en	Idle
el	Στροφές βραδυπορίας

en	Running
el	Τρέχουσες

en	No method
el	Μέθοδος

en	Authentication Success
el	Επιτυχία ελέγχου ταυτότητας

en	Authentication Failed
el	Η ταυτοποίηση απέτυχε

en	Authorization Success
el	Επιτυχία εξουσιοδότησης

en	Authorization Failed
el	Η εξουσιοδότηση απέτυχε

en	Device Tracking OUI Database Import Results
el	Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εισαγωγής δεδομένων βάσης δεδομένων OUI

en	Getting OUI Database from IEEE
el	Λήψη βάσης δεδομένων OUI από το IEEE

en	Getting OUI Database from the IEEE
el	Λήψη βάσης δεδομένων OUI από το IEEE

en	OUI Database Download from IEEE Complete
el	Λήψη βάσης δεδομένων OUI από το IEEE Complete

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
el	Λήψη βάσης δεδομένων OUI από το IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
el	Υπήρχαν καταχωρήσεις '% d' Προστέθηκαν / ενημερώθηκαν στη βάση δεδομένων.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
el	Υπήρχαν αφαιρούμενες εγγραφές '% d' από τη βάση δεδομένων.

en	atifIndexes data collection complete
el	ολοκληρώθηκε η συλλογή δεδομένων atifIndexes

en	atPhysAddress data collection complete
el	στη συλλογή δεδομένωνPhysAddress ολοκληρώθηκε

en	atNetAddress data collection complete
el	Η συλλογή δεδομένων atNetAddress ολοκληρώθηκε

en	atEntries assembly complete.
el	στην ολοκλήρωση της συναρμολόγησης.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
el	HOST: %s, ολοκληρώθηκε η συλλογή πληροφοριών διεύθυνσης IP

en	Rescan Device
el	Εγκαταστήστε ξανά τη συσκευή

en	View Non Interface Graphs
el	Προβολή διεπαφών

en	No Non Interface Graphs in Cacti
el	Χωρίς γραφήματα χωρίς διασύνδεση στους Κάκτους

en	View Interface Graphs
el	Προβολή διεπαφών

en	No Interface Graphs in Cacti
el	Προβολή διεπαφών

en	Since Restart
el	Από την επανεκκίνηση

en	Down
el	Πεσμένος

en	Up
el	Πάνω

en	Data
el	Ημερομηνία

en	Voice
el	Φωνή

en	Device Rescan '%s'
el	Επαναφορά συσκευής ' %s'

en	Site scan '%s'
el	Σάρωση ιστοτόπου ' %s'

en	Device Enable '%s'
el	Ενεργοποίηση συσκευής ' %s'

en	Device Disable '%d'
el	Η συσκευή απενεργοποιείται '% d'

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	%d Hours
el	% d Ώρες

en	%d Days
el	%d Ημέρες

en	%d Weeks
el	% d εβδομάδες

en	Not Recorded
el	Δεν έχει καταγραφεί

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
el	Κατάσταση: Τρέξιμο, Διαδικασίες:% d, Πρόοδος: %s, LastRuntime:% f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
el	Κατάσταση: Idle, LastRuntime:% f δευτερόλεπτα, Διαδικασίες:% d διεργασίες, Συσκευές:% d, Επόμενος χρόνος εκτέλεσης: %s

en	Disabled
el	Απενεργοποιημένο

en	Scanning Rate: Every %s
el	Ρυθμός σάρωσης: Κάθε %s

en	View Interfaces
el	Προβολή διεπαφών

en	Not Detected
el	Δεν εντοπίστηκε

en	Sites
el	Ιστοσελίδες

en	Devices
el	Τύπος Συσκευής

en	IP Ranges
el	IP Περιθώρια

en	IP Address

en	MAC Address
el	Διεύθυνση MAC

en	Interfaces
el	Διεπαφές

en	Dot1x

en	Graphs
el	Γραφήματα

en	Unknown
el	Άγνωστο

en	Search
el	Αναζήτηση

en	Default
el	Προεπιλογή

en	Show Device Details
el	Εμφάνιση λεπτομερειών συσκευής

en	Go
el	Πήγαινε

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Export
el	Εξαγωγή

en	Site
el	Ιστοσελίδα

en	Any
el	Οποιοδήποτε

en	SubType

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
el	Συσκευή εντοπισμού συσκευών: ( %s) ενημερώθηκε με επιτυχία

en	Import into Device Tracking Database
el	Εισαγωγή στη βάση δεδομένων παρακολούθησης συσκευών

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
el	Κάντε κλικ στην επιλογή 'Συνέχεια' για να εισαγάγετε την ακόλουθη συσκευή στην παρακολούθηση συσκευών; Προσδιορίστε τις πρόσθετες επιλογές συσκευής παρακολούθησης συσκευών, όπως δίνονται παρακάτω.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
el	Θα χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις επιλογές των συσκευών SNMP για τη συσκευή εντοπισμού συσκευής.

en	Not Applicable - Router
el	Δεν ισχύει - Router

en	Not Applicable - Switch/Hub
el	Δεν ισχύει - Διακόπτης / Διανομέας

en	Delete
el	Διαγραφή

en	Duplicate
el	Αντιγραφή

en	--dup--
el	- -

en	You must select at least one device type.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν τύπο συσκευής.

en	Continue
el	Συνέχεια

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τους ακόλουθους τύπους συσκευών.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τον παρακάτω τύπο συσκευής. Μπορείτε να αλλάξετε προαιρετικά την περιγραφή για τους νέους τύπους συσκευών. Διαφορετικά, μην αλλάξετε την τιμή παρακάτω και το αρχικό όνομα θα αναπαραχθεί με μια νέα κατάληξη.

en	<description> (1)

en	Device Type Prefix:
el	Πρόθεμα τύπου συσκευής:

en	Cancel
el	Ακύρωση

en	Return
el	Επιστροφή

en	New Type
el	Νέος Τύπος Εxpert

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
el	Υπήρχαν% d Τύποι συσκευών που προστέθηκαν!

en	No New Device Types Found!
el	Δεν βρέθηκαν νέοι τύποι συσκευών!

en	Import Results
el	Εισαγωγή Αποτελεσμάτων

en	Cacti has imported the following items:
el	Ο Cacti εισήγαγε τα ακόλουθα στοιχεία:

en	Import Device Tracking Device Types
el	Εισαγωγή συσκευών εντοπισμού συσκευών εισαγωγής

en	Import Device Types from Local File
el	Εισαγωγή τύπων συσκευών από το τοπικό αρχείο

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
el	Καθορίστε τη θέση του αρχείου CSV που περιέχει τις πληροφορίες τύπου συσκευής σας.

en	Overwrite Existing Data?
el	Να αντικαταστήσετε υπάρχοντα δεδομένα;

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
el	Πρέπει να επιτραπεί στη διαδικασία εισαγωγής να αντικαταστήσει υπάρχοντα δεδομένα; Σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει διαγραφή παλιάς σειράς, αντικαταστήστε μόνο τις διπλές σειρές.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
el	Να επιτρέπεται η ενημέρωση υφιστάμενων σειρών;

en	Required File Format Notes
el	Απαιτούμενες σημειώσεις μορφοτύπου αρχείου

en	The file must contain a header row with the following column headings.
el	Το αρχείο πρέπει να περιέχει μια σειρά κεφαλίδας με τις ακόλουθες επικεφαλίδες στηλών.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
el	- Κοινό όνομα για τη συσκευή. Για παράδειγμα, ο διακόπτης Cisco 6509

en	- The vendor who produces this device
el	- Ο πωλητής που παράγει αυτή τη συσκευή

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
el	- Ο τύπος της συσκευής είναι. Δείτε τις παρακάτω σημειώσεις για αυτήν την ακέραια τιμή

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
el	- Ένα μοναδικό σύνολο χαρακτήρων από το snms sysDescr που αναγνωρίζουν μοναδικά αυτή τη συσκευή

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
el	- Το smsObjectID για το συγκεκριμένο προμηθευτή που διακρίνει αυτή τη συσκευή από την επόμενη

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
el	- Η λειτουργία σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση αυτού του τύπου συσκευής

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
el	- Η λειτουργία σάρωσης IP που θα χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση αυτού του τύπου συσκευής

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
el	- Η λειτουργία σάρωσης 802.1x που θα χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση αυτού του τύπου συσκευής

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
el	- Εάν ο σειριακός αριθμός για αυτόν τον τύπο συσκευής μπορεί να ληφθεί μέσω ενός ερωτήματος SNMP, προσθέστε εδώ το OID του

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
el	- Εάν η λειτουργία σάρωσης δεν έχει τη δυνατότητα απομόνωσης θυρών κορμού ή θυρών σύνδεσης, αυτός είναι ο αριθμός θύρας εκκίνησης για θύρες χρηστών

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
el	- Ίδιο με το lowPort με την εξαίρεση ότι πρόκειται για τον αριθμό θύρας του χρήστη με υψηλές αριθμητικές τιμές

en	- Disabled type is not used

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
el	Το πρωτεύον κλειδί για αυτόν τον πίνακα είναι ένας συνδυασμός των ακόλουθων τριών πεδίων:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
el	Επομένως, αν επιχειρήσετε να εισαγάγετε τύπους συσκευών διπλότυπων, τα υπάρχοντα δεδομένα θα ενημερωθούν με τις νέες πληροφορίες.

en	is an integer field and must be one of the following:
el	είναι ένα ακέραιο πεδίο και πρέπει να είναι ένα από τα ακόλουθα:

en	1 - Switch/Hub
el	1 - Διακόπτης / διανομέας

en	2 - Switch/Router
el	2 - Διακόπτης / δρομολογητής

en	3 - Router
el	3 - Δρομολογητής

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
el	Ο τύπος συσκευής συσκευών καθορίζεται από τη σάρωση του παράγοντα snmp του sysObjectID και sysDescription και τη σύγκρισή του με τις τιμές στη βάση δεδομένων τύπων συσκευών. Η πρώτη αντιστοίχιση που βρίσκεται στη βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για άμεση παρακολούθηση συσκευών σχετικά με τον τρόπο σάρωσης. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε έγκυρη λειτουργία sysObjectID_match, sysDescr_match και σάρωση για τις συσκευές σας.

en	Switch/Hub
el	Διακόπτης / διανομέας

en	Switch/Router
el	Διακόπτης / δρομολογητής

en	Router

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
el	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΚ: <br> Στήλες που βρέθηκαν όπου: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
el	ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ: Λείπει το απαιτούμενο πεδίο <br> Στήλες που βρέθηκαν όπου: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
el	Άγνωστο υποθέτω "Switch / Hub"

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
el	ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Εισαγωγέας: %s, Περιγραφή: %s, Τύπος: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
el	INSERT FAILED: Προμηθευτής: %s, Περιγραφή: %s, Τύπος: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
el	INSERT SKIPPED, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: Προμηθευτής: %s, Περιγραφή: %s, Τύπος: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
el	Τύποι συσκευών εντοπισμού συσκευής [επεξεργασία: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
el	Τύποι συσκευών παρακολούθησης συσκευών [new]

en	Device Tracking Device Type Filters
el	Φίλτρα τύπου συσκευής εντοπισμού συσκευών

en	Device Type Description
el	Τύπος συσκευής Περιγραφή

en	Device Type
el	Τύπος συσκευής

en	Port Scanner

en	IP Scanner

en	Dot1x Scanner
el	Scanner Dot1x

en	sysDescription Match

en	Vendor OID Match
el	Ταιριάσματος OID προμηθευτή

en	Device Types
el	Τύποι συσκευών

en	No
el	Όχι

en	Yes
el	Ναι

en	No Device Tracking Device Types Found
el	Δεν βρέθηκαν τύποι συσκευών εντοπισμού συσκευών

en	Submit Query
el	Κατάθεση ερωτήματος

en	Clear Filtered Results
el	Εκκαθάριση φιλτραρισμένων αποτελεσμάτων

en	Rescan
el	Εκ νέου Σάρωση

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
el	Τύποι συσκευών εντοπισμού συσκευής

en	Import
el	Εισαγωγή

en	Import Device Types from a CSV File
el	Εισαγωγή τύπων συσκευών από το τοπικό αρχείο

en	Export Device Types to Share with Others
el	Εισαγωγή τύπων συσκευών από το τοπικό αρχείο

en	Vendor
el	Προμηθευτής

en	All
el	Όλα

en	Type
el	Τύπος

en	Enabled
el	Ενεργοποιημένο

en	Enable
el	Ενεργοποίηση

en	Disable
el	Απενεργοποίηση

en	Change SNMP Options
el	Αλλαγή επιλογών SNMP

en	Change Device Port Values
el	Αλλαγή τιμών θύρας συσκευής

en	Connect to Cacti Host via Hostname
el	Συνδεθείτε στο Cacti Host μέσω Hostname

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
el	Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις SNMP από το Host Cacti

en	You must select at least one device.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συσκευή.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες συσκευές.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τις παρακάτω συσκευές.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αλλάξετε παραμέτρους SNMP για τις ακόλουθες συσκευές, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στα πεδία που θέλετε να ενημερώσετε και συμπληρώστε τη νέα τιμή.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αλλάξετε τις ανώτερες ή τις κατώτερες παραμέτρους της θύρας για τις ακόλουθες συσκευές, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στα πεδία που θέλετε να ενημερώσετε και συμπληρώστε τη νέα τιμή.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να συνδέσετε τις ακόλουθες συσκευές στην αντίστοιχη συσκευή Cacti. Η σχέση θα βασίζεται σε ίσα ονόματα hostname. Η περιγραφή θα ενημερωθεί επίσης.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις SNMP από τη συνδεδεμένη συσκευή Cacti στη συσκευή εντοπισμού συσκευών. Όλες οι συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες Οι συσκευές θα σβηστούν σιωπηλά. Οι επαναλήψεις SNMP θα ληφθούν από τις δοκιμασίες Ping.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες συσκευές

en	Import Device Tracking Devices
el	Εισαγωγή συσκευών παρακολούθησης συσκευών

en	Import Devices from Local File
el	Εισαγωγή συσκευών από το τοπικό αρχείο

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
el	Καθορίστε τη θέση του αρχείου CSV που περιέχει τις πληροφορίες της συσκευής σας.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
el	- Το αναγνωριστικό siteID που είναι γνωστό στην Παρακολούθηση συσκευών για αυτήν τη συσκευή

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
el	- Ένα απλό όνομα για τη συσκευή. Για παράδειγμα, ο διακόπτης Cisco 6509

en	- The IP Address or DNS Name for the device
el	- Η διεύθυνση IP ή το όνομα DNS για τη συσκευή

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
el	- Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, των περιβαλλοντικών συνθηκών κ.λπ.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
el	- Μια λίστα με θύρες που δεν θα πρέπει να σαρωθούν για συσκευές χρηστών

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
el	- Πλεονάζουσες πληροφορίες που δείχνουν τον τύπο συσκευής που προορίζεται. Δείτε παρακάτω για έγκυρες τιμές.

en	- Id of a set of SNMP options
el	- Id ενός συνόλου επιλογών SNMP

en	- The current snmp read string for the device
el	- Η τρέχουσα snmp αναγνωστική συμβολοσειρά για τη συσκευή

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
el	- Η έκδοση snmp που θέλετε να σαρώσετε με τη συσκευή. Οι έγκυρες τιμές είναι 1, 2 και 3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
el	- Η θύρα UDP που τρέχει ο παράγοντας snmp

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
el	- Το χρονικό όριο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για να περιμένετε μια απόκριση snmp πριν δοκιμάσετε ξανά

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
el	- Ο αριθμός των φορών που θα ξαναδοκιμάσετε μια αίτηση snmp πριν εγκαταλείψετε

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
el	- Καθορίστηκε ο αριθμός των OID που μπορούν να ληφθούν σε ένα μόνο SNMP Get Request

en	- SNMP V3: SNMP username
el	- Όνομα χρήστη SNMP V3: SNMP

en	- SNMP V3: SNMP password
el	- Κωδικός SNMP V3: SNMP

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
el	- Πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας SNMP V3: SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
el	- SNMP V3: Φράση πρόσβασης ιδιωτικού απορρήτου SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
el	- Πρωτόκολλο SNMP V3: SNMP

en	- SNMP V3: SNMP context
el	- SNMP V3: περιβάλλον SNMP

en	- SNMP V3: SNMP engine id
el	- SNMP V3: id του κινητήρα SNMP

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
el	Επομένως, εάν προσπαθήσετε να εισαγάγετε διπλές συσκευές, θα ενημερώνονται μόνο τα δεδομένα που καθορίζετε.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
el	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΚ: <br> Στήλες που βρέθηκαν όπου: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
el	ΕΓΚΑΤΕΣΤΕ ΕΔΡΑ: Όνομα κεντρικού υπολογιστή: Αναγνωριστικό περιοχών: %s, Όνομα συσκευής: %s, Όνομα κεντρικού υπολογιστή %s, Θύρα SNMP: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
el	INSERT FAILED: SiteID: %s, Όνομα συσκευής: %s, Όνομα κεντρικού υπολογιστή %s, Θύρα SNMP: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
el	INSERT SKIPPED, ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ: SiteID: %s, Όνομα συσκευής: %s, Όνομα κεντρικού υπολογιστή %s, Θύρα SNMP: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
el	Συσκευές παρακολούθησης συσκευών [επεξεργασία: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
el	Συσκευές παρακολούθησης συσκευών [new]

en	SNMP Information
el	Πληροφορίες SNMP

en	System:
el	Σύστημα:

en	Uptime:
el	Χρόνος λειτουργίας:

en	Hostname:
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή:

en	ObjectID:

en	Device Tracking Device Filters
el	Φίλτρα συσκευών εντοπισμού συσκευών

en	Device Name
el	Όνομα συσκευής

en	Site Name
el	Ορίστε Όνομα

en	Status
el	Κατάσταση

en	Hostname
el	Νέο όνομα φιλοξενίας

en	Total IPs
el	Συνολικά IP

en	User Ports
el	Θύρες χρηστών

en	User Ports Up
el	Οι θύρες χρηστών επάνω

en	Trunk Ports
el	Θύρες κορμού

en	Active Macs
el	Ενεργοί Mac

en	Last Duration
el	Τελευταία Διάρκεια

en	No Device Tracking Devices
el	Δεν υπάρχουν συσκευές παρακολούθησης συσκευών

en	None
el	Κανένα

en	Error
el	Σφάλμα

en	No Cacti Link
el	Δεν υπάρχει σύνδεσμος Cacti

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα εξουσιοδοτημένο Mac για να διαγράψετε.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω εξουσιοδοτημένα Mac;

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
el	Παρακολούθηση συσκευών MacAuth [επεξεργασία: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
el	Παρακολούθηση συσκευών MacAuth [new]

en	Device Tracking MacAuth Filters
el	Φίλτρα MacAuth για την παρακολούθηση συσκευών

en	Mac Address
el	Διεύθυνση MAC

en	Reason
el	Αιτία

en	Added/Modified
el	Προστέθηκε / Τροποποιήθηκε

en	By
el	Από

en	Authorized Mac Addresses
el	Εξουσιοδοτημένες διευθύνσεις Mac

en	No Authorized Mac Addresses Found
el	Δεν βρέθηκαν εξουσιοδοτημένες διευθύνσεις Mac

en	MAC's

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τα παρακάτω παρακολουθούμενα Mac;

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
el	Παρακολούθηση συσκευών MacWatch [επεξεργασία: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
el	Παρακολούθηση συσκευών MacWatch [new]

en	Device Tracking MacWatch Filters
el	Παρακολούθηση συσκευών φίλτρων MacWatch

en	Watch Name
el	Παρακολουθήστε το όνομα

en	Ticket Number
el	Αριθμός εισιτηρίου

en	First Seen
el	Πρώτη είδηση

en	Last Seen
el	Τελευταία Σύνδεση

en	Watches
el	Σημεία Ανίχνευσης

en	No Device Tracking Watched Macs Found
el	Δεν βρέθηκαν συσκευές παρακολούθησης συσκευών παρακολούθησης Mac

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
el	Κάντε κλικ στην επιλογή 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τους παρακάτω ιστότοπους;

en	You must select at least one site.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν ιστότοπο.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
el	Site Tracking Device [επεξεργασία: %s]

en	Device Tracking Site [new]
el	Site Tracking Device [new]

en	Device Tracking Site Filters
el	Φίλτρα ιστότοπου παρακολούθησης συσκευών

en	Total IP's
el	Συνολικά IP

en	MACS Found
el	Το MACS βρέθηκε

en	Device Errors
el	Σφάλματα συσκευής

en	No Device Tracking Sites Found
el	Δεν βρέθηκαν τοποθεσίες εντοπισμού συσκευών

en	Total Devices
el	Σύνολο συσκευών

en	Total User Ports
el	Συνολικές θύρες χρηστών

en	Total Oper Ports
el	Συνολικές θύρες λειτουργιών

en	Total Trunks
el	Σύνολο κορμών

en	You must select at least one SNMP Option.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία επιλογή SNMP.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες επιλογές SNMP.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αντιγράψετε τις ακόλουθες επιλογές SNMP. Μπορείτε να αλλάξετε προαιρετικά τη μορφή τίτλου για τις νέες επιλογές SNMP.

en	<name> (1)

en	Name Format:
el	Μορφή ονόματος:

en	SNMP Options [edit %s]
el	Επιλογές SNMP [επεξεργασία %s]

en	SNMP Options [new]
el	Επιλογές SNMP [νέο]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
el	Επιλογή επιλογών SNMP [επεξεργασία: %s]

en	SNMP Option Set [new]
el	Επιλογή επιλογών SNMP [new]

en	Device Tracking SNMP Options
el	Παρακολούθηση συσκευών Επιλογές SNMP

en	Item
el	Είδος

en	Version
el	Έκδοση

en	Community
el	Κοινότητα

en	Port
el	Θύρα

en	Timeout
el	Τέλος χρόνου

en	Retries
el	Επαναλαμβάνει

en	Max OIDs
el	Μέγιστα αναγνωριστικά OID

en	Username
el	Όνομα Χρήστη

en	Auth Proto

en	Priv Proto

en	Actions
el	Ενέργειες

en	No SNMP Items Found
el	Δεν βρέθηκαν στοιχεία SNMP

en	Title of SNMP Option Set
el	Τίτλος του σετ επιλογών SNMP

en	SNMP Settings
el	Ρυθμίσεις SNMP

en	No SNMP Option Sets Found
el	Δεν βρέθηκαν σύνολα επιλογών SNMP

en	Options
el	Επιλογές

en	Device Tracking Process Status
el	Κατάσταση διαδικασίας παρακολούθησης συσκευής

en	Refresh
el	Ανανέωση

en	Current Process Status
el	Τρέχουσα κατάσταση διεργασίας

en	The Device Tracking Poller is:
el	Το Device Tracker Poller είναι:

en	Running Processes:
el	Τρέχουσες διεργασίες:

en	Last Time Poller Started:
el	Τελευταία φορά Poller Ξεκίνησε:

en	Poller Frequency:
el	Πολλαπλή Συχνότητα:

en	Approx. Next Runtime:
el	Περίπου. Επόμενο Διάρκεια:

en	Approx. Next DB Maintenance:
el	Περίπου. Επόμενη Συντήρηση DB:

en	Run Time Details
el	Λεπτομέρειες χρόνου εκτέλεσης

en	Last Poller Runtime:
el	Τελευταίος χρόνος εκτέλεσης:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
el	Τελευταίος χρόνος λειτουργίας συντήρησης:

en	Maximum Concurrent Processes:
el	Μέγιστες ταυτόχρονες διαδικασίες:

en	processes
el	Διαδικασίες

en	Maximum Per Device Scan Time:
el	Μέγιστη ώρα σάρωσης ανά συσκευή:

en	minutes
el	λεπτά

en	DNS Configuration Information
el	Πληροφορίες διαμόρφωσης DNS

en	Reverse DNS Resolution is
el	Αντίστροφη ανάλυση DNS είναι

en	Primary DNS Server:
el	Κύριος διακομιστής DNS:

en	Secondary DNS Server:
el	Δευτερεύων διακομιστής DNS:

en	DNS Resolution Timeout:
el	Διάρκεια λήψης ανάλυσης DNS:

en	milliseconds
el	χιλιοστά του δευτερολέπτου

en	Running Process Summary
el	Περίληψη διαδικασίας

en	The DNS Resolver is Not Running
el	Ο Resolver DNS δεν εκτελείται

en	The DNS Resolver is Running
el	Ο Resolver DNS εκτελείται

en	Date Started
el	Ημερομηνία ξεκίνησε

en	Completed
el	Ολοκληρώθηκε

en	Waiting
el	Αναμονή

en	Other
el	Άλλο

en	Are You Sure?
el	Είσαι σίγουρος?

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
el	Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε όλα τα αποτελέσματα σύνδεσης Port to MAC to IP από το σύστημα;

en	Device Tracking Database Results
el	Αποτελέσματα βάσης δεδομένων παρακολούθησης συσκευών

en	The following number of records have been removed from the database: %s
el	Ο ακόλουθος αριθμός εγγραφών έχει αφαιρεθεί από τη βάση δεδομένων: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
el	Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε όλα τα αποτελέσματα της Συγκεντρωμένης Θύρας σε MAC έως IP από το σύστημα;

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
el	Ο ακόλουθος αριθμός εγγραφών έχει αφαιρεθεί από τον συγκεντρωτικό πίνακα: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
el	Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε και να αναδημιουργήσετε όλες τις συγκεντρωτικές θύρες από MAC σε αποτελέσματα IP από το σύστημα;

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
el	Ο ακόλουθος αριθμός εγγραφών έχει αφαιρεθεί από τον συγκεντρωτικό πίνακα: %s. Θα προστεθούν και οι εγγραφές %s.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
el	Οι λειτουργίες σάρωσης εντοπισμού συσκευής έχουν καθαριστεί. Θα δημιουργηθούν ξανά όταν επεξεργαστείτε μια συσκευή ή έναν τύπο συσκευής.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
el	Βοηθητικά στοιχεία συστήματος παρακολούθησης συσκευών Cacti

en	Process Status Information
el	Πληροφορίες κατάστασης διαδικασίας

en	View Device Tracking Process Status
el	Προβολή κατάστασης διεργασίας παρακολούθησης συσκευής

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
el	Αυτή η επιλογή θα σας επιτρέψει να εμφανίσετε και να ορίσετε τις πληροφορίες επεξεργασίας που σχετίζονται με τη διαδικασία διερεύνησης παρακολούθησης συσκευής.

en	Database Administration
el	Διαχείριση βάσεων δεδομένων

en	Perform Database Maintenance
el	Εκτελέστε συντήρηση βάσεων δεδομένων

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
el	Διαγράφει τις ληγμένες θύρες σε συνδέσεις MAC σε IP από τη βάση δεδομένων. Μόνο τα αρχεία που έχουν λήξει, βάσει των κριτηρίων σας, καταργούνται.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
el	Ανανέωση της βάσης δεδομένων MAC / OUI προμηθευτή IEEE

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
el	Αυτή η λειτουργία θα μεταφορτώσει και θα εγκαταστήσει την τελευταία βάση δεδομένων OIU από τον ιστότοπο IEEE. Κάθε κάρτα διεπαφής δικτύου (NIC) έχει μια διεύθυνση MAC. Η διεύθυνση MAC μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος του MAC Addess περιέχει τον προμηθευτή MAC. Ο προμηθευτής MAC προσδιορίζει ποιος κατασκευάζει το μέρος. Αυτό θα είναι χρήσιμο για τον έλεγχο των αχρεωστήτων συσκευών στο δίκτυό σας.

en	Refresh Scanning Functions
el	Ανανέωση λειτουργιών σάρωσης

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
el	Διαγράφει τις παλιές και δυνητικά παρωχημένες λειτουργίες σάρωσης εντοπισμού συσκευών από το αναπτυσσόμενο μενού που επεξεργάζεστε σε έναν τύπο συσκευής.

en	Remove All Scan Results
el	Αφαίρεση όλων των αποτελεσμάτων σάρωσης

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
el	Διαγράφει όλες τις θύρες σε συνδέσεις MAC σε IP από τη βάση δεδομένων όλες τις διευθύνσεις IP, IP διευθύνσεις και VLANS. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα είναι καλό όταν θέλετε να ξεκινήσετε πάλι. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Όλα τα προηγούμενα δεδομένα διαγράφονται.

en	Aggregated Table Administration
el	Διαχείριση συγκεντρωτικού πίνακα

en	Remove All Aggregated Results
el	Καταργήστε όλα τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
el	Διαγράφει όλα τα Συγκεντρωμένα (Αποτελέσματα ανίχνευσης αποτελεσμάτων) σε MAC σε IP συνδέσεις από τη βάση δεδομένων. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν και πάλι με βάση μόνο νέα δεδομένα που έχουν σαρωθεί στο επόμενο ματράκ πλέγμα.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
el	Εκτελέστε την επαναδημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
el	Διαγράφει όλα τα συσσωρευμένα (μη σαρωτά αποτελέσματα) θύρα σε συνδέσεις MAC σε IP από τη βάση δεδομένων και την εκ νέου δημιουργία τους με βάση όλα τα δεδομένα σάρωσης τώρα.

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
el	Φίλτρο Mac προμηθευτών παρακολούθησης συσκευών

en	Vendor MAC
el	Πωλητής MAC

en	Corporation
el	Εταιρεία

en	Address
el	Διεύθυνση

en	Vendor Macs
el	Προμηθευτές Mac

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
el	Δεν βρέθηκε MACS προμηθευτή παρακολούθησης συσκευής

en	Device Tracking - ARP/IP View
el	Παρακολούθηση συσκευών - Προβολή ARP / IP

en	Switch Name
el	Αλλαγή ονόματος

en	Switch Hostname
el	Αλλαγή ονόματος κεντρικού υπολογιστή

en	ED IP Address
el	ED διεύθυνση IP

en	ED DNS Hostname
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή DN DNS

en	ED MAC Address
el	ED MAC διεύθυνση

en	Vendor Name
el	Ονομα πωλητή

en	Port Number
el	Αριθμός θύρας

en	Port Name
el	Όνομα θύρας

en	Last Scan Date
el	Τελευταία ημερομηνία σάρωσης

en	ARP Cache

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
el	Πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα Site, Device ή άλλα κριτήρια αναζήτησης.

en	No Device Tracking IP Results Found
el	Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα IP παρακολούθησης συσκευών

en	Device
el	Συσκευή

en	IP's
el	IP

en	IP

en	Show
el	Εμφάνιση

en	Most Recent
el	Πιο Πρόσφατα

en	MAC
el	ΜΑΚ

en	Device Tracking - Device Report View
el	Παρακολούθηση συσκευής - Προβολή αναφοράς συσκευής

en	Unknown Device Type
el	Άγνωστος τύπος συσκευής

en	Total VLAN's
el	Σύνολο VLAN's

en	Edit Device
el	Επεξεργασία συσκευής

en	View Graphs
el	Γραφήματα

en	Device Not Mapped to Cacti Device
el	Συγχρονίστε τη συσκευή εντοπισμού συσκευής στη συσκευή Cacti

en	View MAC Addresses
el	Διευθύνσεις MAC

en	No Device Tracking Devices Found
el	Δεν βρέθηκαν συσκευές εντοπισμού συσκευών

en	Hub/Switch
el	Hub / Διακόπτης

en	Device Tracking - 802.1x View
el	Παρακολούθηση συσκευών - Προβολή 802.1x

en	Domain
el	Τομέας

en	802.1x Sessions
el	802.1x συνεδρίες

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
el	Δεν βρέθηκαν εντολές παρακολούθησης συσκευών 802.1x συνεδρίες

en	Dot1x Scan Results
el	Scanner Dot1x

en	Sessions
el	Συνδέσεις

en	Any Status
el	Όλες οι καταστάσεις

en	No Method
el	Μέθοδος

en	DATA
el	Ημερομηνία

en	VOICE
el	ΦΩΝΗ

en	Portname

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
el	Παρακολούθηση συσκευών - Προβολή γραφήματος συσκευής παρακολούθησης

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
el	Προσαρμοσμένη λίστα προσαρμοσμένων γραφημάτων - Φιλτράρισμα από τη λίστα

en	Device Tracking - Network Interfaces View
el	Παρακολούθηση συσκευών - Προβολή διεπαφών δικτύου

en	No Device Tracking Interfaces Found
el	Δεν βρέθηκαν διεπαφές εντοπισμού συσκευών

en	Interface Up
el	Διασύνδεση προς τα επάνω

en	No Alias
el	Δεν υπάρχει ψευδώνυμο

en	Errors Present
el	Προσωπικά σφάλματα

en	Discards Present
el	Απορρίμματα Παρόν

en	No Graphs
el	Γραφήματα

en	Interface Down
el	Διασύνδεση προς τα κάτω

en	Interface Scan Results
el	Αφαίρεση όλων των αποτελεσμάτων σάρωσης

en	Name
el	Όνομα

en	Description
el	Περιγραφή

en	Alias
el	Ψευδώνυμο

en	InBound %%%
el	Εισερχόμενος %

en	OutBound %%%
el	OutBound%

en	In (B/S)
el	Στο (B / S)

en	Out (B/S)
el	Out (B / S)

en	In Err Total
el	Στο Err Total

en	In Disc Total
el	Στο δίσκο Total

en	UProto Total
el	Συνολικά συνολικά

en	Out Err Total
el	Out Err Σύνολο

en	Out Disc Total
el	Out Disc Σύνολο

en	In Err (E/S)
el	Στο Err (E / S)

en	In Disc (D/S)
el	Στο δίσκο (D / S)

en	UProto (UP/S)
el	UProto (UP / S)

en	Out Err (OE/S)
el	Έξοδος Err (OE / S)

en	Out Disc (OD/S)
el	Δίσκος εξόδου (OD / S)

en	Last Change
el	Τελευταία αλλαγή

en	Last Scanned
el	Τελευταία σάρωση

en	Filters
el	Φίλτρα

en	All Interfaces
el	Όλες οι διεπαφές

en	All Non-Ignored Interfaces
el	Όλες οι μη παρεμποδισμένες διεπαφές

en	All Ignored Interfaces
el	Όλες οι παραβλέπονται διεπαφές

en	High In/Out Utilization > %d %
el	Υψηλή απόδοση εισόδου / εξόδου>% d%

en	High In Utilization > %d %
el	Υψηλή χρήση>% d%

en	High Out Utilization > %d %
el	Υψηλή απόδοση χρήσης>% d%

en	With Issues
el	Με θέματα

en	Up Interfaces

en	Up Interfaces No Alias
el	Up Interfaces Δεν υπάρχει ψευδώνυμο

en	Errors Accumulating
el	Σφάλματα συσσώρευσης

en	Discards Accumulating
el	Απορρίψεις Συσσωρεύονται

en	Changed in Last Day
el	Αλλαγή στην τελευταία μέρα

en	Bandwidth
el	εύρος ζώνης

en	Show Totals
el	Εμφάνιση αθροισμάτων

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
el	Παρακολούθηση συσκευών - προβολή αναφοράς περιοχής εμβέλειας ιστότοπου

en	IP Range
el	Εύρος IP

en	Current IP Addresses
el	Τρέχουσες διευθύνσεις IP

en	Current Date
el	Σημερινή ημερομηνία

en	Maximum IP Addresses
el	Μέγιστες διευθύνσεις IP

en	Maximum Date
el	Μέγιστη ημερομηνία

en	IP Address Ranges
el	IP διευθύνσεις

en	Edit Site
el	Ιστοσελίδα

en	View IP Addresses
el	Τρέχουσες διευθύνσεις IP

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
el	Δεν εντοπίστηκαν περιοχές IP IP εντοπισμού συσκευών

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
el	Παρακολούθηση συσκευών - Προβολή αναφοράς MAC σε IP

en	Authorize
el	Εξουσιοδότηση

en	Revoke
el	Ανάκληση

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
el	Οι ακόλουθες διευθύνσεις MAC δεν μπορούν να ανακληθούν επειδή είναι μέλη των εξουσιοδοτήσεων ομάδας %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να εξουσιοδοτήσετε τις παρακάτω διευθύνσεις MAC.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να καταργήσετε τις ακόλουθες διευθύνσεις MAC.

en	You must select at least one MAC Address.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία διεύθυνση MAC.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
el	Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τις εξουσιοδοτήσεις Mac.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
el	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Αριθμός: [ %s]

en	You must select at least one Row.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία σειρά.

en	You are not permitted to delete rows.
el	Δεν επιτρέπεται η διαγραφή σειρών.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες σειρές από τον πίνακα "Συγκεντρωμένοι".

en	Authorized
el	Εξουσιοδοτηµένο

en	VLAN ID
el	Αναγνωριστικό VLAN

en	VLAN Name
el	Όνομα VLAN

en	MAC Addresses
el	Διευθύνσεις MAC

en	Not Authorized
el	Εξουσιοδοτηµένο

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
el	Πρέπει να επιλέξετε έναν ιστότοπο, μια συσκευή ή άλλα κριτήρια αναζήτησης.

en	No Device Tracking Port Results Found
el	Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα θύρας εντοπισμού συσκευών

en	Count
el	Μέτρηση

en	Aggregated
el	Συνολικά

en	Device Tracking - Site Report View
el	Παρακολούθηση συσκευών - προβολή αναφοράς ιστότοπου

en	Rescan Site
el	Εγκαταστήστε ξανά τη συσκευή

en	View Devices
el	Τύπος Συσκευής

en	View IP Ranges
el	IP Περιθώρια

en	Sites / Device Types
el	Τύποι συσκευών

en	Site Scan Results
el	Αφαίρεση όλων των αποτελεσμάτων σάρωσης

en	Device Tracking
el	Παρακολούθηση συσκευών

en	General Settings
el	Γενικές Ρυθμίσεις

en	Scanning Frequency
el	Συχνότητα σάρωσης

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
el	Επιλέξτε πότε πρέπει να συλλέξετε στατιστικά στοιχεία διευθύνσεων MAC και IP και στατιστικών διεπαφών από τις συσκευές δικτύου.

en	Concurrent Processes
el	Συγχρονισμένες διαδικασίες

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
el	Καθορίστε πόσες συσκευές θα ερωτηθούν ταυτόχρονα μέχρι να ερωτηθούν όλες οι συσκευές.

en	Scanner Max Runtime
el	Max Runtime σαρωτή

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
el	Καθορίστε τον αριθμό των λεπτών που θα επιτρέπεται η εκτέλεση μιας λειτουργίας σάρωσης συσκευής πριν από το σύστημα, υποθέτοντας ότι έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η ρύθμιση θα διορθώσει τις εργασίες απομάκρυνσης σάρωσης.

en	Start Time for Data Collection
el	Ώρα έναρξης συλλογής δεδομένων

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
el	Πότε θα θέλατε να πραγματοποιηθεί η πρώτη συλλογή δεδομένων. Όλοι οι μελλοντικοί χρόνοι συλλογής δεδομένων θα βασίζονται σε αυτήν την ώρα έναρξης. Ένα καλό παράδειγμα θα ήταν η ώρα 12:00 π.μ.

en	Database Maintenance Time
el	Χρόνος συντήρησης βάσης δεδομένων

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
el	Πότε πρέπει να καταργηθούν οι παλιές εγγραφές βάσης δεδομένων από τη βάση δεδομένων. Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη βάση δεδομένων θύρας κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας.

en	Confirm Utilities Prompt
el	Επιβεβαίωση προτροπής βοηθητικών προγραμμάτων

en	When using utilities, prompt for verification
el	Όταν χρησιμοποιείτε βοηθητικά προγράμματα, ζητήστε επαλήθευση

en	Data Retention
el	Διατήρηση Δεδομένων

en	How long should port MAC details be retained in the database.
el	Πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρηθούν στη βάση δεδομένων λεπτομέρειες της θύρας MAC.

en	Data Retention IPs
el	Διατήρηση Δεδομένων

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
el	Πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρηθούν στη βάση δεδομένων λεπτομέρειες της θύρας MAC.

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
el	Επίπεδο διακόπτη Ignore Ports Delimiter

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
el	Τι οριοθέτης πρέπει να χρησιμοποιεί η εντολή Tracking κατά την ανάλυση της συμβολοσειράς Ignore Ports για κάθε διακόπτη.

en	Auto Detect
el	Αυτόματη αναγνώριση

en	Colon [:]

en	Pipe [|]
el	Σωλήνας [|]

en	Space [ ]
el	Χώρος [ ]

en	Mac Address Delimiter
el	Διευθυντής Διεύθυνσης Mac

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
el	Πώς πρέπει να οριοθετείται κάθε οκτάδα της διεύθυνσης MAC.

en	Dash [-]

en	Ports to Ignore
el	Θύρες για Ignore

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
el	Παρέχετε μια κανονική έκφραση ifNames ή ifDescriptions των θυρών που αγνοούνται στη λίστα διεπαφών. Για παράδειγμα, (Vlan | Loopback | Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
el	Όριο χρήσης εύρους ζώνης

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
el	Κατά την εξέταση των στατιστικών στοιχείων διεπαφής δικτύου, ποιο είναι το όριο εύρους ζώνης που θέλετε να προβάλετε από προεπιλογή.

en	%d Percent
el	% d Ποσοστό

en	DNS Settings
el	Ρυθμίσεις DNS

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
el	Εκτελέστε αντίστροφη αντιστοίχιση ονομάτων DNS

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
el	Εάν η παρακολούθηση συσκευών πραγματοποιεί αντίστροφη αναζήτηση DNS των διευθύνσεων IP που σχετίζονται με τις θύρες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το DNS δεν είναι σωστά ρυθμισμένο, αυτό θα επιβραδύνει σημαντικά τον χρόνο σάρωσης.

en	Primary DNS IP Address
el	Πρωτεύουσα διεύθυνση IP DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
el	Καταχωρίστε την κύρια διεύθυνση IP DNS για να χρησιμοποιήσετε για αντίστροφη αναζήτηση.

en	Secondary DNS IP Address
el	Δευτερεύουσα διεύθυνση IP DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
el	Εισαγάγετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση IP DNS που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αντίστροφες αναζητήσεις.

en	DNS Timeout

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
el	Καταχωρίστε το χρονικό όριο του DNS σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η Παρακολούθηση συσκευών χρησιμοποιεί έναν διαχωριστή DNS που βασίζεται στην PHP.

en	DNS Prime Interval
el	Πρωτεύον διάστημα DNS

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
el	Πόσο συχνά, σε δευτερόλεπτα, πρέπει να επιλυθεί η παρακολούθηση συσκευής παρακολούθησης συσκευών IP για διευθύνσεις MAC για ανάλυση DNS. Χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο αριθμό όταν έχετε πολλές χιλιάδες συσκευές, θα αυξήσετε την απόδοση.

en	Notification Settings
el	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

en	Source Address
el	Διεύθυνση πηγής

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
el	Η διεύθυνση προέλευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντοπισμού συσκευών.

en	Source Email Name
el	Όνομα πηγής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
el	Το όνομα Email προέλευσης για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντοπισμού συσκευών.

en	MACTrack Administrator
el	Διαχειριστής MACTrack

en	MacWatch Default Body
el	Προεπιλεγμένο σώμα MacWatch

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
el	Το προεπιλεγμένο σώμα σώματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης συσκευών MacWatch. Το σώμα μπορεί να περιέχει οποιεσδήποτε έγκυρες ετικέτες html. Υποστηρίζει επίσης ετικέτες αντικατάστασης που θα επεξεργαστούν κατά την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ισχύουν οι ετικέτες <IP> , <MAC> , <TICKET> , <SITENAME> , <DEVICEIP> , <PORTNAME> , <PORTNUMBER> , <DEVICENAME> .

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
el	Διεύθυνση MAC <MAC> που βρέθηκαν στη διεύθυνση IP <IP> για τον αριθμό εισιτηρίου: <TICKET> . <br> Η συσκευή βρίσκεται στη θέση <br> Ιστοσελίδα: <SITENAME> , Συσκευή <DEVICENAME> , IP <DEVICEIP> , Λιμάνι <PORTNUMBER> , και όνομα θύρας <PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
el	Αναφορές διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MacAuth

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
el	Μια λίστα χρηστών οριοθετημένη με κόμμα για να λάβετε τις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MacAuth.

en	MacAuth Report Frequency

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
el	Πόσο συχνά θα στέλνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι Αναφορές MacAuth.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
el	Παρακολούθηση συσκευών Ρυθμίσεις ArpWatch

en	Enable ArpWatch
el	Ενεργοποιήστε το ArpWatch

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
el	Πρέπει η παρακολούθηση συσκευών να χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα ArpWatch για να συμπληρώσει την ανάλυση Mac / IP / DNS;

en	ArpWatch Database Path
el	Διαδρομή βάσης δεδομένων ArpWatch

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
el	Η θέση του αρχείου βάσης δεδομένων ArpWatch στο διακομιστή Cacti.

en	SNMP Presets
el	Προεπιλογές SNMP

en	Update Policy for SNMP Options
el	Πολιτική ενημέρωσης για επιλογές SNMP

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
el	Πολιτική για συγχρονισμό των επιλογών SNMP μεταξύ συσκευών Cacti και Συσκευών παρακολούθησης συσκευών.

en	Default SNMP version for all new hosts.
el	Προεπιλεγμένη έκδοση SNMP για όλους τους νέους κεντρικούς υπολογιστές.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
el	Προεπιλεγμένη κοινότητα ανάγνωσης SNMP για όλους τους νέους κεντρικούς υπολογιστές.

en	Communities
el	Κοινοτήτων

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
el	Συμπληρώστε τη λίστα των διαθέσιμων συμβολοσειρών ανάγνωσης SNMP για να δοκιμάσετε αυτήν τη συσκευή. Κάθε αναγνωσμένη συμβολοσειρά πρέπει να διαχωρίζεται από ένα τελεία ":". Αυτές οι συμβολοσειρές ανάγνωσης θα δοκιμαστούν διαδοχικά αν η κύρια συμβολοσειρά ανάγνωσης δεν είναι έγκυρη.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
el	Η θύρα UDP / TCP για τη δημοσκόπηση του παράγοντα SNMP.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
el	Προκαθορισμένο χρονικό όριο SNMP σε milli-δευτερόλεπτα.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
el	Ο αριθμός των φορών που το SNMP poller θα προσπαθήσει να φτάσει στον κεντρικό υπολογιστή πριν αποτύχει.

en	snmpbulkwalk Binary Path
el	δυαδικό μονοπάτι snmpbulkwalk

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
el	Το μονοπάτι για το δυαδικό σας snmpbulkwalk.

en	MacTrack Settings
el	Ρυθμίσεις SNMP

en	Default Tab
el	Προεπιλογή

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
el	Ποια καρτέλα MacTrack θα θέλατε να είναι η προεπιλεγμένη καρτέλα σας κάθε φορά που πηγαίνετε στο MacTrack δεύτερο

en	IP Addresses
el	Διευθύνσεις IP

en	Mac Addresses
el	Διεύθυνση MAC

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
el	Συσκευές παρακολούθησης συσκευών

en	(Edit)
el	(Eπεξεργασία)

en	(Import)
el	Εισαγωγή

en	Device Tracking Device Types
el	Τύποι συσκευών εντοπισμού συσκευής

en	Device Tracking Sites
el	Ιστότοποι παρακολούθησης συσκευών

en	Mac Address Tracking Utility
el	Βοηθητικό εργαλείο παρακολούθησης διευθύνσεων Mac

en	Mac Address Authorization Utility
el	Βοηθητικό πρόγραμμα εξουσιοδότησης διευθύνσεων Mac

en	Device Tracking Vendor Macs
el	Μηχανικοί προμηθευτών παρακολούθησης συσκευών

en	Device Tracking View Macs
el	Παρακολούθηση συσκευών Προβολή Mac

en	Device Tracking Dot1x View
el	Παρακολούθηση συσκευής Dot1x Προβολή

en	Device Tracking IP Address Viewer
el	Πρόγραμμα προβολής διεύθυνσης IP παρακολούθησης συσκευών

en	Device Tracking View Interfaces
el	Διεπαφές προβολής παρακολούθησης συσκευών

en	Device Tracking View Sites
el	Παρακολούθηση ιστότοπων παρακολούθησης συσκευών

en	Device Tracking View IP Ranges
el	Παρακολούθηση συσκευών Προβολή περιοχών IP

en	Device Tracking View Devices
el	Παρακολούθηση συσκευών Προβολή συσκευών

en	Device Tracking Utilities
el	Βοηθητικά προγράμματα εντοπισμού συσκευών

en	Truncate Port Results Table
el	Καταργήστε τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Θύρας

en	Truncate Aggregated Port Results Table
el	Καταργήστε τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Συγκεντρωμένης Θύρας

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
el	Καταργήστε και επαναδημιουργήστε τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Συγκεντρωμένων Λιμένων

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
el	Ανανέωση / ενημέρωση βάσης δεδομένων προμηθευτών MAC από IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
el	Παρακολούθηση γραφημάτων εντοπισμού συσκευών

en	MacTrack

en	%d Seconds
el	%d δευτερόλεπτα

en	%d Minute
el	% d λεπτά

en	Matches
el	Αγώνες

en	Contains
el	Περιέχει

en	Begins With
el	Ξεκινάει από

en	Does Not Contain
el	δεν περιέχει

en	Does Not Begin With
el	δεν αρχίζει με

en	Is Null
el	Είναι Null

en	Is Not Null
el	Δεν είναι Null

en	Half
el	Ήμισυ

en	Full
el	Πλήρης

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
el	Συγχρονίστε τη συσκευή Cacti με τη συσκευή εντοπισμού συσκευών

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
el	Συγχρονίστε τη συσκευή εντοπισμού συσκευής στη συσκευή Cacti

en	Every %d Minutes
el	Κάθε %d λεπτά

en	Every %d Hour
el	Κάθε% d ώρα

en	Every %d Hours
el	Κάθε% d Ώρες

en	Every Day
el	Καθημερινά

en	%d Month
el	% d Μήνα

en	%d Months
el	% d Μήνας

en	%d Year
el	% d Έτος

en	On Scan Completion
el	Κατά την ολοκλήρωση της σάρωσης

en	Every %d Days
el	Κάθε% d ημέρες

en	Every Week
el	Κάθε Εβδομάδα

en	Management
el	Διοίκηση

en	SNMP Options
el	Επιλογές SNMP

en	Mac Watch

en	Tracking Tools
el	Εργαλεία παρακολούθησης

en	Mac Authorizations
el	Εξουσιοδοτήσεις Mac

en	Tracking Utilities
el	Βοηθητικά προγράμματα εντοπισμού

en	Device Scanning Function Options
el	Επιλογές λειτουργιών σάρωσης συσκευής

en	Give this device type a meaningful description.
el	Δώστε σε αυτή τη συσκευή μια σημαντική περιγραφή.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
el	Συμπληρώστε το όνομα του πωλητή αυτού του τύπου συσκευής.

en	Choose the type of device.
el	Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής.

en	System Description Match
el	Περιγραφή συστήματος Συσχέτιση

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
el	Παρέχετε βασικές πληροφορίες για να βοηθήσετε την Παρακολούθηση συσκευών να εντοπίσει τον τύπο της συσκευής. Ο χαρακτήρας μπαλαντέρ είναι το σύμβολο '%'.

en	Vendor SNMP Object ID Match
el	Αντιστοιχία ταυτότητας αντικειμένου SNMP αντικειμένου προμηθευτή

en	MAC Address Scanning Function
el	Λειτουργία σάρωσης διευθύνσεων MAC

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
el	Η λειτουργία σάρωσης εντοπισμού συσκευής για κλήση προκειμένου να ληφθούν και να αποθηκευτούν λεπτομέρειες για τη θύρα. Το όνομα της λειτουργίας είναι το μόνο που απαιτείται. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες τέσσερις παράμετροι και θα επισυνάπτονται πάντοτε: &#39;my_function ($ site, &amp; $ device, $ lowport, $ highport)&#39;. Δεν απαιτείται λειτουργία για έναν καθαρό δρομολογητή.

en	IP Address Scanning Function
el	Λειτουργία σάρωσης διεύθυνσης IP

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
el	Η λειτουργία σάρωσης εντοπισμού συσκευής που αφορά τις συσκευές Layer3 που παρακολουθούν τις διευθύνσεις IP.

en	802.1x Scanning Function
el	Λειτουργία σάρωσης 802.1x

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
el	Η λειτουργία σάρωσης εντοπισμού συσκευής, η οποία είναι συγκεκριμένη για τις επιλογές Switches with dot1x, είναι ενεργοποιημένη.

en	Serial Number Base OID
el	Σειριακός αριθμός βάσης OID

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
el	Το SNMP OID χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση αυτού του σειριακού αριθμού συσκευών τύπων συσκευών που θα αποθηκευτούν στον πίνακα πληροφοριών συσκευής παρακολούθησης συσκευής.

en	Serial Number Collection Method
el	Μέθοδος συλλογής σειριακού αριθμού

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
el	Πώς συλλέγεται ο σειριακός αριθμός για αυτό το OID. Αν το 'SNMP Walk' υποθέσουμε πολλαπλούς σειριακούς αριθμούς. Εάν 'Get', θα είναι μόνο ένα ..

en	SNMP Get

en	SNMP Walk

en	Low User Port Number
el	Χαμηλός αριθμός θύρας χρήστη

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
el	Παρέχετε τον αριθμό θύρας χαμηλού χρήστη σε αυτόν τον διακόπτη. Αφήστε το 0 για να επιτρέψετε στο σύστημα να το υπολογίσει.

en	High User Port Number
el	Αριθμός θύρας υψηλού χρήστη

en	Disabled device type is not used.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
el	Συμπληρώστε το όνομα αυτού του συνόλου επιλογών SNMP.

en	SNMP Version
el	Έκδοση SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
el	Επιλέξτε την έκδοση SNMP για αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή.

en	SNMP Community String

en	Fill in the SNMP read community for this device.
el	Συμπληρώστε την κοινότητα ανάγνωσης SNMP για αυτήν τη συσκευή.

en	SNMP Port
el	SNMP θύρα

en	SNMP Timeout

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
el	Ο μέγιστος αριθμός χιλιοστών του δευτερολέπτου Cacti θα περιμένει μια απάντηση SNMP (δεν λειτουργεί με την υποστήριξη php-snmp).

en	SNMP Retries
el	SNMP επανάληψη

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
el	Ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών για την προσέγγιση μιας συσκευής μέσω μιας σειράς ανάγνωσης SNMP πριν από την εγκατάλειψη.

en	Maximum OID's Per Get Request
el	Μέγιστο ανά αίτηση λήψης OID

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
el	Καθορίστηκε ο αριθμός των OID που μπορούν να ληφθούν σε ένα μόνο SNMP Get Request.

en	SNMP Username (v3)
el	Όνομα χρήστη SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
el	Όνομα χρήστη SNMP v3 για αυτήν τη συσκευή.

en	SNMP Password (v3)
el	Κωδικός SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
el	Κωδικός SNMP v3 για αυτήν τη συσκευή.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
el	Πρωτόκολλο SNMP Auth (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
el	Επιλέξτε το Πρωτόκολλο Εξουσιοδότησης SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
el	Φράση προστασίας απορρήτου SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
el	Επιλέξτε τη φράση απορρήτου SNMPv3.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
el	Πρωτόκολλο προστασίας ιδιωτικών δεδομένων SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
el	Επιλέξτε το πρωτόκολλο προστασίας ιδιωτικού απορρήτου SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
el	Το περιβάλλον SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
el	Εισαγάγετε το περιβάλλον SNMP v3 που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη συσκευή.

en	SNMP Engine ID (v3)
el	Αναγνωριστικό μηχανής SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
el	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό μηχανής SNMP v3 για χρήση σε αυτή τη συσκευή.

en	General Device Settings
el	Γενικές ρυθμίσεις συσκευής

en	Give this device a meaningful name.
el	Δώστε σε αυτή τη συσκευή ένα αξιόλογο όνομα.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
el	Συμπληρώστε το πλήρως αναγνωρισμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή για αυτήν τη συσκευή.

en	Related Cacti Host
el	Σχετικά Host Cacti

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
el	Δεδομένου του Host Tracking Tracking είναι συνδεδεμένο με αυτό το Host Cacti.

en	Scan Type
el	Τύπος σάρωσης

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
el	Επιλέξτε τον τύπο σάρωσης που θέλετε να εκτελέσετε σε αυτή τη συσκευή.

en	Choose the site to associate with this device.
el	Επιλέξτε τον ιστότοπο που θα συσχετιστεί με αυτήν τη συσκευή.

en	Device Notes
el	Σημειώσεις συσκευής

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
el	Αυτή η τιμή πεδίου είναι χρήσιμη για την αποθήκευση γενικών πληροφοριών σχετικά με μια συγκεκριμένη συσκευή.

en	Disable Device
el	Απενεργοποιήστε τη συσκευή

en	Check this box to disable all checks for this host.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να απενεργοποιήσετε όλους τους ελέγχους για αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
el	Διακόπτης / διανομέας, ρυθμίσεις διακόπτη / δρομολογητή

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
el	Παρέχετε μια λίστα με θύρες σε ένα συγκεκριμένο διακόπτη / διανομέα των οποίων τα αποτελέσματα MAC πρέπει να αγνοηθούν. Θύρες όπως θύρες σύνδεσης / κορμού που δεν μπορούν να διακριθούν από άλλες θύρες χρηστών είναι παραδείγματα. Κάθε αριθμός θύρας πρέπει να χωρίζεται από ένα τελεία, ένα σωλήνα ή ένα κενό ':', '|' ',' '. Για παράδειγμα, για ορισμένους τύπους διακοπτών κατασκευαστών θα ήταν αποδεκτές οι τιμές «Fa0 / 1: Fa1 / 23» ή «Fa0 / 1 Fa1 / 23».

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set

en	Read Strings
el	Διαβάστε τις χορδές

en	DEPRECATED: SNMP community strings
el	DEPRECATED: Κοινότητες χορδών SNMP

en	Specific SNMP Settings
el	Ειδικές ρυθμίσεις SNMP

en	Connectivity Options
el	Επιλογές συνδεσιμότητας

en	Terminal Type
el	Τύπος τερματικού

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
el	Επιλέξτε τον τύπο τερματικού που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε σε αυτήν τη συσκευή.

en	Telnet
el	远程登录

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
el	Όνομα Χρήστη

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
el	Το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί για τη προσαρμοσμένη μέθοδο επαλήθευσης ταυτότητας. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν SSH, RSH, HTML, κ.λπ.

en	Password
el	Κωδικός

en	The password to be used for your custom authentication.
el	Ο κωδικός πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας.

en	Private Key Path
el	Διαδρομή ιδιωτικού κλειδιού

en	The path to the private key used for SSH authentication.
el	Η διαδρομή προς το ιδιωτικό κλειδί που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας SSH.

en	Sequence
el	Αλληλουχία

en	Sequence of Item.
el	Ακολουθία του στοιχείου.

en	General Site Settings
el	Γενικές ρυθμίσεις τοποθεσίας

en	Please enter a reasonable name for this site.
el	Καταχωρίστε ένα λογικό όνομα για αυτόν τον ιστότοπο.

en	Primary Customer Contact
el	Επικοινωνία με τους κύριους πελάτες

en	The principal customer contact name and number for this site.
el	Το κύριο όνομα και αριθμός επικοινωνίας με τον πελάτη για αυτόν τον ιστότοπο.

en	NetOps Contact
el	Επικοινωνία NetOps

en	Please principal network support contact name and number for this site.
el	Παρακαλούμε κύριο όνομα και αριθμό επικοινωνίας υποστήριξης δικτύου για αυτόν τον ιστότοπο.

en	Facilities Contact
el	Εγκαταστάσεις Επικοινωνία

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
el	Παρακαλούμε, κύριο όνομα και αριθμό επαφών για την εγκατάσταση / ασφάλεια για αυτόν τον ιστότοπο.

en	Site Information
el	Πληροφορίες ιστοτόπου

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
el	Παρέχετε τυχόν πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο, σε ελεύθερη μορφή, που σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε καλύτερα αυτή τη θέση.

en	General Mac Address Tracking Settings
el	Γενικές ρυθμίσεις παρακολούθησης διευθύνσεων Mac

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
el	Εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC που θέλετε να παρακολουθήσετε.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
el	Όνομα παρακολούθησης MAC / θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
el	Καταχωρίστε ένα εύλογο όνομα για αυτήν την καταχώρηση παρακολούθησης MAC. Αυτές οι πληροφορίες θα βρίσκονται στη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
el	Αριθμός εισιτηρίου για διασταυρούμενη αναφορά με το εταιρικό σας σύστημα εξυπηρέτησης πελατών.

en	Notification Schedule
el	Χρονοδιάγραμμα ειδοποιήσεων

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
el	Επιλέξτε πόσο συχνά πρέπει να δημιουργείται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτό το στοιχείο παρακολούθησης Mac.

en	First Occurrence Only
el	Πρώτη εμφάνιση μόνο

en	All Occurrences
el	Όλα τα περιστατικά

en	Every Hour
el	Κάθε ώρα

en	Email Addresses
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
el	Καταχωρίστε ένα ερωτηματικό διαχωρισμένο από διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση που είναι αυτή η διεύθυνση MAC.

en	General Mac Address Authorization Settings
el	Γενικές Ρυθμίσεις Εξουσιοδότησης Διεύθυνσης Mac

en	MAC Address Match
el	Αντιστοιχία διεύθυνσης MAC

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
el	Εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC ή τη συμβολοσειρά αντιστοιχίας MAC Address για αυτόματη εξουσιοδότηση. Αν θέλετε να εξουσιοδοτήσετε μια ομάδα διευθύνσεων MAC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα μπαλαντέρ του '%' οπουδήποτε στη διεύθυνση MAC.

en	Please add a reason for this entry.
el	Προσθέστε έναν λόγο για αυτή την καταχώρηση.