en	Idle
hi	आइडल

en	Running
hi	चल रहा है

en	No method
hi	तरीका

en	Authentication Success
hi	प्रमाणीकरण सफलता

en	Authentication Failed
hi	प्रमाणीकरण विफल होना

en	Authorization Success
hi	प्राधिकरण की सफलता

en	Authorization Failed
hi	अधिकृतीकरण विफल

en	Device Tracking OUI Database Import Results
hi	डिवाइस ट्रैकिंग OUI डेटाबेस आयात परिणाम

en	Getting OUI Database from IEEE
hi	IEEE से OUI डेटाबेस प्राप्त करना

en	Getting OUI Database from the IEEE
hi	IEEE से OUI डेटाबेस प्राप्त करना

en	OUI Database Download from IEEE Complete
hi	आईईई पूरा से OUI डेटाबेस डाउनलोड

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
hi	आईईई फेल से OUI डेटाबेस डाउनलोड

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
hi	डेटाबेस में '% d' प्रविष्टियाँ जोड़ी गईं / अपडेट की गईं।

en	There were '%d' Records Removed from the database.
hi	डेटाबेस से '% d' रिकॉर्ड्स निकाले गए।

en	atifIndexes data collection complete
hi	atifIndexes डेटा संग्रह पूरा हुआ

en	atPhysAddress data collection complete
hi	atPhysAddress डेटा संग्रह पूरा करें

en	atNetAddress data collection complete
hi	atNetAddress डेटा संग्रह पूरा हुआ

en	atEntries assembly complete.
hi	विधानसभा पूरी हो जाती है।

en	HOST: %s, IP address information collection complete
hi	HOST: %s, IP पता सूचना संग्रह पूर्ण

en	Rescan Device
hi	रेसकान डिवाइस

en	View Non Interface Graphs
hi	अंतर देखें

en	No Non Interface Graphs in Cacti
hi	कैक्टि में कोई गैर इंटरफ़ेस ग्राफ़ नहीं

en	View Interface Graphs
hi	अंतर देखें

en	No Interface Graphs in Cacti
hi	अंतर देखें

en	Since Restart
hi	रिस्टार्ट के बाद से

en	Down
hi	नीचे

en	Up
hi	ऊपर

en	Data
hi	डाटा

en	Voice
hi	आवाज़

en	Device Rescan '%s'
hi	डिवाइस Rescan ' %s'

en	Site scan '%s'
hi	साइट स्कैन ' %s'

en	Device Enable '%s'
hi	डिवाइस सक्षम ' %s'

en	Device Disable '%d'
hi	डिवाइस अक्षम '% d'

en	N/A
hi	लागू नहीं

en	%d Minutes
hi	% d मिनट

en	%d Hours
hi	% d घंटे

en	%d Days
hi	% ड डय

en	%d Weeks
hi	% द वीक

en	Not Recorded
hi	दर्ज नहीं है

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
hi	स्थिति: चल रहा है, प्रक्रियाएँ:% d, प्रगति: %s, अंतिम समय:% f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
hi	स्थिति: निष्क्रिय, अंतिम समय:% f सेकंड, प्रक्रियाएँ:% d प्रक्रियाएँ, उपकरण:% d, अगला रन समय: %s

en	Disabled
hi	अक्षम

en	Scanning Rate: Every %s
hi	स्कैनिंग दर: हर %s

en	View Interfaces
hi	अंतर देखें

en	Not Detected
hi	पता नहीं लगा

en	Sites
hi	साइटां

en	Devices
hi	डिवाइस

en	IP Ranges
hi	आईपी रेंज

en	IP Address
hi	IP सिरनामा

en	MAC Address
hi	मैक पते

en	Interfaces
hi	इंटरफेस

en	Dot1x

en	Graphs
hi	रेखांकन

en	Unknown
hi	अज्ञात

en	Search
hi	खोजें

en	Default
hi	डिफ़ॉल्ट

en	Show Device Details
hi	डिवाइस का विवरण दिखाएं

en	Go
hi	जाएं

en	Clear
hi	明确

en	Export
hi	एक्सपोर्ट

en	Site
hi	साइट

en	Any
hi	कोई भी@ label

en	SubType
hi	उपप्रकार

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस: ( %s) सफलतापूर्वक अपडेट किया गया

en	Import into Device Tracking Database
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डेटाबेस में आयात करें

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
hi	डिवाइस ट्रैकिंग के लिए निम्न डिवाइस आयात करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें? कृपया नीचे दिए गए अनुसार अतिरिक्त डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस विकल्प निर्दिष्ट करें।

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
hi	हम डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस के लिए भी इन उपकरणों SNMP विकल्पों का उपयोग करेंगे।

en	Not Applicable - Router
hi	लागू नहीं - राउटर

en	Not Applicable - Switch/Hub
hi	लागू नहीं - स्विच / हब

en	Delete
hi	हटाएं

en	Duplicate
hi	डुप्लीकेट

en	--dup--

en	You must select at least one device type.
hi	आपको कम से कम एक डिवाइस प्रकार का चयन करना होगा।

en	Continue
hi	जारी रखें

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
hi	निम्न डिवाइस प्रकारों को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
hi	निम्न डिवाइस प्रकार (ओं) को दोहराए जाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। आप नए डिवाइस प्रकारों के लिए वैकल्पिक रूप से विवरण बदल सकते हैं। अन्यथा, नीचे मूल्य नहीं बदलें और मूल नाम को नए प्रत्यय के साथ दोहराया जाएगा।

en	<description> (1)

en	Device Type Prefix:
hi	डिवाइस प्रकार उपसर्ग:

en	Cancel
hi	कैंसिल करें

en	Return
hi	वापसी

en	New Type
hi	नया प्रकार

en	Cisco
hi	सिस्को

en	There were %d Device Types Added!
hi	% D डिवाइस प्रकार जोड़े गए थे!

en	No New Device Types Found!
hi	कोई नया उपकरण प्रकार नहीं मिला!

en	Import Results
hi	आयात परिणाम

en	Cacti has imported the following items:
hi	Cacti ने निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	Import Device Tracking Device Types
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस प्रकार आयात करें

en	Import Device Types from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से डिवाइस प्रकार आयात करें

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
hi	कृपया अपने डिवाइस प्रकार की जानकारी युक्त CSV फ़ाइल का स्थान निर्दिष्ट करें।

en	Overwrite Existing Data?
hi	मौजूदा डेटा को अधिलेखित करें?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
hi	क्या आयात प्रक्रिया को मौजूदा डेटा को अधिलेखित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? कृपया ध्यान दें, इसका मतलब पुरानी पंक्ति को हटाना नहीं है, केवल डुप्लिकेट पंक्तियों को बदलें।

en	Allow Existing Rows to be Updated?
hi	मौजूदा पंक्तियों को अपडेट करने की अनुमति दें?

en	Required File Format Notes
hi	आवश्यक फ़ाइल स्वरूप नोट्स

en	The file must contain a header row with the following column headings.
hi	फ़ाइल में निम्नलिखित कॉलम शीर्षकों के साथ एक हेडर पंक्ति होनी चाहिए।

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
hi	- डिवाइस के लिए एक सामान्य नाम। उदाहरण के लिए सिस्को 6509 स्विच

en	- The vendor who produces this device
hi	- विक्रेता जो इस उपकरण का उत्पादन करता है

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
hi	- यह किस प्रकार का डिवाइस है। इस पूर्णांक मान के लिए नीचे दिए गए नोट देखें

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
hi	- स्नाप sysDescr के पात्रों का एक अनूठा सेट जो विशिष्ट रूप से इस उपकरण की पहचान करता है

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
hi	- विक्रेता विशिष्ट स्निप sysObjectID जो इस डिवाइस को अगले से अलग करता है

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
hi	- इस डिवाइस प्रकार को स्कैन करने के लिए स्कैनिंग फ़ंक्शन का उपयोग किया जाएगा

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
hi	- आईपी स्कैनिंग फ़ंक्शन जो इस डिवाइस प्रकार को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाएगा

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
hi	- 802.1x स्कैनिंग फंक्शन जिसका उपयोग इस डिवाइस के प्रकार को स्कैन करने के लिए किया जाएगा

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
hi	- यदि इस डिवाइस प्रकार के लिए सीरियल नंबर एक SNMP क्वेरी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसे यहाँ OID जोड़ें

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
hi	- यदि आपके स्कैनिंग फ़ंक्शन में ट्रंक पोर्ट या लिंक पोर्ट को अलग करने की क्षमता नहीं है, तो यह उपयोगकर्ता पोर्ट के लिए शुरुआती पोर्ट नंबर है

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
hi	- अपवाद के रूप में वही है जो इस अपवाद के साथ है कि यह उच्च संख्या वाला उपयोगकर्ता पोर्ट नंबर है

en	- Disabled type is not used

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
hi	इस तालिका की प्राथमिक कुंजी निम्नलिखित तीन क्षेत्रों का एक संयोजन है:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
hi	इसलिए, यदि आप डुप्लिकेट डिवाइस प्रकारों को आयात करने का प्रयास करते हैं, तो मौजूदा डेटा को नई जानकारी के साथ अपडेट किया जाएगा।

en	is an integer field and must be one of the following:
hi	पूर्णांक फ़ील्ड है और निम्न में से एक होना चाहिए:

en	1 - Switch/Hub
hi	1 - स्विच / हब

en	2 - Switch/Router
hi	2 - स्विच / राउटर

en	3 - Router
hi	3 - राउटर

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
hi	डिवाइस डिवाइस का प्रकार sysObjectID और sysDescription के लिए यह snmp एजेंट को स्कैन करके और डिवाइस प्रकार डेटाबेस में मूल्यों के खिलाफ तुलना करके निर्धारित किया जाता है। डेटाबेस में पाया जाने वाला पहला मैच प्रत्यक्ष डिवाइस ट्रैकिंग का उपयोग किया जाता है कि इसे कैसे स्कैन किया जाए। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने उपकरणों के लिए वैध sysObjectID_match, sysDescr_match और स्कैनिंग फ़ंक्शन का चयन करें।

en	Switch/Hub
hi	स्विच / हब

en	Switch/Router
hi	स्विच / रूटर

en	Router
hi	रूटर

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
hi	हेड लाइन की प्रक्रिया ठीक है: <br> कॉलम मिले जहां: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
hi	हेडर लाइन प्रसंस्करण ERROR: आवश्यक फ़ील्ड गुम है <br> कॉलम मिले जहां: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
hi	अज्ञात मान लें "स्विच / हब"

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
hi	INSERT स्वीकृत: विक्रेता: %s, विवरण: %s, प्रकार: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
hi	सम्मिलित किया गया: विक्रेता: %s, विवरण: %s, प्रकार: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
hi	INSERT SKIPPED, EXISTING: विक्रेता: %s, विवरण: %s, प्रकार: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस के प्रकार [संपादित करें: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस प्रकार [नया]

en	Device Tracking Device Type Filters
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस प्रकार फ़िल्टर

en	Device Type Description
hi	डिवाइस प्रकार विवरण

en	Device Type
hi	उपकरण का प्रकार

en	Port Scanner
hi	पोर्ट स्कैनर

en	IP Scanner
hi	आईपी स्कैनर

en	Dot1x Scanner
hi	डॉट 1 एक्स स्कैनर

en	sysDescription Match
hi	sysDescription मिलान

en	Vendor OID Match
hi	विक्रेता OID मैच

en	Device Types
hi	डिवाइस के प्रकार

en	No
hi	नहीं

en	Yes
hi	हाँ

en	No Device Tracking Device Types Found
hi	कोई डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस प्रकार नहीं मिला

en	Submit Query
hi	जिज्ञासा दर्ज करें

en	Clear Filtered Results
hi	फ़िल्टर किए गए परिणाम साफ़ करें

en	Rescan
hi	री- स्कैन

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस के प्रकार

en	Import
hi	आयात करें

en	Import Device Types from a CSV File
hi	स्थानीय फ़ाइल से डिवाइस प्रकार आयात करें

en	Export Device Types to Share with Others
hi	स्थानीय फ़ाइल से डिवाइस प्रकार आयात करें

en	Vendor
hi	विक्रेता

en	All
hi	所有

en	Type
hi	प्रकार

en	Enabled
hi	सक्षम

en	Enable
hi	सक्षम करें

en	Disable
hi	अक्षम करें

en	Change SNMP Options
hi	SNMP विकल्प बदलें

en	Change Device Port Values
hi	डिवाइस पोर्ट मान बदलें

en	Connect to Cacti Host via Hostname
hi	होस्टनाम के माध्यम से कैक्टि होस्ट से कनेक्ट करें

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
hi	Cacti होस्ट से SNMP सेटिंग्स कॉपी करें

en	You must select at least one device.
hi	आपके लिए कम से कम एक डिवाइस चुनना ज़रूरी है।

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
hi	निम्नलिखित उपकरणों को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
hi	निम्नलिखित उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
hi	निम्नलिखित उपकरणों के लिए एसएनएमपी मापदंडों को बदलने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें, उन फ़ील्ड के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें जिन्हें आप अपडेट करना चाहते हैं, और नए मूल्य भरें।

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
hi	निम्न उपकरणों के लिए ऊपरी या निचले पोर्ट मापदंडों को बदलने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें, उन फ़ील्ड के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें जिन्हें आप अपडेट करना चाहते हैं, और नए मूल्य भरें।

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
hi	निम्नलिखित उपकरणों को उनके संबंधित कैक्टि डिवाइस से जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। संबंध समान होस्टनामों पर बनाया जाएगा। विवरण अपडेट किया जाएगा।

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
hi	कनेक्ट Cacti डिवाइस से डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस तक SNMP सेटिंग्स कॉपी करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। सभी कनेक्टेड डिवाइस चुपचाप छोड़ दिए जाएंगे। SNMP रिट्रीज़ को पिंग रिट्रीज़ से लिया जाएगा।

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
hi	निम्न डिवाइस को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Import Device Tracking Devices
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस आयात करें

en	Import Devices from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से आयात उपकरण

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
hi	कृपया अपनी डिवाइस जानकारी युक्त CSV फ़ाइल का स्थान निर्दिष्ट करें।

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
hi	- इस डिवाइस के लिए डिवाइस ट्रैकिंग के लिए जाना जाने वाला साइटआईडी

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
hi	- डिवाइस के लिए एक सरल नाम। उदाहरण के लिए सिस्को 6509 स्विच

en	- The IP Address or DNS Name for the device
hi	- डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस या डीएनएस नाम

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
hi	- डिवाइस के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी, जिसमें स्थान, पर्यावरण की स्थिति, आदि शामिल हैं।

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
hi	- बंदरगाहों की एक सूची जिसे उपयोगकर्ता उपकरणों के लिए स्कैन नहीं किया जाना चाहिए

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
hi	- अनावश्यक डिवाइस के प्रकार को इंगित करने वाली अनावश्यक जानकारी। मान्य मानों के लिए नीचे देखें।

en	- Id of a set of SNMP options
hi	- एसएनएमपी विकल्पों के एक सेट की आईडी

en	- The current snmp read string for the device
hi	- वर्तमान स्नैंप डिवाइस के लिए स्ट्रिंग पढ़ें

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
hi	- जिस स्नैंप संस्करण को आप इस उपकरण से स्कैन करना चाहते हैं। मान्य मान 1, 2 और 3 हैं

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
hi	- स्नैपी एजेंट पर चलने वाला यूडीपी पोर्ट

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
hi	- दोबारा कोशिश करने से पहले मिली प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करने के लिए मिलीसेकंड में मध्यांतर

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
hi	- देने से पहले एक स्नैम्प अनुरोध को पुनः प्राप्त करने की संख्या

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
hi	- OID की संख्या निर्दिष्ट करें जो एक सिंगल SNMP प्राप्त अनुरोध में प्राप्त की जा सकती है

en	- SNMP V3: SNMP username
hi	- SNMP V3: SNMP उपयोगकर्ता नाम

en	- SNMP V3: SNMP password
hi	- एसएनएमपी वी 3: एसएनएमपी पासवर्ड

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
hi	- एसएनएमपी वी 3: एसएनएमपी प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
hi	- SNMP V3: SNMP गोपनीयता पासफ़्रेज़

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
hi	- एसएनएमपी वी 3: एसएनएमपी गोपनीयता प्रोटोकॉल

en	- SNMP V3: SNMP context
hi	- एसएनएमपी वी 3: एसएनएमपी संदर्भ

en	- SNMP V3: SNMP engine id
hi	- एसएनएमपी वी 3: एसएनएमपी इंजन आईडी

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
hi	इसलिए, यदि आप डुप्लिकेट डिवाइस आयात करने का प्रयास करते हैं, तो केवल आपके द्वारा निर्दिष्ट डेटा अपडेट किया जाएगा।

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
hi	हेड लाइन की प्रक्रिया ठीक है: <br> कॉलम मिले जहां: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
hi	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, डिवाइस नाम: %s, Hostname %s, SNMP पोर्ट: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
hi	INSERT विफल: साइटआईडी: %s, डिवाइस नाम: %s, होस्टनाम %s, SNMP पोर्ट: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
hi	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, डिवाइस नाम: %s, होस्टनाम %s, SNMP पोर्ट: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस [संपादित करें: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस [नया]

en	SNMP Information
hi	एसएनएमपी सूचना

en	System:
hi	तंत्रः

en	Uptime:
hi	चालू रहने का समय

en	Hostname:
hi	#-#-#-#-# balsa.HEAD.hi.po (Balsa 2.x) #-#-#-#-# उपयोगकर्ता का नाम #-#-#-#-# eel.HEAD.hi.po (eel VERSION) #-#-#-#-# उपयोगकर्ता का नाम: (_U)

en	ObjectID:

en	Device Tracking Device Filters
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस फ़िल्टर

en	Device Name
hi	उपकरण नामः% 1

en	Site Name
hi	साइट नाम

en	Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Hostname
hi	होस्टनांऽ

en	Total IPs
hi	कुल आईपी

en	User Ports
hi	उपयोगकर्ता पोर्ट

en	User Ports Up
hi	उपयोगकर्ता पोर्ट्स अप

en	Trunk Ports
hi	ट्रंक पोर्ट

en	Active Macs
hi	सक्रिय मैक

en	Last Duration
hi	अंतिम अवधि

en	No Device Tracking Devices
hi	कोई डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस नहीं

en	None
hi	कोई नहीं

en	Error
hi	त्रुटि

en	No Cacti Link
hi	कोई कैक्टि लिंक नहीं

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
hi	आपको हटाने के लिए कम से कम एक अधिकृत मैक का चयन करना होगा।

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
hi	निम्नलिखित अधिकृत मैक को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग MacAuth [संपादित करें: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग MacAuth [नया]

en	Device Tracking MacAuth Filters
hi	डिवाइस ट्रैकिंग Macuth फिल्टर

en	Mac Address
hi	मैक पते

en	Reason
hi	कारण:

en	Added/Modified
hi	जोड़ा गया / संशोधित

en	By
hi	在

en	Authorized Mac Addresses
hi	अधिकृत मैक पते

en	No Authorized Mac Addresses Found
hi	कोई अधिकृत मैक पते नहीं मिले

en	MAC's
hi	मैक के

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
hi	निम्नलिखित देखे गए मैक को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग MacWatch [संपादित करें: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग मैकवाच [नया]

en	Device Tracking MacWatch Filters
hi	डिवाइस ट्रैकिंग MacWatch फ़िल्टर

en	Watch Name
hi	नाम देखो

en	Ticket Number
hi	टिकट नंबर

en	First Seen
hi	पहले देखा

en	Last Seen
hi	अंतिम बार देखा गया

en	Watches
hi	घड़ियों

en	No Device Tracking Watched Macs Found
hi	कोई डिवाइस ट्रैकिंग देखा मैक मिला

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
hi	निम्नलिखित साइट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें?

en	You must select at least one site.
hi	आपको कम से कम एक साइट का चयन करना होगा।

en	Device Tracking Site [edit: %s]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग साइट [संपादित करें: %s]

en	Device Tracking Site [new]
hi	डिवाइस ट्रैकिंग साइट [नया]

en	Device Tracking Site Filters
hi	डिवाइस ट्रैकिंग साइट फ़िल्टर

en	Total IP's
hi	कुल आईपी

en	MACS Found
hi	एमएसीएस मिला

en	Device Errors
hi	डिवाइस त्रुटियां

en	No Device Tracking Sites Found
hi	कोई उपकरण ट्रैकिंग साइटें नहीं मिलीं

en	Total Devices
hi	कुल उपकरण

en	Total User Ports
hi	कुल उपयोगकर्ता पोर्ट

en	Total Oper Ports
hi	कुल परिचालन बंदरगाह

en	Total Trunks
hi	कुल चड्डी

en	You must select at least one SNMP Option.
hi	आपको कम से कम एक SNMP विकल्प का चयन करना होगा।

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
hi	निम्नलिखित SNMP विकल्प (s) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
hi	निम्नलिखित SNMP विकल्प (ओं) की नकल करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। आप वैकल्पिक रूप से नए SNMP विकल्प के लिए शीर्षक प्रारूप बदल सकते हैं।

en	<name> (1)

en	Name Format:
hi	नाम प्रारूप:

en	SNMP Options [edit %s]
hi	SNMP विकल्प [ %s संपादित करें]

en	SNMP Options [new]
hi	SNMP विकल्प [नया]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
hi	SNMP विकल्प सेट [संपादित करें: %s]

en	SNMP Option Set [new]
hi	SNMP विकल्प सेट [नया]

en	Device Tracking SNMP Options
hi	डिवाइस ट्रैकिंग SNMP विकल्प

en	Item
hi	मद

en	Version
hi	सरूप

en	Community
hi	कम्युनिटी

en	Port
hi	पोर्ट

en	Timeout
hi	टाइमआउट

en	Retries
hi	पुनर्प्रयास

en	Max OIDs
hi	मैक्स ओआईडी

en	Username
hi	उपयोगकर्ता नाम

en	Auth Proto
hi	प्रामाणिक प्रोटो

en	Priv Proto
hi	प्रिवी प्रोटो

en	Actions
hi	कार्रवाइयाँ

en	No SNMP Items Found
hi	कोई SNMP आइटम नहीं मिला

en	Title of SNMP Option Set
hi	एसएनएमपी विकल्प सेट का शीर्षक

en	SNMP Settings
hi	SNMP सेटिंग्स

en	No SNMP Option Sets Found
hi	कोई SNMP विकल्प सेट नहीं मिला

en	Options
hi	विकल्प

en	Device Tracking Process Status
hi	डिवाइस ट्रैकिंग प्रक्रिया की स्थिति

en	Refresh
hi	रीफ्रैश करो

en	Current Process Status
hi	वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति

en	The Device Tracking Poller is:
hi	डिवाइस ट्रैकिंग पोल है:

en	Running Processes:
hi	प्रक्रिया चल रही है:

en	Last Time Poller Started:
hi	अंतिम बार मतदान शुरू:

en	Poller Frequency:
hi	ध्रुवीय आवृत्ति:

en	Approx. Next Runtime:
hi	लगभग। अगला रनटाइम:

en	Approx. Next DB Maintenance:
hi	लगभग। अगला DB रखरखाव:

en	Run Time Details
hi	समय विवरण चलाएँ

en	Last Poller Runtime:
hi	अंतिम पोल रनटाइम:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
hi	अंतिम पोलर रखरखाव रनटाइम:

en	Maximum Concurrent Processes:
hi	अधिकतम समवर्ती प्रक्रियाएं:

en	processes
hi	प्रक्रम

en	Maximum Per Device Scan Time:
hi	अधिकतम प्रति डिवाइस स्कैन समय:

en	minutes
hi	मिनट

en	DNS Configuration Information
hi	DNS कॉन्फ़िगरेशन जानकारी

en	Reverse DNS Resolution is
hi	DNS रिज़ॉल्यूशन उल्टा है

en	Primary DNS Server:
hi	प्राथमिक डीएनएस सर्वर:

en	Secondary DNS Server:
hi	द्वितीयक DNS सर्वर:

en	DNS Resolution Timeout:
hi	DNS रिज़ॉल्यूशन टाइमआउट:

en	milliseconds
hi	मिलीसेकेंड

en	Running Process Summary
hi	प्रक्रिया सारांश चल रहा है

en	The DNS Resolver is Not Running
hi	DNS रिज़ॉल्वर नहीं चल रहा है

en	The DNS Resolver is Running
hi	DNS रिज़ॉल्वर चल रहा है

en	Date Started
hi	तारीख शुरू

en	Completed
hi	पूरा कर लिया है

en	Waiting
hi	इंतज़ार कर रही

en	Other
hi	अन्य

en	Are You Sure?
hi	क्या आप सुनिश्चित हैं?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
hi	क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप सिस्टम से सभी पोर्ट टू मैक आईपी परिणामों को हटाना चाहते हैं?

en	Device Tracking Database Results
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डेटाबेस परिणाम

en	The following number of records have been removed from the database: %s
hi	निम्नलिखित रिकॉर्ड्स को डेटाबेस से हटा दिया गया है: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
hi	क्या आप वाकई सिस्टम से IP परिणाम के लिए सभी एग्रिगेटेड पोर्ट को MAC में हटाना चाहते हैं?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
hi	निम्न तालिका से निम्न संख्या को हटा दिया गया है: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
hi	क्या आप वाकई सिस्टम से आईपी परिणामों के लिए सभी एग्रग्रेटेड पोर्ट को MAC में डिलीट और रीक्रिएट करना चाहते हैं?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
hi	निम्न तालिका से निम्न संख्या को हटा दिया गया है: %s। और %s रिकॉर्ड जोड़े जाएंगे।

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
hi	डिवाइस ट्रैकिंग स्कैनिंग फ़ंक्शन को शुद्ध कर दिया गया है। एक बार जब आप किसी डिवाइस या डिवाइस के प्रकार को संपादित करते हैं, तो उन्हें पुनः बनाया जाएगा

en	Cacti Device Tracking System Utilities
hi	कैक्टि डिवाइस ट्रैकिंग सिस्टम यूटिलिटीज

en	Process Status Information
hi	प्रक्रिया स्थिति की जानकारी

en	View Device Tracking Process Status
hi	डिवाइस ट्रैकिंग प्रक्रिया की स्थिति देखें

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
hi	यह विकल्प आपको डिवाइस ट्रैकिंग मतदान प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दिखाने और सेट करने देगा।

en	Database Administration
hi	डेटाबेस व्यवस्थापन

en	Perform Database Maintenance
hi	डेटाबेस रखरखाव करें

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
hi	डेटाबेस से आईपी संघों को मैक को पोर्ट की अवधि समाप्त हो गई। केवल वे रिकॉर्ड जो आपके मानदंड के आधार पर समाप्त हो गए हैं, हटा दिए गए हैं।

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
hi	IEEE विक्रेता मैक / OUI डेटाबेस को ताज़ा करें

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
hi	यह फ़ंक्शन IEEE वेबसाइट से नवीनतम OIU डेटाबेस को डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा। प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC) में एक मैक एड्रेस होता है। मैक पते को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मैक एडेस के पहले भाग में वेंडर मैक होता है। विक्रेता मैक पहचानता है कि किसने भाग का निर्माण किया। यह आपके नेटवर्क पर दुष्ट उपकरणों के लिए स्पॉट चेकिंग में सहायक होगा।

en	Refresh Scanning Functions
hi	रिफ्रेश स्कैनिंग फ़ंक्शंस

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
hi	जब आप डिवाइस प्रकार को संपादित करते हैं तो ड्रॉप-डाउन से पुराने और संभावित बासी डिवाइस ट्रैकिंग स्कैनिंग कार्य हटाता है।

en	Remove All Scan Results
hi	सभी स्कैन परिणाम निकालें

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
hi	डेटाबेस से सभी आईपी पते, आईपी रेंज और वीएलएएनएस के लिए मैक पोर्ट से आईपी संघों के लिए सभी पोर्ट हटाता है। जब आप शुरू करना चाहते हैं तो यह उपयोगिता अच्छी है। DANGER: सभी पूर्व डेटा हटा दिए गए हैं।

en	Aggregated Table Administration
hi	एकत्र तालिका प्रशासन

en	Remove All Aggregated Results
hi	सभी एकत्रित परिणाम निकालें

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
hi	डेटाबेस से आईपी संघों के लिए मैक के लिए सभी एकत्र (स्कैन परिणाम नहीं) पोर्ट हटाता है। अगले मैक्रैक पोलर रन में केवल नए स्कैन किए गए डेटा के आधार पर डेटा फिर से एकत्र किया जाएगा।

en	Perform Aggregate Table Rebuild
hi	एग्रीगेट टेबल का पुनर्निर्माण करें

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
hi	डेटाबेस से आईपी संघों को मैक और आईपी स्कैन के लिए सभी एकत्र (नहीं स्कैन परिणाम) पोर्ट्स और अब सभी स्कैन किए गए डेटा के आधार पर उनका पुनः निर्माण।

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
hi	डिवाइस ट्रैकिंग विक्रेता मैक फ़िल्टर

en	Vendor MAC
hi	विक्रेता मैक

en	Corporation
hi	निगम

en	Address
hi	IP सिरनामा

en	Vendor Macs
hi	वेंडर मैक

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
hi	कोई डिवाइस ट्रैकिंग विक्रेता मैक नहीं मिला

en	Device Tracking - ARP/IP View
hi	डिवाइस ट्रैकिंग - एआरपी / आईपी व्यू

en	Switch Name
hi	नाम स्विच करें

en	Switch Hostname
hi	होस्टनाम स्विच करें

en	ED IP Address
hi	ईडी आईपी एड्रेस

en	ED DNS Hostname
hi	ED DNS होस्टनाम

en	ED MAC Address
hi	ईडी मैक एड्रेस

en	Vendor Name
hi	विक्रेता का नाम

en	Port Number
hi	पोर्ट संख्या

en	Port Name
hi	पोर्ट नाम

en	Last Scan Date
hi	अंतिम स्कैन तिथि

en	ARP Cache
hi	एआरपी कैश

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
hi	आपको पहले एक साइट, उपकरण या अन्य खोज मापदंड चुनना होगा।

en	No Device Tracking IP Results Found
hi	कोई डिवाइस ट्रैकिंग आईपी परिणाम नहीं मिला

en	Device
hi	डिवाइस

en	IP's
hi	आईपी के

en	IP

en	Show
hi	दिखाना

en	Most Recent
hi	सबसे हाल का

en	MAC
hi	मैक

en	Device Tracking - Device Report View
hi	डिवाइस ट्रैकिंग - डिवाइस रिपोर्ट दृश्य

en	Unknown Device Type
hi	अज्ञात डिवाइस प्रकार

en	Total VLAN's
hi	कुल वीएलएएन का

en	Edit Device
hi	डिवाइस स्विच करें

en	View Graphs
hi	रेखांकन

en	Device Not Mapped to Cacti Device
hi	डिवाइस डिवाइस को Cacti डिवाइस पर सिंक करें

en	View MAC Addresses
hi	मैक पते

en	No Device Tracking Devices Found
hi	कोई उपकरण ट्रैकिंग उपकरण नहीं मिला

en	Hub/Switch
hi	हब / स्विच

en	Device Tracking - 802.1x View
hi	डिवाइस ट्रैकिंग - 802.1x देखें

en	Domain
hi	डोमेन

en	802.1x Sessions
hi	802.1x सत्र

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
hi	कोई डिवाइस ट्रैकिंग 802.1x सत्र नहीं मिला

en	Dot1x Scan Results
hi	डॉट 1 एक्स स्कैनर

en	Sessions
hi	सत्र

en	Any Status
hi	कोई भी स्थिति

en	No Method
hi	तरीका

en	DATA
hi	डाटा

en	VOICE
hi	आवाज़

en	Portname
hi	PORTNAME

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
hi	डिवाइस ट्रैकिंग - मॉनिटर किया गया डिवाइस ग्राफ़ दृश्य

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
hi	कस्टम ग्राफ़ सूची लागू - सूची से फ़िल्टरिंग

en	Device Tracking - Network Interfaces View
hi	डिवाइस ट्रैकिंग - नेटवर्क इंटरफेस देखें

en	No Device Tracking Interfaces Found
hi	कोई डिवाइस ट्रैकिंग इंटरफेस नहीं मिला

en	Interface Up
hi	इंटरफ़ेस अप

en	No Alias
hi	कोई अन्य नहीं

en	Errors Present
hi	त्रुटियाँ वर्तमान

en	Discards Present
hi	सादर उपस्थित

en	No Graphs
hi	कोई रेखांकन नहीं

en	Interface Down
hi	इंटरफ़ेस नीचे

en	Interface Scan Results
hi	सभी स्कैन परिणाम निकालें

en	Name
hi	नाम

en	Description
hi	विवरण

en	Alias
hi	उपनाम

en	InBound %%%
hi	इनबाउंड%

en	OutBound %%%
hi	आउटबाउंड%

en	In (B/S)
hi	इन (बी / एस)

en	Out (B/S)
hi	बाहर (बी / एस)

en	In Err Total
hi	इर कुल में

en	In Disc Total
hi	डिस्क कुल में

en	UProto Total
hi	UProto कुल

en	Out Err Total
hi	एरर टोटल

en	Out Disc Total
hi	डिस्क से बाहर कुल

en	In Err (E/S)
hi	इर्र (ई / एस) में

en	In Disc (D/S)
hi	डिस्क में (डी / एस)

en	UProto (UP/S)
hi	UProto (यूपी / एस)

en	Out Err (OE/S)
hi	एर (OE / S)

en	Out Disc (OD/S)
hi	डिस्क से बाहर (OD / S)

en	Last Change
hi	अंतिम परिवर्तन

en	Last Scanned
hi	अंतिम बार स्कैन किया गया

en	Filters
hi	फिल्टर

en	All Interfaces
hi	सभी इंटरफेस

en	All Non-Ignored Interfaces
hi	सभी गैर-उपेक्षित इंटरफेस

en	All Ignored Interfaces
hi	सभी को नजरअंदाज कर दिया

en	High In/Out Utilization > %d %
hi	उच्च इन / आउट उपयोग>% d%

en	High In Utilization > %d %
hi	उच्च उपयोग>% d%

en	High Out Utilization > %d %
hi	उच्च उपयोग>% d%

en	With Issues
hi	मुद्दों के साथ

en	Up Interfaces
hi	इंटरफेसेस

en	Up Interfaces No Alias
hi	इंटरफेसेस नो अलायस

en	Errors Accumulating
hi	संचय करना

en	Discards Accumulating
hi	संचित करना

en	Changed in Last Day
hi	लास्ट डे में चेंज किया गया

en	Bandwidth
hi	बैंडविड्थ

en	Show Totals
hi	टोटल दिखाओ

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
hi	डिवाइस ट्रैकिंग - साइट आईपी रेंज रिपोर्ट देखें

en	IP Range
hi	आईपी रेंज

en	Current IP Addresses
hi	वर्तमान आईपी पते

en	Current Date
hi	आज की तारीख

en	Maximum IP Addresses
hi	अधिकतम आईपी पते

en	Maximum Date
hi	अधिकतम तिथि

en	IP Address Ranges
hi	आईपी पता सीमाओं

en	Edit Site
hi	साइट

en	View IP Addresses
hi	वर्तमान आईपी पते

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
hi	कोई डिवाइस ट्रैकिंग साइट आईपी रेंजेज़ नहीं मिली

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
hi	डिवाइस ट्रैकिंग - मैक टू आईपी रिपोर्ट व्यू

en	Authorize
hi	अधिकृत करें

en	Revoke
hi	वापस लेना

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
hi	निम्न मैक पते निरस्त नहीं किए जा सकते क्योंकि वे समूह प्राधिकरण %s के सदस्य हैं

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
hi	निम्नलिखित मैक पते को अधिकृत करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
hi	निम्नलिखित मैक पते को निरस्त करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	You must select at least one MAC Address.
hi	आपको कम से कम एक मैक पते का चयन करना होगा।

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
hi	आपको मैक प्राधिकरण बदलने की अनुमति नहीं है।

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
hi	Dev.:%s IP.:%s MAC.:% PORT.:%s गणना: [ %s]

en	You must select at least one Row.
hi	आपको कम से कम एक पंक्ति का चयन करना होगा।

en	You are not permitted to delete rows.
hi	आपको पंक्तियों को हटाने की अनुमति नहीं है।

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
hi	एग्रीगेटेड टेबल से निम्नलिखित पंक्तियों को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Authorized
hi	अधिकार दिया गया

en	VLAN ID
hi	वीएलएन आईडी

en	VLAN Name
hi	VLAN का नाम

en	MAC Addresses
hi	मैक पते

en	Not Authorized
hi	अधिकार दिया गया

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
hi	आपको एक साइट, उपकरण या अन्य खोज मापदंड चुनना होगा।

en	No Device Tracking Port Results Found
hi	कोई डिवाइस ट्रैकिंग पोर्ट परिणाम नहीं मिला

en	Count
hi	गिनती

en	Aggregated
hi	एकत्रित

en	Device Tracking - Site Report View
hi	डिवाइस ट्रैकिंग - साइट रिपोर्ट दृश्य

en	Rescan Site
hi	रेसकान डिवाइस

en	View Devices
hi	उपकरण

en	View IP Ranges
hi	आईपी रेंज

en	Sites / Device Types
hi	डिवाइस के प्रकार

en	Site Scan Results
hi	सभी स्कैन परिणाम निकालें

en	Device Tracking
hi	डिवाइस ट्रैकिंग

en	General Settings
hi	सामान्य सेटिंग्स

en	Scanning Frequency
hi	स्कैनिंग आवृत्ति

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
hi	अपने नेटवर्क उपकरणों से मैक और आईपी पते और इंटरफ़ेस आँकड़े एकत्र करने के लिए कब चुनें।

en	Concurrent Processes
hi	समवर्ती प्रक्रियाएँ

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
hi	निर्दिष्ट करें कि जब तक सभी उपकरणों को मतदान नहीं किया गया है, तब तक कितने डिवाइस एक साथ मतदान करेंगे।

en	Scanner Max Runtime
hi	स्कैनर अधिकतम रनटाइम

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
hi	यह निर्दिष्ट करें कि सिस्टम पूरा होने से पहले डिवाइस स्कैनिंग फ़ंक्शन को चलाने से पहले मिनटों की संख्या निर्दिष्ट करें। यह सेटिंग एब्सेंटेड स्कैनिंग जॉब्स के लिए सही होगी।

en	Start Time for Data Collection
hi	डेटा संग्रह के लिए समय शुरू करें

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
hi	आप पहले डेटा संग्रह को कब लेना चाहते हैं। भविष्य के सभी डेटा संग्रह समय इस प्रारंभ समय पर आधारित होंगे। एक अच्छा उदाहरण 12:00 पूर्वाह्न होगा।

en	Database Maintenance Time
hi	डेटाबेस रखरखाव समय

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
hi	डेटाबेस से पुराने डेटाबेस रिकॉर्ड को कब हटाया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इस कार्रवाई के दौरान पोर्ट डेटाबेस तक किसी भी पहुंच की अनुमति नहीं होगी।

en	Confirm Utilities Prompt
hi	उपयोगिता की पुष्टि करें

en	When using utilities, prompt for verification
hi	उपयोगिताओं का उपयोग करते समय, सत्यापन के लिए संकेत दें

en	Data Retention
hi	डेटा प्रतिधारण

en	How long should port MAC details be retained in the database.
hi	कितनी देर तक पोर्ट मैक विवरण डेटाबेस में बनाए रखा जाना चाहिए।

en	Data Retention IPs
hi	डेटा प्रतिधारण

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
hi	कितनी देर तक पोर्ट मैक विवरण डेटाबेस में बनाए रखा जाना चाहिए।

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
hi	स्विच स्तर बंदरगाहों पोर्ट पर ध्यान न दें

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
hi	प्रत्येक स्विच के लिए इग्नोर पोर्ट्स स्ट्रिंग को पार्स करते समय डिवाइस ट्रैकिंग का क्या परिसीमन होना चाहिए।

en	Auto Detect
hi	स्वयंं पता लगाना

en	Colon [:]
hi	बृहदान्त्र [:]

en	Pipe [|]
hi	पाइप [|]

en	Space [ ]
hi	अंतरिक्ष []

en	Mac Address Delimiter
hi	मैक पता Delimiter

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
hi	मैक पते के प्रत्येक ऑक्टेट को कैसे सीमांकित किया जाना चाहिए।

en	Dash [-]
hi	पानी का छींटा [-]

en	Ports to Ignore
hi	बंदरगाहों को नजरअंदाज करना

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
hi	इंटरफ़ेस सूची में उपेक्षा करने के लिए बंदरगाहों की ifNames या ifDeslass की एक नियमित अभिव्यक्ति प्रदान करें। उदाहरण के लिए, (वलन | लूपबैक | नल)।

en	Bandwidth Usage Threshold
hi	बैंडविड्थ उपयोग थ्रेसहोल्ड

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
hi	नेटवर्क इंटरफ़ेस आँकड़ों की समीक्षा करते समय, आप किस बैंडविड्थ सीमा को डिफ़ॉल्ट रूप से देखना चाहते हैं।

en	%d Percent
hi	% d प्रतिशत

en	DNS Settings
hi	DNS सेटिंग्स

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
hi	रिवर्स DNS नाम रिज़ॉल्यूशन निष्पादित करें

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
hi	क्या डिवाइस ट्रैकिंग पोर्ट से जुड़े आईपी पतों की रिवर्स डीएनएस लुकअप करना चाहिए। चेतावनी: यदि DNS ठीक से सेटअप नहीं है, तो यह समय को काफी कम कर देगा।

en	Primary DNS IP Address
hi	प्राथमिक DNS IP पता

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
hi	रिवर्स लुकअप के लिए उपयोग करने के लिए प्राथमिक DNS आईपी पता दर्ज करें।

en	Secondary DNS IP Address
hi	द्वितीयक DNS IP पता

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
hi	रिवर्स लुकअप के लिए उपयोग करने के लिए द्वितीयक DNS IP पता दर्ज करें।

en	DNS Timeout
hi	डीएनएस टाइमआउट

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
hi	कृपया मिलीसेकंड में DNS टाइमआउट दर्ज करें। डिवाइस ट्रैकिंग एक PHP आधारित DNS रिज़ॉल्वर का उपयोग करता है।

en	DNS Prime Interval
hi	डीएनएस प्राइम इंटरवल

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
hi	कितनी बार, सेकंड में डिवाइस ट्रैकिंग स्कैनिंग आईपी को DNS रिज़ॉल्यूशन के मैक पते पर हल करने की आवश्यकता होती है। जब आप कई हज़ार डिवाइसों को बढ़ाएँगे तो प्रदर्शन बढ़ेगा।

en	Notification Settings
hi	अधिसूचना सेटिंग

en	Source Address
hi	स्रोत पता

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
hi	डिवाइस ट्रैकिंग ईमेल के लिए स्रोत ईमेल पता।

en	Source Email Name
hi	स्रोत ईमेल नाम

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
hi	डिवाइस ट्रैकिंग ईमेल का स्रोत ईमेल नाम।

en	MACTrack Administrator
hi	मैकट्रैक एडमिनिस्ट्रेटर

en	MacWatch Default Body
hi	MacWatch डिफ़ॉल्ट निकाय

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
hi	मैक ट्रैकिंग डिवाइस ईमेल ट्रैकिंग के लिए ईमेल बॉडी प्रीसेट। शरीर में कोई भी मान्य HTML टैग हो सकते हैं। यह प्रतिस्थापन टैग का भी समर्थन करता है जिसे ईमेल भेजते समय संसाधित किया जाएगा। मान्य टैग शामिल हैं <IP> , <MAC> , <TICKET> , <SITENAME> , <DEVICEIP> , <PORTNAME> , <PORTNUMBER> , <DEVICENAME> ।

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
hi	मैक पते <MAC> आईपी पते पर मिला <IP> टिकट संख्या के लिए: <TICKET> । <br> डिवाइस पर स्थित है <br> साइट: <SITENAME> , डिवाइस <DEVICENAME> , आईपी <DEVICEIP> , बंदरगाह <PORTNUMBER> और पोर्ट नाम <PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
hi	MacAuth रिपोर्ट ईमेल पते

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
hi	MacAuth ईमेल सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं की एक अल्पविराम सीमांकित सूची।

en	MacAuth Report Frequency
hi	MacAuth रिपोर्ट आवृत्ति

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
hi	MacAuth रिपोर्ट को कितनी बार ईमेल किया जाएगा।

en	Device Tracking ArpWatch Settings
hi	डिवाइस ट्रैकिंग ArpWatch सेटिंग्स

en	Enable ArpWatch
hi	ArpWatch सक्षम करें

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
hi	क्या डिवाइस ट्रैकिंग को मैक / आईपी / डीएनएस रिज़ॉल्यूशन के पूरक के लिए ArpWatch डेटा का भी उपयोग करना चाहिए?

en	ArpWatch Database Path
hi	ArpWatch डेटाबेस पथ

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
hi	कैक्टि सर्वर पर ArpWatch डेटाबेस फ़ाइल का स्थान।

en	SNMP Presets
hi	SNMP प्रीसेट

en	Update Policy for SNMP Options
hi	एसएनएमपी विकल्पों के लिए अद्यतन नीति

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
hi	Cacti उपकरणों और डिवाइस ट्रैकिंग उपकरणों के बीच SNMP विकल्पों के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए नीति।

en	Default SNMP version for all new hosts.
hi	सभी नए होस्ट के लिए डिफ़ॉल्ट SNMP संस्करण।

en	Default SNMP read community for all new hosts.
hi	डिफ़ॉल्ट SNMP सभी नए होस्ट के लिए समुदाय को पढ़ता है।

en	Communities
hi	समुदाय

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
hi	इस उपकरण के परीक्षण के लिए उपलब्ध SNMP रीड स्ट्रिंग्स की सूची भरें। प्रत्येक रीड स्ट्रिंग को एक कोलोन द्वारा अलग किया जाना चाहिए ':'। इन रीड स्ट्रिंग्स को क्रमिक रूप से जांचा जाएगा यदि प्राथमिक रीड स्ट्रिंग अमान्य है।

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
hi	UDP / TCP पोर्ट SNMP एजेंट को चुनने के लिए।

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
hi	मिली-सेकंड में डिफ़ॉल्ट SNMP टाइमआउट।

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
hi	एसएनएमपी मतदाता की संख्या कई बार विफल होने से पहले मेजबान तक पहुंचने का प्रयास करेगी।

en	snmpbulkwalk Binary Path
hi	snmpbulkwalk बाइनरी पथ

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
hi	आपके snmpbulkwalk बाइनरी का रास्ता

en	MacTrack Settings
hi	SNMP सेटिंग्स

en	Default Tab
hi	चूक

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
hi	हर बार जब आप MacTrack सेकंड के दौरान अपने मैक टैब को अपने डिफ़ॉल्ट टैब के रूप में देखना चाहेंगे।

en	IP Addresses
hi	आईपी पता

en	Mac Addresses
hi	मैक पते

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस

en	(Edit)
hi	संपादित करें

en	(Import)
hi	आयात करें

en	Device Tracking Device Types
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस के प्रकार

en	Device Tracking Sites
hi	डिवाइस ट्रैकिंग साइटें

en	Mac Address Tracking Utility
hi	मैक एड्रेस ट्रैकिंग उपयोगिता

en	Mac Address Authorization Utility
hi	मैक एड्रेस प्राधिकरण उपयोगिता

en	Device Tracking Vendor Macs
hi	डिवाइस ट्रैकिंग वेंडर मैक

en	Device Tracking View Macs
hi	डिवाइस ट्रैकिंग व्यू मैक

en	Device Tracking Dot1x View
hi	डिवाइस ट्रैकिंग Dot1x व्यू

en	Device Tracking IP Address Viewer
hi	डिवाइस ट्रैकिंग आईपी एड्रेस व्यूअर

en	Device Tracking View Interfaces
hi	डिवाइस ट्रैकिंग व्यू इंटरफेस

en	Device Tracking View Sites
hi	डिवाइस ट्रैकिंग साइट देखें

en	Device Tracking View IP Ranges
hi	डिवाइस ट्रैकिंग आईपी रेंज देखें

en	Device Tracking View Devices
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस देखें

en	Device Tracking Utilities
hi	डिवाइस ट्रैकिंग उपयोगिताएँ

en	Truncate Port Results Table
hi	ट्रंकट पोर्ट परिणाम तालिका

en	Truncate Aggregated Port Results Table
hi	Truncate Aggregated पोर्ट परिणाम तालिका

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
hi	अलग-अलग पोर्ट परिणाम तालिका को अलग करें और पुन: बनाएं

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
hi	IEEE से विक्रेता मैक डेटाबेस को रिफ्रेश / अपडेट करें

en	Device Tracking Graph Viewer
hi	डिवाइस ट्रैकिंग ग्राफ़ व्यूअर

en	MacTrack

en	%d Seconds
hi	% d सेकंड्स

en	%d Minute
hi	% d मिनट

en	Matches
hi	माचिस

en	Contains
hi	रखता है

en	Begins With
hi	साथ शुरू होता है

en	Does Not Contain
hi	नहीं रखता है

en	Does Not Begin With
hi	के साथ शुरू नहीं होता है

en	Is Null
hi	शून्य है

en	Is Not Null
hi	निरर्थक नहीं है

en	Half
hi	आधा

en	Full
hi	पूर्ण

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
hi	डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस के लिए कैक्टि डिवाइस को सिंक करें

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
hi	डिवाइस डिवाइस को Cacti डिवाइस पर सिंक करें

en	Every %d Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	Every %d Hour
hi	हर% d घंटा

en	Every %d Hours
hi	हर द% ख ड

en	Every Day
hi	हर रोज

en	%d Month
hi	% d महीना

en	%d Months
hi	% d माह

en	%d Year
hi	% d वष

en	On Scan Completion
hi	स्कैन समापन पर

en	Every %d Days
hi	हर% द डेज

en	Every Week
hi	प्रति सप्ताह

en	Management
hi	प्रबंधन

en	SNMP Options
hi	SNMP विकल्प

en	Mac Watch
hi	मैक वॉच

en	Tracking Tools
hi	ट्रैकिंग उपकरण

en	Mac Authorizations
hi	मैक प्राधिकरण

en	Tracking Utilities
hi	ट्रैकिंग उपयोगिताएँ

en	Device Scanning Function Options
hi	डिवाइस स्कैनिंग फ़ंक्शन विकल्प

en	Give this device type a meaningful description.
hi	इस उपकरण को एक सार्थक विवरण दें।

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
hi	इस उपकरण प्रकार के विक्रेता के लिए नाम भरें।

en	Choose the type of device.
hi	डिवाइस का प्रकार चुनें।

en	System Description Match
hi	सिस्टम विवरण मिलान

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
hi	डिवाइस ट्रैकिंग के प्रकार का पता लगाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करें। वाइल्डकार्ड वर्ण '%' चिन्ह है।

en	Vendor SNMP Object ID Match
hi	विक्रेता SNMP ऑब्जेक्ट आईडी मिलान

en	MAC Address Scanning Function
hi	मैक एड्रेस स्कैनिंग फंक्शन

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
hi	पोर्ट विवरण प्राप्त करने और संग्रहीत करने के लिए कॉल करने के लिए डिवाइस ट्रैकिंग स्कैनिंग फ़ंक्शन। फ़ंक्शन का नाम सभी आवश्यक है। निम्नलिखित चार मापदंडों को माना जाता है और हमेशा जोड़ा जाएगा: &#39;my_function ($ साइट, और $ डिवाइस, $ लोपोर्ट, $ हाईपोर्ट)&#39;। शुद्ध राउटर के लिए कोई फ़ंक्शन आवश्यक नहीं है।

en	IP Address Scanning Function
hi	आईपी एड्रेस स्कैनिंग फंक्शन

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
hi	IP ट्रैकिंग ट्रैक करने वाले Layer3 उपकरणों के लिए विशिष्ट डिवाइस ट्रैकिंग स्कैनिंग फ़ंक्शन।

en	802.1x Scanning Function
hi	802.1x स्कैनिंग फंक्शन

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
hi	डॉट ट्रैकिंग के साथ स्विच करने के लिए विशिष्ट डिवाइस ट्रैकिंग स्कैनिंग फ़ंक्शन सक्षम है।

en	Serial Number Base OID
hi	सीरियल नंबर आधार OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
hi	SNMP OID का उपयोग इस डिवाइस प्रकार सीरियल नंबर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसे डिवाइस ट्रैकिंग एसेट इंफॉर्मेशन टेबल में संग्रहीत किया जाता है।

en	Serial Number Collection Method
hi	क्रम संख्या संग्रह विधि

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
hi	इस OID के लिए सीरियल नंबर कैसे एकत्र किया गया है। यदि 'SNMP वॉक', हम कई सीरियल नंबर मानते हैं। अगर 'मिलता है', तो यह केवल एक ही होगा।

en	SNMP Get
hi	SNMP मिलता है

en	SNMP Walk
hi	एसएनएमपी वॉक

en	Low User Port Number
hi	कम उपयोगकर्ता पोर्ट नंबर

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
hi	इस स्विच पर कम उपयोगकर्ता पोर्ट नंबर प्रदान करें। सिस्टम को इसकी गणना करने की अनुमति देने के लिए 0 छोड़ दें।

en	High User Port Number
hi	हाई यूजर पोर्ट नंबर

en	Disabled device type is not used.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
hi	इस SNMP विकल्प सेट के नाम को भरें।

en	SNMP Version
hi	SNMP संस्करण

en	Choose the SNMP version for this host.
hi	इस होस्ट के लिए SNMP संस्करण चुनें।

en	SNMP Community String
hi	SNMP सामुदायिक स्ट्रिंग

en	Fill in the SNMP read community for this device.
hi	इस उपकरण के लिए SNMP रीड समुदाय में भरें।

en	SNMP Port
hi	SNMP पोर्ट

en	SNMP Timeout
hi	एसएनएमपी टाइमआउट

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
hi	अधिकतम संख्या में मिलीसेक्ट Cacti एक SNMP प्रतिक्रिया (php-snmp समर्थन के साथ काम नहीं करता है) की प्रतीक्षा करेगा।

en	SNMP Retries
hi	एसएनएमपी रिटायर

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
hi	एसएनएमपी के माध्यम से एक उपकरण तक पहुंचने के प्रयासों की अधिकतम संख्या पहले पढ़ने देने से पहले।

en	Maximum OID's Per Get Request
hi	अधिकतम ओआईडी का प्रति अनुरोध प्राप्त करें

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
hi	निर्दिष्ट है कि OID की संख्या एक सिंगल SNMP में प्राप्त की जा सकती है।

en	SNMP Username (v3)
hi	SNMP उपयोगकर्ता नाम (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
hi	इस उपकरण के लिए SNMP v3 उपयोगकर्ता नाम।

en	SNMP Password (v3)
hi	SNMP पासवर्ड (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
hi	इस डिवाइस के लिए SNMP v3 पासवर्ड।

en	SNMP Auth Protocol (v3)
hi	SNMP प्रामाणिक प्रोटोकॉल (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
hi	SNMPv3 प्राधिकरण प्रोटोकॉल चुनें।

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
hi	SNMP गोपनीयता पासफ़्रेज़ (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
hi	SNMPv3 गोपनीयता पासफ़्रेज़ चुनें।

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
hi	SNMP गोपनीयता प्रोटोकॉल (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
hi	SNMPv3 गोपनीयता प्रोटोकॉल चुनें।

en	SNMP Context (v3)
hi	SNMP संदर्भ (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
hi	इस उपकरण का उपयोग करने के लिए SNMP v3 संदर्भ दर्ज करें।

en	SNMP Engine ID (v3)
hi	SNMP इंजन आईडी (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
hi	इस उपकरण का उपयोग करने के लिए SNMP v3 इंजन ID दर्ज करें

en	General Device Settings
hi	सामान्य उपकरण सेटिंग्स

en	Give this device a meaningful name.
hi	इस उपकरण को एक सार्थक नाम दें।

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
hi	इस उपकरण के लिए पूरी तरह से योग्य होस्टनाम भरें।

en	Related Cacti Host
hi	संबंधित कैक्टि होस्ट

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
hi	दिया गया डिवाइस ट्रैकिंग होस्ट इस कैक्टि होस्ट से जुड़ा है।

en	Scan Type
hi	स्कैन का प्रकार

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
hi	इस डिवाइस पर प्रदर्शन करने के लिए स्कैन प्रकार चुनें।

en	Choose the site to associate with this device.
hi	इस उपकरण के साथ जुड़ने के लिए साइट चुनें।

en	Device Notes
hi	डिवाइस नोट्स

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
hi	विशिष्ट डिवाइस के बारे में सामान्य जानकारी को बचाने के लिए यह फ़ील्ड मान उपयोगी है।

en	Disable Device
hi	डिवाइस को अक्षम करें

en	Check this box to disable all checks for this host.
hi	इस होस्ट के सभी चेक को अक्षम करने के लिए इस बॉक्स को चेक करें।

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
hi	स्विच / हब, स्विच / राउटर सेटिंग्स

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
hi	एक विशिष्ट स्विच / हब पर बंदरगाहों की सूची प्रदान करें जिनके मैक परिणामों को अनदेखा किया जाना चाहिए। लिंक जैसे लिंक / ट्रंक पोर्ट जिन्हें अन्य उपयोगकर्ता पोर्ट से अलग नहीं किया जा सकता है, उदाहरण हैं। प्रत्येक पोर्ट नंबर को एक बृहदान्त्र, पाइप या एक स्थान द्वारा अलग किया जाना चाहिए: ':', '|', ''। उदाहरण के लिए, 'Fa0 / 1: Fa1 / 23' या 'Fa0 / 1 Fa1 / 23' कुछ विशेष प्रकार के स्विच प्रकारों के लिए स्वीकार्य होंगे।

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set

en	Read Strings
hi	स्ट्रिंग्स पढ़ें

en	DEPRECATED: SNMP community strings
hi	परिभाषित: SNMP सामुदायिक तार

en	Specific SNMP Settings
hi	विशिष्ट SNMP सेटिंग्स

en	Connectivity Options
hi	कनेक्टिविटी विकल्प

en	Terminal Type
hi	टर्मिनल प्रकार

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
hi	इस उपकरण से कनेक्ट करने के लिए उपयोग होने वाले टर्मिनल प्रकार को चुनें।

en	Telnet
hi	टेलनेट

en	SSH

en	HTTP
hi	एचटीटीपी

en	HTTPS

en	User Name
hi	उपयोगकर्ता नाम

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
hi	आपके कस्टम प्रमाणीकरण विधि के लिए उपयोग किया जाने वाला उपयोगकर्ता नाम। उदाहरणों में SSH, RSH, HTML आदि शामिल हैं।

en	Password
hi	पासवर्ड

en	The password to be used for your custom authentication.
hi	आपके कस्टम प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पासवर्ड।

en	Private Key Path
hi	निजी कुंजी पथ

en	The path to the private key used for SSH authentication.
hi	SSH प्रमाणीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली निजी कुंजी का पथ।

en	Sequence
hi	अनुक्रम

en	Sequence of Item.
hi	मद का अनुक्रम।

en	General Site Settings
hi	सामान्य साइट सेटिंग्स

en	Please enter a reasonable name for this site.
hi	कृपया इस साइट के लिए एक उचित नाम दर्ज करें।

en	Primary Customer Contact
hi	प्राथमिक ग्राहक संपर्क

en	The principal customer contact name and number for this site.
hi	इस साइट के लिए मुख्य ग्राहक संपर्क नाम और संख्या।

en	NetOps Contact
hi	नेटऑप्स संपर्क

en	Please principal network support contact name and number for this site.
hi	कृपया इस साइट के लिए मुख्य नेटवर्क समर्थन संपर्क नाम और संख्या।

en	Facilities Contact
hi	सुविधाएं संपर्क करें

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
hi	कृपया इस साइट के लिए प्रमुख सुविधाएं / सुरक्षा संपर्क नाम और संख्या।

en	Site Information
hi	साइट जानकारी

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
hi	किसी भी साइट-विशिष्ट जानकारी को निःशुल्क रूप में प्रदान करें, जो आपको इस स्थान का बेहतर प्रबंधन करने की अनुमति देता है।

en	General Mac Address Tracking Settings
hi	सामान्य मैक एड्रेस ट्रैकिंग सेटिंग्स

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
hi	कृपया देखे जाने के लिए मैक एड्रेस दर्ज करें।

en	MAC Tracking Name/Email Subject
hi	मैक ट्रैकिंग नाम / ईमेल विषय

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
hi	कृपया इस मैक ट्रैकिंग प्रविष्टि के लिए एक उचित नाम दर्ज करें। यह जानकारी आपके ईमेल की विषय पंक्ति में होगी

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
hi	अपने कॉरपोरेट हेल्प डेस्क सिस्टम के साथ क्रॉस रेफ़रिंग के लिए टिकट नंबर।

en	Notification Schedule
hi	अधिसूचना अनुसूची

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
hi	चुनें कि इस मैक वॉच आइटम के लिए कितनी बार एक ईमेल तैयार किया जाना चाहिए।

en	First Occurrence Only
hi	केवल पहली घटना

en	All Occurrences
hi	सभी अवसरों

en	Every Hour
hi	प्रत्येक घंटे

en	Email Addresses
hi	ईमेल पता

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
hi	ईमेल पते से अलग एक अर्धविराम प्रविष्ट करें जो अधिसूचित किया जाएगा कि यह मैक पता कहाँ है।

en	General Mac Address Authorization Settings
hi	सामान्य मैक पता प्राधिकरण सेटिंग्स

en	MAC Address Match
hi	मैक एड्रेस मैच

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
hi	कृपया स्वचालित रूप से अधिकृत होने के लिए मैक एड्रेस या मैक एड्रेस मैच स्ट्रिंग दर्ज करें। यदि आप मैक एड्रेस के एक समूह को अधिकृत करना चाहते हैं, तो आप मैक एड्रेस में कहीं भी '%' के वाइल्डकार्ड वर्ण का उपयोग कर सकते हैं।

en	Please add a reason for this entry.
hi	कृपया इस प्रविष्टि के लिए एक कारण जोड़ें।