en	Idle
he-il	ממתין

en	Running
he-il	פועל

en	No method
he-il	שיטה

en	Authentication Success
he-il	ההזדהות הצליחה

en	Authentication Failed
he-il	האימות נכשל

en	Authorization Success
he-il	אישור הצלחה

en	Authorization Failed
he-il	האימות נכשל

en	Device Tracking OUI Database Import Results
he-il	מעקב אחר נתונים UUI ייבוא נתונים

en	Getting OUI Database from IEEE
he-il	קבלת מסד נתונים OUI מ IEEE

en	Getting OUI Database from the IEEE
he-il	קבלת מסד נתונים OUI מ IEEE

en	OUI Database Download from IEEE Complete
he-il	מסד הנתונים של OUI הורד מ IEEE השלם

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
he-il	מסד הנתונים של OUI הורד מ IEEE נכשל

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
he-il	היו '% d' ערכים נוספה / עודכן במסד הנתונים.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
he-il	היו רשומות '% d' הוסרו ממסד הנתונים.

en	atifIndexes data collection complete
he-il	איסוף נתונים

en	atPhysAddress data collection complete
he-il	ב איסוף נתונים להשלים נתונים

en	atNetAddress data collection complete
he-il	atNetAddress איסוף הנתונים המלא

en	atEntries assembly complete.
he-il	atEntries הושלמה.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
he-il	HOST: %s, אוסף פרטי כתובת IP הושלם

en	Rescan Device
he-il	מכשיר Rescan

en	View Non Interface Graphs
he-il	הצג ממשקים

en	No Non Interface Graphs in Cacti
he-il	אין גרפים ללא ממשק בקקטוסים

en	View Interface Graphs
he-il	הצג ממשקים

en	No Interface Graphs in Cacti
he-il	הצג ממשקים

en	Since Restart
he-il	מאז הפעלה מחדש

en	Down
he-il	למטה

en	Up
he-il	למעלה

en	Data
he-il	נתונים

en	Voice
he-il	קוֹל

en	Device Rescan '%s'
he-il	מנתק מחדש את המכשיר ' %s'

en	Site scan '%s'
he-il	סריקה של האתר ' %s'

en	Device Enable '%s'
he-il	הפעל את ' %s'

en	Device Disable '%d'
he-il	השבתת '% d'

en	N/A
he-il	לא זמין

en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	%d Hours
he-il	% d שעות

en	%d Days
he-il	%d ימים

en	%d Weeks
he-il	% d שבועות

en	Not Recorded
he-il	לא מוקלט

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
he-il	מצב: ריצה, תהליכים:% d, התקדמות: %s, LastRuntime:% f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
he-il	מצב: מצב המתנה: LastRuntime:% f שניות, תהליכים:% d תהליכים, התקנים:% d, הבא זמן ריצה: %s

en	Disabled
he-il	לא זמין

en	Scanning Rate: Every %s
he-il	שער סריקה: כל %s

en	View Interfaces
he-il	הצג ממשקים

en	Not Detected
he-il	לא זוהה

en	Sites
he-il	אתרים

en	Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	IP Ranges
he-il	IP טווחים

en	IP Address
he-il	כתובת IP

en	MAC Address
he-il	כתובת MAC

en	Interfaces
he-il	ממשקים

en	Dot1x

en	Graphs
he-il	גרפים

en	Unknown
he-il	לא ידוע

en	Search
he-il	חיפוש

en	Default
he-il	ברירת מחדל

en	Show Device Details
he-il	הצג את פרטי המכשיר

en	Go
he-il	עבור

en	Clear
he-il	נקה

en	Export
he-il	ייצא

en	Site
he-il	אתר

en	Any
he-il	הכל

en	SubType
he-il	תת - סוג

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
he-il	התקן מעקב מכשירים: ( %s) עודכן בהצלחה

en	Import into Device Tracking Database
he-il	ייבוא למסד הנתונים של מעקב אחר מכשירים

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לייבא את המכשיר הבא למעקב אחר מכשירים? ציין אפשרויות נוספות להתקן מעקב אחר מכשירים, כפי שמוצג למטה.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
he-il	אנו נשתמש גם בהתקני SNMP של מכשירים אלה עבור התקן 'מעקב מכשירים'.

en	Not Applicable - Router
he-il	לא ישים - נתב

en	Not Applicable - Switch/Hub
he-il	לא רלוונטי - Switch / Hub

en	Delete
he-il	מחק

en	Duplicate
he-il	שכפל

en	--dup--
he-il	-

en	You must select at least one device type.
he-il	עליך לבחור לפחות סוג התקן אחד.

en	Continue
he-il	המשך

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את סוגי ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להדגיש את סוגי ההתקנים הבאים. תוכל לשנות את התיאור עבור סוגי המכשירים החדשים. אחרת, אל תשנה ערך למטה והשם המקורי ישוכפל עם סיומת חדשה.

en	<description> (1)

en	Device Type Prefix:
he-il	קידומת סוג מכשיר:

en	Cancel
he-il	ביטול

en	Return
he-il	חזרה אל עריכת פוסט

en	New Type
he-il	סוג חדש

en	Cisco
he-il	סיסקו

en	There were %d Device Types Added!
he-il	היו% d סוגי התקנים שנוספו!

en	No New Device Types Found!
he-il	לא נמצאו סוגי מכשירים חדשים!

en	Import Results
he-il	תוצאות ייבוא

en	Cacti has imported the following items:
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים:

en	Import Device Tracking Device Types
he-il	ייבא סוגי מכשירים למעקב אחר מכשירים

en	Import Device Types from Local File
he-il	ייבוא סוגי התקנים מקובץ מקומי

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
he-il	ציין את המיקום של קובץ ה- CSV שמכיל את פרטי סוג המכשיר שלך.

en	Overwrite Existing Data?
he-il	להחליף נתונים קיימים?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
he-il	האם יש לאפשר לתהליך הייבוא להחליף נתונים קיימים? שים לב, זה לא אומר למחוק שורה ישנה, רק להחליף שורות כפולות.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
he-il	האם לאפשר שורות קיימות להתעדכן?

en	Required File Format Notes
he-il	פורמט קובץ חובה הערות

en	The file must contain a header row with the following column headings.
he-il	על הקובץ להכיל שורת כותרת עם כותרות העמודות הבאות.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
he-il	- שם נפוץ עבור ההתקן. לדוגמה Cisco 6509 Switch

en	- The vendor who produces this device
he-il	- הספק שמייצר את המכשיר

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
he-il	- סוג התקן זה. עיין בהערות שבהמשך לערך שלם זה

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
he-il	- קבוצה ייחודית של תווים מן snmp sysDescr כי ייחודי לזהות את המכשיר הזה

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
he-il	- הספק הספציפי snmp sysObjectID שמבדיל את המכשיר הבא

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
he-il	- פונקציית הסריקה שתשמש לסריקת סוג התקן זה

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
he-il	- פונקציית סריקת ה- IP שתשמש לסריקת סוג התקן זה

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
he-il	- פונקציית הסריקה 802.1x שתשמש לסריקת סוג התקן זה

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
he-il	- אם המספר הסידורי של סוג התקן זה ניתן לקבל באמצעות שאילתת SNMP, הוסף אותו OID כאן

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
he-il	- אם לפונקציית הסריקה שלך אין את היכולת לבודד יציאות מטען או יציאות קישור, זהו מספר היציאה ההתחלתי עבור יציאות משתמש

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
he-il	- זהה lowPort למעט העובדה כי זהו מספר גבוה מספר היציאה של המשתמש

en	- Disabled type is not used
he-il	- לא נעשה שימוש בסוג מושבת

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
he-il	המפתח הראשי לטבלה זו הוא שילוב של שלושת השדות הבאים:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
he-il	לכן, אם תנסה לייבא סוגי מכשירים כפולים, הנתונים הקיימים יעודכנו במידע החדש.

en	is an integer field and must be one of the following:
he-il	הוא שדה שלם וחייב להיות אחד מהבאים:

en	1 - Switch/Hub
he-il	1 - מתג / רכזת

en	2 - Switch/Router
he-il	2 - מתג / נתב

en	3 - Router
he-il	3 - נתב

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
he-il	סוג התקן התקנים נקבע על ידי סריקה זה סוכן snmp עבור sysObjectID ו sysDescription ולהשוות אותו נגד ערכים במסד הנתונים סוגי המכשיר. ההתאמה הראשונה שנמצאת במסד הנתונים משמשת למעקב ישיר אחר ההתקנים על אופן הסריקה. לכן, חשוב מאוד שתבחר sysObjectID_match זה, sysDescr_match, ופונקציית סריקה עבור המכשירים שלך.

en	Switch/Hub
he-il	Switch / Hub

en	Switch/Router
he-il	מתג / נתב

en	Router
he-il	נתב

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
he-il	HEADER LINE: <br> עמודות שנמצאו: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
he-il	שגיאת עיבוד של HEADER LINE: שדה נדרש חסר <br> עמודות שנמצאו: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
he-il	לא ידוע מניח "מתג / רכזת"

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
he-il	INSERT SUCCEEDED: ספק: %s, תיאור: %s, סוג: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
he-il	INSERT FAILED: ספק: %s, תיאור: %s, סוג: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
he-il	INSERT מעוות, קיים: ספק: %s, תיאור: %s, סוג: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
he-il	סוגי ההתקנים של מעקב ההתקנים [עריכה: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
he-il	סוגי מכשירים למעקב אחר מכשירים [חדש]

en	Device Tracking Device Type Filters
he-il	סוג מכשיר מעקב אחר מסננים

en	Device Type Description
he-il	תיאור סוג התקן

en	Device Type
he-il	סוג התקן

en	Port Scanner
he-il	סורק Port

en	IP Scanner
he-il	סורק IP

en	Dot1x Scanner
he-il	Dot1x סורק

en	sysDescription Match
he-il	sysDescription התאמה

en	Vendor OID Match
he-il	התאמה OID ספק

en	Device Types
he-il	סוגי מכשירים

en	No
he-il	לא

en	Yes
he-il	כן

en	No Device Tracking Device Types Found
he-il	לא נמצאו סוגי התקנים למעקב אחר מכשירים

en	Submit Query
he-il	הגש שאילתה

en	Clear Filtered Results
he-il	נקה תוצאות מסוננות

en	Rescan
he-il	×¢×§× ×£ × ×ª ×¨×©× × ×ª × ×§× × × × × × (× × × × × × "hextile raw")

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
he-il	סוגי מכשירים למעקב אחר מכשירים

en	Import
he-il	ייבוא

en	Import Device Types from a CSV File
he-il	ייבוא סוגי התקנים מקובץ מקומי

en	Export Device Types to Share with Others
he-il	ייבוא סוגי התקנים מקובץ מקומי

en	Vendor
he-il	ספק

en	All
he-il	הכל

en	Type
he-il	סוג

en	Enabled
he-il	מאופשר

en	Enable
he-il	אפשר

en	Disable
he-il	כיבוי

en	Change SNMP Options
he-il	שינוי אפשרויות SNMP

en	Change Device Port Values
he-il	שינוי ערכי יציאת התקן

en	Connect to Cacti Host via Hostname
he-il	להתחבר Cacti מארח באמצעות Hostname

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
he-il	להעתיק הגדרות SNMP מ מארח Cacti

en	You must select at least one device.
he-il	עליך לבחור לפחות מכשיר אחד.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשנות פרמטרים של SNMP עבור ההתקנים הבאים, סמן את התיבה לצד השדות שברצונך לעדכן ומלא את הערך החדש.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשנות פרמטרי יציאה עליונים או נמוכים יותר עבור ההתקנים הבאים, סמן את התיבה שליד השדות שברצונך לעדכן ומלא את הערך החדש.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לחבר את ההתקנים הבאים להתקן Cacti המתאים. היחס ייבנה על שמות מארחים שווים. התיאור יעודכן גם כן.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
he-il	לחץ על 'המשך' להעתקת הגדרות SNMP מהתקן Cacti מחובר להתקן מעקב התקנים. כל ההתקנים שאינם מחוברים ידלגו בשקט. ניסיונות SNMP יילקחו מהפעלות חוזרות של Ping.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים

en	Import Device Tracking Devices
he-il	ייבא מכשירים למעקב אחר מכשירים

en	Import Devices from Local File
he-il	ייבוא התקנים מקובץ מקומי

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
he-il	ציין את המיקום של קובץ ה- CSV שמכיל את פרטי המכשיר שלך.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
he-il	- ה- SiteID הידוע למעקב אחר מכשירים עבור התקן זה

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
he-il	- שם פשוט עבור המכשיר. לדוגמה Cisco 6509 Switch

en	- The IP Address or DNS Name for the device
he-il	- כתובת ה- IP או שם ה- DNS עבור ההתקן

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
he-il	- מידע מפורט יותר על המכשיר, כולל מיקום, תנאים סביבתיים וכו '.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
he-il	- רשימת יציאות שלא ניתן לסרוקן עבור התקני משתמש

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
he-il	- מידע מיותר המציין את סוג ההתקן המיועד. ראה להלן ערכים חוקיים.

en	- Id of a set of SNMP options
he-il	- זיהוי של קבוצה של אפשרויות SNMP

en	- The current snmp read string for the device
he-il	- snmp הנוכחי לקרוא מחרוזת עבור המכשיר

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
he-il	- את גרסת snmp אתה רוצה לסרוק את המכשיר הזה עם. ערכים חוקיים הם 1, 2 ו -3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
he-il	- את יציאת UDP כי סוכן snmp פועל

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
he-il	- את הזמן הקצוב ב millisonds לחכות לתגובה snmp לפני שתנסה שוב

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
he-il	- מספר פעמים כדי לנסות שוב בקשה snmp לפני ויתור

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
he-il	- ציין את מספר OID זה ניתן להשיג ב- SNMP יחיד קבל בקשה

en	- SNMP V3: SNMP username
he-il	- SNMP V3: שם משתמש SNMP

en	- SNMP V3: SNMP password
he-il	- SNMP V3: סיסמת SNMP

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
he-il	- SNMP V3: פרוטוקול אימות SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
he-il	- SNMP V3: משפט הסיסמה של SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
he-il	- SNMP V3: פרוטוקול פרטיות SNMP

en	- SNMP V3: SNMP context
he-il	- SNMP V3: הקשר SNMP

en	- SNMP V3: SNMP engine id
he-il	- SNMP V3: מזהה מנוע SNMP

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
he-il	לכן, אם תנסה לייבא התקנים כפולים, רק הנתונים שתציין יעודכנו.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
he-il	HEADER LINE: <br> עמודות שנמצאו: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
he-il	INSERT SUCCEDED: Hostname: SiteID: %s, שם ההתקן: %s, שם מארח %s, SNMP יציאה: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
he-il	נכשל נכשל: SiteID: %s, שם ההתקן: %s, שם מארח %s, SNMP יציאה: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
he-il	INSERT דילוג, קיים: סיטיד: %s, שם ההתקן: %s, שם מארח %s, SNMP יציאה: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
he-il	התקני מעקב מכשירים [עריכה: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
he-il	התקני מעקב מכשירים [חדש]

en	SNMP Information
he-il	מידע SNMP

en	System:
he-il	מערכת הפעלה:

en	Uptime:
he-il	זמן פעילות השרת

en	Hostname:
he-il	שם מארח:

en	ObjectID:
he-il	אובייקט

en	Device Tracking Device Filters
he-il	מסנני מכשיר למעקב אחר מכשירים

en	Device Name
he-il	שם ההתקן:% 1

en	Site Name
he-il	שם אתר

en	Status
he-il	סטטוס

en	Hostname

en	Total IPs
he-il	סה"כ כתובות IP

en	User Ports
he-il	יציאות משתמשים

en	User Ports Up
he-il	יציאות משתמשים

en	Trunk Ports
he-il	טרונק

en	Active Macs
he-il	אקטיב Macs

en	Last Duration
he-il	משך אחרון

en	No Device Tracking Devices
he-il	אין מכשירים למעקב אחר מכשירים

en	None
he-il	ללא

en	Error
he-il	שגיאה

en	No Cacti Link
he-il	אין קישור Cacti

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
he-il	עליך לבחור לפחות Mac מורשה אחד למחיקה.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- Mac המורשה הבא?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
he-il	מעקב אחר מכשירים ב- MacAuth [ערוך: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
he-il	מעקב אחר מכשיר MacAuth [חדש]

en	Device Tracking MacAuth Filters
he-il	מעקב אחר התקני MacAuth

en	Mac Address
he-il	כתובת MAC

en	Reason
he-il	סיבה

en	Added/Modified
he-il	נוסף / השתנה

en	By
he-il	מאת

en	Authorized Mac Addresses
he-il	כתובות MAC מורשות

en	No Authorized Mac Addresses Found
he-il	לא נמצאו כתובות MAC מורשות

en	MAC's
he-il	של MAC

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הפריטים הבאים של Mac שנצפו?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
he-il	מעקב אחר מכשירים ב- MacWatch [עריכה: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
he-il	מעקב אחר מכשירים ב- MacWatch [חדש]

en	Device Tracking MacWatch Filters
he-il	מעקב אחר מסנני MacWatch של ההתקן

en	Watch Name
he-il	שם צפייה

en	Ticket Number
he-il	מספר הכרטיס

en	First Seen
he-il	נראה לראשונה

en	Last Seen
he-il	נראה/תה לאחרונה

en	Watches
he-il	שעונים

en	No Device Tracking Watched Macs Found
he-il	לא נמצא מעקב אחר התקני Mac שנצפו

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את האתרים הבאים?

en	You must select at least one site.
he-il	עליך לבחור לפחות אתר אחד.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
he-il	אתר מעקב אחר מכשירים [עריכה: %s]

en	Device Tracking Site [new]
he-il	אתר מעקב אחר מכשירים [חדש]

en	Device Tracking Site Filters
he-il	מסנני אתר למעקב אחר מכשירים

en	Total IP's
he-il	סך הכל

en	MACS Found
he-il	MACS נמצא

en	Device Errors
he-il	שגיאות בהתקנים

en	No Device Tracking Sites Found
he-il	לא נמצאו אתרים למעקב אחר מכשירים

en	Total Devices
he-il	סך כל המכשירים

en	Total User Ports
he-il	סה"כ יציאות משתמשים

en	Total Oper Ports
he-il	סך הכל יציאות הפעלה

en	Total Trunks
he-il	סך הכל גזעים

en	You must select at least one SNMP Option.
he-il	עליך לבחור לפחות אפשרות SNMP אחת.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את האפשרויות הבאות של SNMP.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשכפל את האפשרויות הבאות של SNMP. ניתן לשנות את פורמט הכותרת עבור אפשרויות SNMP החדשות.

en	<name> (1)

en	Name Format:
he-il	פורמט שם

en	SNMP Options [edit %s]
he-il	אפשרויות SNMP [עריכה %s]

en	SNMP Options [new]
he-il	אפשרויות SNMP [חדש]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
he-il	SNMP Option Set [עריכה: %s]

en	SNMP Option Set [new]
he-il	SNMP Option Set [חדש]

en	Device Tracking SNMP Options
he-il	מעקב אחר הגדרות SNMP של התקנים

en	Item
he-il	פריט

en	Version
he-il	גרסה

en	Community
he-il	קהילה

en	Port
he-il	פורט

en	Timeout
he-il	פסק זמן

en	Retries
he-il	נסה שוב

en	Max OIDs
he-il	מקסימום OIDs

en	Username
he-il	שם משתמש

en	Auth Proto
he-il	Auth פרוטו

en	Priv Proto
he-il	פריו פרוטו

en	Actions
he-il	פעולות

en	No SNMP Items Found
he-il	לא נמצאו פריטים של SNMP

en	Title of SNMP Option Set
he-il	כותרת הגדרת SNMP Option

en	SNMP Settings
he-il	הגדרות SNMP

en	No SNMP Option Sets Found
he-il	לא נמצאו ערכות SNMP אופציות

en	Options
he-il	אפשרויות

en	Device Tracking Process Status
he-il	סטטוס תהליך מעקב אחר מכשירים

en	Refresh
he-il	רענן

en	Current Process Status
he-il	מצב התהליך הנוכחי

en	The Device Tracking Poller is:
he-il	מעקב אחר המכשיר הוא:

en	Running Processes:
he-il	הפעלת תהליכים:

en	Last Time Poller Started:
he-il	בפעם האחרונה פולר התחיל:

en	Poller Frequency:
he-il	תדירות פולר:

en	Approx. Next Runtime:
he-il	כ. זמן ריצה:

en	Approx. Next DB Maintenance:
he-il	כ. 100 תחזוקה DB:

en	Run Time Details
he-il	הפעל פרטי שעה

en	Last Poller Runtime:
he-il	Last Poller זמן ריצה:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
he-il	תחזוקה אחרונה של פולרים זמן ריצה:

en	Maximum Concurrent Processes:
he-il	מקסימום תהליכים מקבילים:

en	processes
he-il	לא הצלחנו לעבד את התרומה שלך, אנא נסה שוב.

en	Maximum Per Device Scan Time:
he-il	מקסימום לכל התקן זמן סריקה:

en	minutes
he-il	דקות

en	DNS Configuration Information
he-il	מידע על תצורת DNS

en	Reverse DNS Resolution is
he-il	רזולוציית DNS לאחור היא

en	Primary DNS Server:
he-il	שרת DNS ראשיים:

en	Secondary DNS Server:
he-il	שרת DNS משני:

en	DNS Resolution Timeout:
he-il	פסק זמן של רזולוציית DNS:

en	milliseconds
he-il	מילי שניות

en	Running Process Summary
he-il	הפעלת תהליך סיכום

en	The DNS Resolver is Not Running
he-il	ה- DNS Resolver אינו פועל

en	The DNS Resolver is Running
he-il	DNS Resolver פועל

en	Date Started
he-il	תאריך פתיחה

en	Completed
he-il	הושלם

en	Waiting
he-il	ממתין

en	Other
he-il	אחר

en	Are You Sure?
he-il	האם אתה בטוח?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
he-il	האם אתה בטוח שברצונך למחוק את כל התוצאות של יציאה ל- MAC ל- IP מהמערכת?

en	Device Tracking Database Results
he-il	מעקב אחר תוצאות מסד נתונים של התקנים

en	The following number of records have been removed from the database: %s
he-il	מספר הרשומות הבא הוסר ממאגר הנתונים: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
he-il	האם אתה בטוח שברצונך למחוק את כל היציאה המצטברת לתוצאות MAC ל- IP מהמערכת?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
he-il	מספר הרשומות הבא הוסר מהטבלה המתקרבת: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
he-il	האם אתה בטוח שברצונך למחוק את כל היציאה המצטברת ל- MAC ל- IP מהמערכת?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
he-il	מספר הרשומות הבא הוסר מהטבלה המתקרבת: %s. ו- %s רשומות יתווספו.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
he-il	פונקציות סריקה של 'מעקב אחר מכשירים' בוטלו. הן יוצגו מחדש לאחר שתערוך מכשיר או סוג התקן.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
he-il	Cacti התקן מעקב אחר כלי עזר

en	Process Status Information
he-il	מידע על סטטוס התהליך

en	View Device Tracking Process Status
he-il	הצג מצב תהליך מעקב אחר התקנים

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
he-il	אפשרות זו תאפשר לך להציג ולהגדיר פרטי תהליך המשויכים לתהליך ההצבעה של מעקב אחר מכשירים.

en	Database Administration
he-il	מינהל מסד נתונים

en	Perform Database Maintenance
he-il	בצע תחזוקת מסד נתונים

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
he-il	מחיקת יציאה פג אל MAC ל IP אסוציאציות מתוך מסד הנתונים. רק רשומות שפג תוקפן, על סמך הקריטריונים שלך, יוסרו.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
he-il	רענון IEEE ספק MAC / OUI מסד נתונים

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
he-il	פונקציה זו תוריד ותתקין את מסד הנתונים העדכני ביותר של OIU מתוך אתר IEEE. לכל כרטיס ממשק רשת (NIC) יש כתובת MAC. ניתן לפצל את כתובת ה- MAC לשני חלקים. החלק הראשון של MAC Addess מכיל את MAC MAC. הספק MAC מזהה מי ייצר את החלק. זה יהיה מועיל לבדוק נקודה עבור התקנים סוררים ברשת.

en	Refresh Scanning Functions
he-il	רענן פונקציות סריקה

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
he-il	מחיקת פונקציות סריקה של מעקב אחר מכשירים ישנים ועשויים להיות זמינים מהתפריט הנפתח שתקבל בעת עריכת סוג התקן.

en	Remove All Scan Results
he-il	הסר את כל תוצאות הסריקה

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
he-il	מחיקת כל יציאה ל- MAC לאגודות IP ממאגר ה- IP של כל כתובות IP, טווחי IP ו- VLANS. כלי זה הוא טוב כאשר אתה רוצה להתחיל מחדש. סכנה: כל הנתונים הקודמים נמחקים.

en	Aggregated Table Administration
he-il	ניהול טבלאות מצטבר

en	Remove All Aggregated Results
he-il	הסר את כל התוצאות המצטברות

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
he-il	מחיקת כל מצטבר (לא תוצאות סריקה) יציאה ל MAC ל IP אסוציאציות ממסד הנתונים. הנתונים שוב יאספו על בסיס נתונים סרוקים חדשים רק בטווח הבא.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
he-il	לבצע טבלה מצטברת לבנות מחדש

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
he-il	מחיקת כל מצטבר (לא תוצאות סריקה) יציאה ל MAC ל IP אסוציאציות מתוך מסד הנתונים שלהם מחדש יצירה המבוססת על כל הנתונים סרוקים עכשיו.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
he-il	מסנן מעקב אחר מכשיר

en	Vendor MAC
he-il	ספק MAC

en	Corporation
he-il	תאגיד

en	Address
he-il	כתובת

en	Vendor Macs
he-il	ספקי מקינטוש

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
he-il	לא נמצא מעקב אחר התקן

en	Device Tracking - ARP/IP View
he-il	מעקב אחר התקנים - תצוגת ARP / IP

en	Switch Name
he-il	שם המתג

en	Switch Hostname
he-il	החלף את שם המארח

en	ED IP Address
he-il	כתובת IP IP

en	ED DNS Hostname
he-il	שם מארח מארח DNS

en	ED MAC Address
he-il	כתובת MAC MAC

en	Vendor Name
he-il	שם הספק

en	Port Number
he-il	מספר נמל

en	Port Name
he-il	שם נמל

en	Last Scan Date
he-il	תאריך סריקה אחרונה

en	ARP Cache
he-il	מטמון ARP

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
he-il	תחילה עליך לבחור אתר, התקן או קריטריון חיפוש אחר.

en	No Device Tracking IP Results Found
he-il	לא נמצאו תוצאות מעקב IP של התקנים

en	Device
he-il	התקן

en	IP's
he-il	IP

en	IP
he-il	כתובת IP

en	Show
he-il	הצג

en	Most Recent
he-il	הכי חדשים

en	MAC
he-il	מק

en	Device Tracking - Device Report View
he-il	מעקב אחר מכשירים - תצוגת דוח מכשירים

en	Unknown Device Type
he-il	סוג התקן לא מוכר

en	Total VLAN's
he-il	סה"כ VLAN

en	Edit Device
he-il	החלף את המכשיר

en	View Graphs
he-il	גרפים

en	Device Not Mapped to Cacti Device
he-il	סנכרון מכשיר מעקב ההתקנים על מכשיר קקט

en	View MAC Addresses
he-il	כתובות MAC

en	No Device Tracking Devices Found
he-il	לא נמצאו מכשירים למעקב אחר מכשירים

en	Hub/Switch
he-il	רכזת / מתג

en	Device Tracking - 802.1x View
he-il	מעקב אחר מכשירים - תצוגת 802.1x

en	Domain
he-il	דומיין

en	802.1x Sessions
he-il	802.1x פעילויות באתר

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
he-il	אין מעקב אחר התקנים נמצאו 802.1x פעילויות באתר

en	Dot1x Scan Results
he-il	Dot1x סורק

en	Sessions
he-il	הפעלות

en	Any Status
he-il	כל הסטטוסים

en	No Method
he-il	שיטה

en	DATA
he-il	נתונים

en	VOICE

en	Portname

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
he-il	מעקב אחר מכשירים - מעקב אחר תצוגת גרף המכשיר

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
he-il	רשימת גרפים מותאמים אישית - מסננים מהרשימה

en	Device Tracking - Network Interfaces View
he-il	מעקב אחר מכשירים - תצוגת ממשקי רשת

en	No Device Tracking Interfaces Found
he-il	לא נמצאו ממשקי מעקב התקנים

en	Interface Up
he-il	ממשק למעלה

en	No Alias
he-il	אין כינוי

en	Errors Present
he-il	שגיאות הנוכחי

en	Discards Present
he-il	מתנת הדיסק

en	No Graphs
he-il	גרפים

en	Interface Down
he-il	ממשק למטה

en	Interface Scan Results
he-il	הסר את כל תוצאות הסריקה

en	Name
he-il	שם

en	Description
he-il	תיאור

en	Alias
he-il	כינוי

en	InBound %%%
he-il	InBound%

en	OutBound %%%
he-il	OutBound%

en	In (B/S)
he-il	ב (B / S)

en	Out (B/S)
he-il	(B / S)

en	In Err Total
he-il	ב סך הכל

en	In Disc Total
he-il	בדיסק סך הכל

en	UProto Total
he-il	סך הכל

en	Out Err Total
he-il	סך הכל

en	Out Disc Total
he-il	סך הכל דיסק

en	In Err (E/S)
he-il	ב Err (E / S)

en	In Disc (D/S)
he-il	בדיסק (D / S)

en	UProto (UP/S)
he-il	UProto (UP / S)

en	Out Err (OE/S)
he-il	Out Err (OE / S)

en	Out Disc (OD/S)
he-il	דיסק חיצוני (OD / S)

en	Last Change
he-il	שינוי אחרון

en	Last Scanned
he-il	סרוק לאחרונה

en	Filters
he-il	מסננים

en	All Interfaces
he-il	כל הממשקים

en	All Non-Ignored Interfaces
he-il	כל הממשקים שאינם מתעלמים

en	All Ignored Interfaces
he-il	כל הממשקים התעלמו

en	High In/Out Utilization > %d %
he-il	ניצול גבוה של כניסות/יציאות > {0 }%

en	High In Utilization > %d %
he-il	שימוש גבוה > {0 }%

en	High Out Utilization > %d %
he-il	ניצול High Out > {0 }%

en	With Issues
he-il	עם בעיות

en	Up Interfaces
he-il	עד ממשקים

en	Up Interfaces No Alias
he-il	עד ממשקים לא כינוי

en	Errors Accumulating
he-il	טעויות מצטברות

en	Discards Accumulating
he-il	הצטברות מצטבר

en	Changed in Last Day
he-il	השתנה ביום האחרון

en	Bandwidth
he-il	רוחב פס

en	Show Totals
he-il	הצג סיכומים

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
he-il	מעקב אחר מכשירים - תצוגת דוח טווח IP של אתר

en	IP Range
he-il	טווח IP

en	Current IP Addresses
he-il	כתובות IP נוכחיות

en	Current Date
he-il	התאריך הנוכחי

en	Maximum IP Addresses
he-il	כתובות IP מקסימליות

en	Maximum Date
he-il	תאריך מקסימלי

en	IP Address Ranges
he-il	כתובת IP טווחים

en	Edit Site
he-il	אתר

en	View IP Addresses
he-il	כתובות IP נוכחיות

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
he-il	לא נמצאו מעקב אחר כתובות IP של האתר

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
he-il	מעקב אחר התקנים - תצוגת דוח IP ל - MAC

en	Authorize
he-il	אשר

en	Revoke
he-il	שלול

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
he-il	לא ניתן לבטל את כתובות MAC הבאות משום שהן חברות באישורים קבוצתיים %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לאשר את כתובות MAC הבאות.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לבטל את כתובות MAC הבאות.

en	You must select at least one MAC Address.
he-il	עליך לבחור לפחות כתובת MAC אחת.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
he-il	אינך מורשה לשנות הרשאות של Mac.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
he-il	פיתוח:%s IP.:%s MAC.:%s יציאה.:%s ספירה.: [%s]

en	You must select at least one Row.
he-il	עליך לבחור שורה אחת לפחות.

en	You are not permitted to delete rows.
he-il	אינך רשאי למחוק שורות.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את השורות הבאות מהטבלה המצטברת.

en	Authorized
he-il	מאושר

en	VLAN ID
he-il	מזהה VLAN

en	VLAN Name
he-il	שם VLAN

en	MAC Addresses
he-il	כתובות MAC

en	Not Authorized
he-il	מאושר

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
he-il	עליך לבחור אתר, התקן או קריטריונים אחרים לחיפוש.

en	No Device Tracking Port Results Found
he-il	לא נמצאו תוצאות מעקב אחר התקן

en	Count
he-il	ספירה

en	Aggregated
he-il	מצטבר

en	Device Tracking - Site Report View
he-il	מעקב אחר מכשירים - תצוגת דוח אתר

en	Rescan Site
he-il	מכשיר Rescan

en	View Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	View IP Ranges
he-il	IP טווחים

en	Sites / Device Types
he-il	סוגי מכשירים

en	Site Scan Results
he-il	הסר את כל תוצאות הסריקה

en	Device Tracking
he-il	מעקב אחר מכשירים

en	General Settings
he-il	הגדרות כלליות

en	Scanning Frequency
he-il	תדירות סריקה

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
he-il	בחר מתי לאסוף נתוני MAC ו- IP ונתונים סטטיסטיים מממשקי הרשת שלך.

en	Concurrent Processes
he-il	תהליכים מקבילים

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
he-il	ציין כמה מכשירים ייסרקו בו-זמנית עד שכל המכשירים ייבדקו.

en	Scanner Max Runtime
he-il	סורק מקס

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
he-il	ציין את מספר הדקות של פונקציית סריקה של התקן, ותאפשר לה לפעול לפני המערכת בהנחה שהיא הושלמה. הגדרה זו תתקן עבור עבודות סריקה מושפעות.

en	Start Time for Data Collection
he-il	זמן התחלה עבור איסוף נתונים

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
he-il	מתי אתה רוצה את איסוף הנתונים הראשון יתקיים. כל זמני איסוף הנתונים בעתיד יתבססו על זמן התחלה זה. דוגמה טובה תהיה 12:00 AM.

en	Database Maintenance Time
he-il	זמן תחזוקת מסד נתונים

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
he-il	כאשר יש להסיר רשומות מסד נתונים ישנות ממסד הנתונים. שים לב שלא תותר גישה למסד הנתונים של הנמל בזמן פעולה זו.

en	Confirm Utilities Prompt
he-il	אשר את בקשת השירות

en	When using utilities, prompt for verification
he-il	בעת שימוש בכלי שירות, בקש לאימות

en	Data Retention
he-il	שמירת נתונים

en	How long should port MAC details be retained in the database.
he-il	כמה זמן יש לשמור את פרטי ה- MAC של היציאה במאגר הנתונים.

en	Data Retention IPs
he-il	שמירת נתונים

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
he-il	כמה זמן יש לשמור את פרטי ה- MAC של היציאה במאגר הנתונים.

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
he-il	החלף רמה התעלם יציאות

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
he-il	באיזה מפריד יש להשתמש ב'מעקב אחר מכשירים 'בעת ניתוח מחרוזת' התעלם מאכסניות 'עבור כל מתג.

en	Auto Detect
he-il	זיהוי אוטומטי

en	Colon [:]
he-il	המעי הגס [:]

en	Pipe [|]
he-il	צינור [|]

en	Space [ ]
he-il	שטח []

en	Mac Address Delimiter
he-il	Mac כתובת Delimiter

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
he-il	איך צריך להיות כל אוקטט של כתובת MAC להיות תחום.

en	Dash [-]
he-il	לזנק [-]

en	Ports to Ignore
he-il	יציאות להתעלם

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
he-il	ספק ביטוי קבוע של שמות משתמש או אם תיאורים של יציאות להתעלם ברשימת הממשקים. לדוגמה, (Vlan | Loopback | Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
he-il	רוחב פס השימוש ברוחב פס

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
he-il	בעת בדיקת נתונים סטטיסטיים של ממשק רשת, מהו סף רוחב הפס שברצונך להציג כברירת מחדל.

en	%d Percent
he-il	% d אחוז

en	DNS Settings
he-il	הגדרות DNS

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
he-il	בצע רזולוציית שם DNS הפוך

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
he-il	האם ה- Device Tracking מבצע בדיקת DNS הפוכה של כתובות ה- IP המשויכות ליציאות. זהירות: אם DNS אינו מוגדר כראוי, פעולה זו תאט את זמן הסריקה באופן משמעותי.

en	Primary DNS IP Address
he-il	כתובת IP ראשית של DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
he-il	הזן את כתובת ה- IP הראשית של DNS כדי להשתמש בה עבור בדיקה לאחור.

en	Secondary DNS IP Address
he-il	כתובת IP משנית של DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
he-il	הזן את כתובת ה- IP של ה- DNS המשנית כדי להשתמש בה לחיפוש הפוך.

en	DNS Timeout
he-il	פסק זמן של DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
he-il	הזן את הזמן הקצוב של DNS באלפיות שנייה. מעקב אחר מכשירים משתמש בפתרון DNS מבוסס PHP.

en	DNS Prime Interval
he-il	מרווח ראשוני של DNS

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
he-il	באיזו תדירות, תוך שניות עוקבת את 'מעקב אחר מכשירים' את הצורך של ה- IP להיפתר לכתובות MAC עבור רזולוציית DNS. באמצעות מספר גדול יותר כאשר יש לך כמה אלפי מכשירים יגדיל את הביצועים.

en	Notification Settings
he-il	הגדרות התראות

en	Source Address
he-il	כתובת המקור

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
he-il	כתובת האימייל של המקור עבור הודעות דוא"ל למעקב אחר מכשירים.

en	Source Email Name
he-il	שם דוא"ל מקור

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
he-il	שם האימייל של המקור עבור הודעות דוא"ל למעקב אחר מכשירים.

en	MACTrack Administrator
he-il	MACTrack מנהל

en	MacWatch Default Body
he-il	גוף ברירת המחדל של MacWatch

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
he-il	גוף הדואר האלקטרוני שהוגדר מראש עבור הודעות דוא"ל למעקב אחר מכשירים ב- MacWatch. הגוף יכול להכיל כל תגי HTML חוקיים. הוא תומך גם תגי החלפה כי יעובדו בעת שליחת דוא"ל. תגים חוקיים כוללים <IP> , <MAC> , <TICKET> , <SITENAME> , <DEVICEIP> , <PORTNAME> , <PORTNUMBER> , <DEVICENAME> .

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
he-il	כתובת MAC <MAC> נמצא בכתובת IP <IP> עבור מספר כרטיס: <TICKET> . <br> ההתקן נמצא בכתובת <br> אתר: <SITENAME> , התקן <DEVICENAME> , IP <DEVICEIP> , נמל <PORTNUMBER> , ואת שם היציאה <PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
he-il	כתובות דואר אלקטרוני של MacAuth

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
he-il	רשימה מופרדת בפסיקים של משתמשים כדי לקבל את הודעות הדוא"ל של MacAuth.

en	MacAuth Report Frequency
he-il	תדר דוח MacAuth

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
he-il	באיזו תדירות יישלחו דוחות MacAuth בדוא"ל.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
he-il	מעקב אחר הגדרות ArpWatch

en	Enable ArpWatch
he-il	הפעל את ArpWatch

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
he-il	האם מעקב התקנים צריך גם להשתמש בנתוני ArpWatch כדי להשלים את Mac ברזולוציה IP / DNS?

en	ArpWatch Database Path
he-il	נתיב מסד נתונים ArpWatch

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
he-il	המיקום של קובץ מסד הנתונים של ArpWatch בשרת Cacti.

en	SNMP Presets
he-il	הגדרות SNMP

en	Update Policy for SNMP Options
he-il	עדכון מדיניות עבור אפשרויות SNMP

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
he-il	מדיניות סינכרון של אפשרויות SNMP בין התקני Cacti לבין התקני מעקב התקנים.

en	Default SNMP version for all new hosts.
he-il	גרסת ברירת המחדל של SNMP עבור כל המארחים החדשים.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
he-il	ברירת המחדל של קהילת SNMP עבור כל המארחים החדשים.

en	Communities
he-il	קהילות

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
he-il	מלא את רשימת מחרוזות הקריאה הזמינות של SNMP כדי לבדוק את ההתקן. כל מחרוזת קריאה חייבת להיות מופרדת באמצעות נקודתיים ':'. מחרוזות קריאה אלה ייבדקו ברצף אם מחרוזת הקריאה הראשית אינה חוקית.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
he-il	יציאת UDP / TCP כדי לסקור את סוכן SNMP.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
he-il	ברירת מחדל של זמן הקצאת SNMP במילי-שניות.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
he-il	מספר פעמים מאבטח SNMP ינסה להגיע למארח לפני שנכשל.

en	snmpbulkwalk Binary Path
he-il	נתיב בינארי

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
he-il	השביל אל הבינארית של snmpbulkwalk.

en	MacTrack Settings
he-il	הגדרות SNMP

en	Default Tab
he-il	ברירת מחדל

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
he-il	איזו כרטיסיית MacTrack תרצה להיות כרטיסיית ברירת המחדל שלך בכל פעם שאתה עובר לשנייה של MacTrack.

en	IP Addresses
he-il	כתובות IP

en	Mac Addresses
he-il	כתובת MAC

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
he-il	התקני מעקב מכשירים

en	(Edit)
he-il	(עריכה)

en	(Import)
he-il	ייבוא

en	Device Tracking Device Types
he-il	סוגי מכשירים למעקב אחר מכשירים

en	Device Tracking Sites
he-il	אתרים למעקב אחר מכשירים

en	Mac Address Tracking Utility
he-il	מעקב אחר כתובת השירות

en	Mac Address Authorization Utility
he-il	Mac כתובת הרשאה השירות

en	Device Tracking Vendor Macs
he-il	מעקב אחר מכשיר Mac

en	Device Tracking View Macs
he-il	מעקב אחר מכשירים צפה ב- Mac

en	Device Tracking Dot1x View
he-il	מעקב אחר התקנים Dot1x View

en	Device Tracking IP Address Viewer
he-il	מעקב אחר כתובת IP של התקן

en	Device Tracking View Interfaces
he-il	מעקב אחר מכשירים הצגת ממשקים

en	Device Tracking View Sites
he-il	מעקב אחר מכשירים הצג אתרים

en	Device Tracking View IP Ranges
he-il	מעקב אחר התקנים הצג טווחי IP

en	Device Tracking View Devices
he-il	מעקב אחר מכשירים הצג מכשירים

en	Device Tracking Utilities
he-il	כלי שירות למעקב אחר התקנים

en	Truncate Port Results Table
he-il	לקצץ תוצאות נמל

en	Truncate Aggregated Port Results Table
he-il	תוצאות נמל מצטברות

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
he-il	לקצץ וליצור מחדש תוצאות נמל צובר

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
he-il	רענן / עדכן את מסד הנתונים של ספק MAC מתוך IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
he-il	מציג גרף מעקב אחר מכשירים

en	MacTrack

en	%d Seconds
he-il	%d שניות

en	%d Minute
he-il	‫%d דקה

en	Matches
he-il	התאמות

en	Contains
he-il	מכיל

en	Begins With
he-il	מתחיל עם

en	Does Not Contain
he-il	אינו מכיל

en	Does Not Begin With
he-il	לא מתחיל עם

en	Is Null
he-il	האם ריק

en	Is Not Null
he-il	לא ריק

en	Half
he-il	חצי

en	Full
he-il	מלא

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
he-il	סנכרן התקן קקטוס להתקן מעקב ההתקנים

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
he-il	סנכרון מכשיר מעקב ההתקנים על מכשיר קקט

en	Every %d Minutes
he-il	כל %d דקות

en	Every %d Hour
he-il	כל% d שעות

en	Every %d Hours
he-il	כל% d שעות

en	Every Day
he-il	כל יום

en	%d Month
he-il	% d חודש

en	%d Months
he-il	%d חודשים

en	%d Year
he-il	% d שנה

en	On Scan Completion
he-il	על השלמת הסריקה

en	Every %d Days
he-il	כל% d ימים

en	Every Week
he-il	כל שבוע

en	Management
he-il	ניהול

en	SNMP Options
he-il	אפשרויות SNMP

en	Mac Watch
he-il	מק Watch

en	Tracking Tools
he-il	כלי מעקב

en	Mac Authorizations
he-il	הרשאות מק

en	Tracking Utilities
he-il	מעקב אחר כלי עזר

en	Device Scanning Function Options
he-il	אפשרויות פונקציית סריקה של ההתקן

en	Give this device type a meaningful description.
he-il	תן סוג התקן זה תיאור משמעותי.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
he-il	מלא את השם עבור הספק מסוג התקן זה.

en	Choose the type of device.
he-il	בחר את סוג ההתקן.

en	System Description Match
he-il	תיאור המערכת התאמה

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
he-il	ספק מידע חשוב שיעזור למעקב אחר מכשירים לזהות את סוג המכשיר. התו הכללי הוא הסימן '%'.

en	Vendor SNMP Object ID Match
he-il	מזהה מזהה אובייקט SNMP התאמה

en	MAC Address Scanning Function
he-il	כתובת MAC פונקציית סריקה

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
he-il	פונקציית הסריקה מעקב אחר התקנים כדי להתקשר כדי להשיג ולאחסן פרטי יציאה. שם הפונקציה הוא כל מה שנדרש. ארבעת הפרמטרים הבאים מניחים ותמיד יצורפו: &#39;my_function ($ site, $ device, $ lowport, $ highport)&#39;. אין צורך בתפקוד של נתב טהור.

en	IP Address Scanning Function
he-il	כתובת IP פונקציית סריקה

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
he-il	פונקציית הסריקה 'מעקב אחר התקנים' ספציפית למכשירי Layer3 העוקבים אחר כתובות IP.

en	802.1x Scanning Function
he-il	802.1x פונקציית סריקה

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
he-il	פונקציית הסריקה 'מעקב אחר התקנים' ספציפית למתגים עם dot1x מופעלת.

en	Serial Number Base OID
he-il	מספר סידורי בסיס OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
he-il	ה- OMP של SNMP המשמש להשגת המספר הסידורי של המכשיר הזה יאוחסן בטבלה 'פרטי נכס למעקב אחר מכשירים'.

en	Serial Number Collection Method
he-il	מספר סידורי אוסף שיטה

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
he-il	איך הוא המספר הסידורי שנאסף עבור OID זה. אם 'SNMP Walk', אנו מניחים מספר סידורי. אם 'קבל', זה יהיה רק אחד ..

en	SNMP Get
he-il	SNMP קבל

en	SNMP Walk

en	Low User Port Number
he-il	מספר משתמש נמוך

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
he-il	ספק את מספר היציאה הנמוך של המשתמש בבורר זה. השאר 0 כדי לאפשר למערכת לחשב אותו.

en	High User Port Number
he-il	מספר נמל משתמש גבוה

en	Disabled device type is not used.
he-il	לא נעשה שימוש בסוג המכשיר שהושבת.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
he-il	מלא את השם של אפשרות זו SNMP.

en	SNMP Version
he-il	גרסת SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
he-il	בחר את גרסת ה- SNMP עבור מחשב מארח זה.

en	SNMP Community String
he-il	מחרוזת קהילה של SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
he-il	מלא את קהילת הקריאה של SNMP עבור התקן זה.

en	SNMP Port
he-il	נמל SNMP

en	SNMP Timeout
he-il	פסק זמן של SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
he-il	המספר המרבי של אלפיות השנייה Cacti יחכה לתגובת SNMP (לא עובד עם תמיכה ב- php-snmp).

en	SNMP Retries
he-il	SNMP ניסיונות חוזרים

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
he-il	המספר המרבי של ניסיונות להגיע למכשיר באמצעות קריאה SNMP לפני ויתור.

en	Maximum OID's Per Get Request
he-il	מקסימום OID לכל לקבל בקשה

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
he-il	ציין את מספר OID זה ניתן להשיג ב SNMP יחיד קבל בקשה.

en	SNMP Username (v3)
he-il	שם משתמש ב- SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
he-il	שם משתמש V3 SNMP עבור התקן זה.

en	SNMP Password (v3)
he-il	סיסמת SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
he-il	SNMP v3 סיסמה עבור התקן זה.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
he-il	פרוטוקול של SNMP Auth (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
he-il	בחר את פרוטוקול האישור של SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
he-il	משפט סיסמאות של SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
he-il	בחר במשפט הסיסמה של פרטיות SNMPv3.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
he-il	פרוטוקול פרטיות של SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
he-il	בחר את פרוטוקול הפרטיות של SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
he-il	הקשר SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
he-il	הזן את ההקשר של SNMP v3 כדי להשתמש בו.

en	SNMP Engine ID (v3)
he-il	מזהה מנוע SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
he-il	הזן את מזהה המנוע SNMP v3 כדי להשתמש בהתקן זה.

en	General Device Settings
he-il	הגדרות התקן כלליות

en	Give this device a meaningful name.
he-il	תן למכשיר שם בעל משמעות.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
he-il	מלא את שם המארח המלא עבור מכשיר זה.

en	Related Cacti Host
he-il	קשור Cacti מארח

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
he-il	שרת מעקב אחר ההתקנים מחובר למארח Cacti זה.

en	Scan Type
he-il	סוג סריקה

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
he-il	בחר את סוג הסריקה שברצונך לבצע במכשיר זה.

en	Choose the site to associate with this device.
he-il	בחר את האתר שברצונך לשייך למכשיר זה.

en	Device Notes
he-il	הערות מכשיר

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
he-il	ערך שדה זה שימושי לשמירת מידע כללי על התקן מסוים.

en	Disable Device
he-il	השבת את המכשיר

en	Check this box to disable all checks for this host.
he-il	סמן תיבה זו כדי להשבית את כל הבדיקות עבור מארח זה.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
he-il	Switch / Hub, מתג / נתב הגדרות

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
he-il	ספק רשימה של יציאות בבורר / מרכז ספציפי אשר יש להתעלם מתוצאות ה- MAC. יציאות כגון יציאות קישור / ארגז שלא ניתן להבחין ביציאות משתמש אחרות הן דוגמאות. יש להפריד בין כל מספר יציאה באמצעות נקודתיים, מקטרת או רווח '', '|', ''. לדוגמה, 'Fa0 / 1: Fa1 / 23' או 'Fa0 / 1 Fa1 / 23' יהיה מקובל עבור חלק מהיצרנים.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set
he-il	ניתן להשתמש בהגדרות SNMP ספציפיות או לבחור בערכת SNMP. במקרה השני, mactrack מנסה למצוא הגדרות נכונות ממערכת SNMP

en	Read Strings
he-il	קרא מחרוזות

en	DEPRECATED: SNMP community strings
he-il	DEPRECATED: SNMP מחרוזות הקהילה

en	Specific SNMP Settings
he-il	הגדרות SNMP ספציפיות

en	Connectivity Options
he-il	אפשרויות קישוריות

en	Terminal Type
he-il	סוג מסוף

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
he-il	בחר את סוג המסוף שבו אתה משתמש לחיבור להתקן זה.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
he-il	שם משתמש

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
he-il	שם המשתמש שישמש לשיטת האימות המותאמת אישית שלך. דוגמאות כוללות SSH, RSH, HTML וכו '.

en	Password
he-il	סיסמה

en	The password to be used for your custom authentication.
he-il	הסיסמה שתשמש לאימות המותאם אישית שלך.

en	Private Key Path
he-il	נתיב מפתח פרטי

en	The path to the private key used for SSH authentication.
he-il	הנתיב אל המפתח הפרטי המשמש לאימות SSH.

en	Sequence
he-il	סדר פעולות

en	Sequence of Item.
he-il	רצף של פריט.

en	General Site Settings
he-il	הגדרות אתר כלליות

en	Please enter a reasonable name for this site.
he-il	הזן שם סביר עבור אתר זה.

en	Primary Customer Contact
he-il	איש הקשר הראשי של הלקוח

en	The principal customer contact name and number for this site.
he-il	שם איש הקשר הראשי של הלקוח ומספרו באתר זה.

en	NetOps Contact
he-il	צור קשר עם NetOps

en	Please principal network support contact name and number for this site.
he-il	אנא ציין את שם איש הקשר הראשי של הרשת ואת מספר הטלפון עבור אתר זה.

en	Facilities Contact
he-il	צור קשר עם המתקנים

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
he-il	אנא רכוש ראשי / שם איש קשר אבטחה ומספר עבור אתר זה.

en	Site Information
he-il	מידע על האתר

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
he-il	ספק מידע ספציפי לאתר, בצורה חופשית, המאפשר לך לנהל את המיקום הזה בצורה טובה יותר.

en	General Mac Address Tracking Settings
he-il	כללי מעקב כתובת כתובת

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
he-il	הזן את כתובת ה- MAC כדי לצפות בה.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
he-il	שם מעקב / שם דוא"ל למעקב

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
he-il	הזן שם סביר עבור ערך מעקב MAC זה. מידע זה יהיה בשורת הנושא של הדוא"ל שלך

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
he-il	מספר כרטיס עבור הפניה צולבת עם מערכת התמיכה של החברה שלך (s).

en	Notification Schedule
he-il	תזמון הודעות

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
he-il	בחר באיזו תדירות יש ליצור אימייל עבור פריט זה של Mac Watch.

en	First Occurrence Only
he-il	הופעה ראשונה בלבד

en	All Occurrences
he-il	כל המופעים

en	Every Hour
he-il	כל שעה

en	Email Addresses
he-il	כתובות דוא"ל

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
he-il	הזן נקודה פסיק מופרדת מכתובות דוא"ל שתוצג הודעה כאשר כתובת MAC זו היא.

en	General Mac Address Authorization Settings
he-il	כללי Mac כתובת הרשאות אישור

en	MAC Address Match
he-il	התאמת כתובת MAC

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
he-il	הזן את מחרוזת ההתאמה של כתובת MAC או כתובת MAC כדי לקבל אישור אוטומטי. אם ברצונך לאשר קבוצה של כתובות MAC, באפשרותך להשתמש בתו הכללי של '%' בכל מקום בכתובת MAC.

en	Please add a reason for this entry.
he-il	הוסף סיבה לערך זה.