uno spazio ":', '|', ' ' '. Ad esempio, "Fa0/1: Fa1/23" o "Fa0/1 Fa1/23" sarebbero accettabili per alcuni tipi di interruttori di produttori.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set
it	È possibile utilizzare impostazioni SNMP specifiche o selezionare SNMP set. Nel secondo caso, mactrack cerca di trovare le impostazioni corrette dal set SNMP

en	Read Strings
it	Leggere le stringhe

en	DEPRECATED: SNMP community strings

en	Specific SNMP Settings
it	Impostazioni SNMP specifiche

en	Connectivity Options
it	Opzioni di connettività

en	Terminal Type
it	Tipo di terminale

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
it	Scegliere il tipo di terminale utilizzato per il collegamento a questo dispositivo.

en	Telnet
it	远程登录

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
it	Nome utente

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
it	Il nome utente da usare per il metodo di autenticazione personalizzato. Esempi includono SSH, RSH, RSH, HTML, ecc.

en	Password

en	The password to be used for your custom authentication.
it	La password da utilizzare per l'autenticazione personalizzata.

en	Private Key Path
it	Percorso Chiave Privata

en	The path to the private key used for SSH authentication.
it	Il percorso della chiave privata utilizzata per l'autenticazione SSH.

en	Sequence
it	Sequenza

en	Sequence of Item.
it	Sequenza dell'elemento.

en	General Site Settings
it	Impostazioni generali del sito

en	Please enter a reasonable name for this site.
it	Inserisci un nome ragionevole per questo sito.

en	Primary Customer Contact
it	Contatto principale del cliente

en	The principal customer contact name and number for this site.
it	Il nome e il numero di contatto principale del cliente per questo sito.

en	NetOps Contact
it	Contatto NetOps

en	Please principal network support contact name and number for this site.
it	Nome e numero di contatto del supporto di rete principale per questo sito.

en	Facilities Contact
it	Strutture Contatto

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
it	Si prega di contattare le strutture principali/nome e numero di contatto di sicurezza per questo sito.

en	Site Information
it	Informazioni sul sito

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
it	Fornire qualsiasi informazione specifica del sito, in forma libera, che permetta di gestire al meglio questo luogo.

en	General Mac Address Tracking Settings
it	Impostazioni generali per il monitoraggio degli indirizzi Mac

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
it	Inserire l'indirizzo MAC per il quale si desidera essere osservati.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
it	Nome di monitoraggio MAC/oggetto e-mail

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
it	Inserisci un nome ragionevole per questa voce MAC Tracking. Queste informazioni saranno nella riga dell'oggetto della tua e-mail

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
it	Numero del biglietto per il riferimento incrociato con il vostro sistema di help desk aziendale.

en	Notification Schedule
it	Schema di notifica

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
it	Scegliere la frequenza di generazione di un'e-mail per questo elemento di Mac Watch.

en	First Occurrence Only
it	Solo primo evento

en	All Occurrences
it	Tutti gli eventi

en	Every Hour
it	Ogni Ora

en	Email Addresses
it	Indirizzo email

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
it	Immettere un punto e virgola separato dagli indirizzi e-mail che verranno notificati dove si trova questo indirizzo MAC.

en	General Mac Address Authorization Settings
it	Impostazioni generali per l'autorizzazione all'uso dell'indirizzo Mac

en	MAC Address Match
it	Corrispondenza indirizzo MAC

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
it	Inserisci la stringa MAC Address o Mac Address Match per essere autorizzato automaticamente. Se si desidera autorizzare un gruppo di indirizzi MAC, è possibile utilizzare il carattere jolly '%' in qualsiasi punto dell'indirizzo MAC.

en	Please add a reason for this entry.
it	Si prega di aggiungere un motivo per questa voce.