en	Idle
bg	Празен ход

en	Running
bg	실행 중

en	No method
bg	Метод

en	Authentication Success
bg	Успех за удостоверяване

en	Authentication Failed
bg	Неуспешна идентификация

en	Authorization Success
bg	Успех за оторизация

en	Authorization Failed
bg	Достъпът отказан

en	Device Tracking OUI Database Import Results
bg	Резултати от импортирането на базата данни за проследяване на устройства

en	Getting OUI Database from IEEE
bg	Получаване на OUI база данни от IEEE

en	Getting OUI Database from the IEEE
bg	Получаване на OUI база данни от IEEE

en	OUI Database Download from IEEE Complete
bg	OUI Database Download от IEEE Complete

en	OUI Database Download from IEEE FAILED
bg	OUI Database Изтегляне от IEEE FAILED

en	There were '%d' Entries Added/Updated in the database.
bg	В базата данни бяха добавени / актуализирани записи „% d“.

en	There were '%d' Records Removed from the database.
bg	Бяха записани '% d' записи от базата данни.

en	atifIndexes data collection complete
bg	AtifIndexes събиране на данни завърши

en	atPhysAddress data collection complete
bg	Събирането на данни в atPhysAddress е пълно

en	atNetAddress data collection complete
bg	Събирането на данни atNetAddress е пълно

en	atEntries assembly complete.
bg	при въвеждане в комплекта.

en	HOST: %s, IP address information collection complete
bg	HOST: завършено е събирането на информация за IP адреса на %s

en	Rescan Device
bg	Сканиране на устройството

en	View Non Interface Graphs
bg	Преглед на интерфейси

en	No Non Interface Graphs in Cacti
bg	Няма неинтерфейсни графики в кактусите

en	View Interface Graphs
bg	Преглед на интерфейси

en	No Interface Graphs in Cacti
bg	Преглед на интерфейси

en	Since Restart
bg	От рестартиране

en	Down
bg	Надолу

en	Up
bg	Нагоре

en	Data
bg	Данни

en	Voice
bg	Глас

en	Device Rescan '%s'
bg	Сканиране на устройството „ %s“

en	Site scan '%s'
bg	Сканиране на сайта „ %s“

en	Device Enable '%s'
bg	Активиране на устройството „ %s“

en	Device Disable '%d'
bg	Device Disable '% d'

en	N/A
bg	Няма

en	%d Minutes
bg	%d минути

en	%d Hours
bg	%d часа

en	%d Days
bg	% d дни

en	%d Weeks
bg	% d седмици

en	Not Recorded
bg	Не е записано

en	Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f
bg	Състояние: Изпълнение, Процеси:% d, Напредък: %s, Последно време:% f

en	Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s
bg	Статус: Неактивен, Последно време:% f секунди, Процеси:% d процеси, Устройства:% d, Време за следващо изпълнение:

en	Disabled
bg	Изключен

en	Scanning Rate: Every %s
bg	Скорост на сканиране: Всеки %s

en	View Interfaces
bg	Преглед на интерфейси

en	Not Detected
bg	Не е открит

en	Sites
bg	за инжектиране e предната страна на бедрата

en	Devices
bg	Устройства

en	IP Ranges
bg	IP диапазони

en	IP Address
bg	IP Адрес

en	MAC Address
bg	Мак адрес

en	Interfaces
bg	Интерфейси

en	Dot1x

en	Graphs
bg	Графики

en	Unknown
bg	알려지지 않음

en	Search
bg	Търсене

en	Default
bg	По подразбиране

en	Show Device Details
bg	Показване на подробности за устройството

en	Go
bg	Търси

en	Clear
bg	Изчисти

en	Export
bg	Експортиране

en	Site
bg	Tочка на продажба

en	Any
bg	Всички

en	SubType
bg	подтип

en	Device Tracking Device: (%s) successfully updated
bg	Устройството за проследяване на устройства: ( %s) е актуализирано успешно

en	Import into Device Tracking Database
bg	Импортирайте в базата данни за проследяване на устройства

en	Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да импортирате следното устройство за проследяване на устройства? Моля, посочете допълнителни опции за устройството за проследяване на устройства, както са дадени по-долу.

en	We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well.
bg	Ще използваме и тези SNMP опции за устройството за проследяване на устройства.

en	Not Applicable - Router
bg	Не е приложимо - рутер

en	Not Applicable - Switch/Hub
bg	Не е приложимо - превключвател / концентратор

en	Delete
bg	Изтрий

en	Duplicate
bg	Дублирай

en	--dup--

en	You must select at least one device type.
bg	Трябва да изберете поне един тип устройство.

en	Continue
bg	Продължи

en	Click 'Continue' to delete the following Device Type(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните видове устройства.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да обозначите следните видове устройства. По желание можете да промените описанието на новите типове устройства. В противен случай не променяйте стойността по-долу и първоначалното име ще бъде копирано с нов суфикс.

en	<description> (1)

en	Device Type Prefix:
bg	Префикс за тип устройство:

en	Cancel
bg	Отказ

en	Return
bg	Връщане

en	New Type
bg	Нов вид

en	Cisco

en	There were %d Device Types Added!
bg	Добавени са% d типове устройства!

en	No New Device Types Found!
bg	Не са открити нови типове устройства!

en	Import Results
bg	Резултати от импортиране

en	Cacti has imported the following items:
bg	Cacti са импортирали следните елементи:

en	Import Device Tracking Device Types
bg	Импортирайте типове устройства за проследяване на устройства

en	Import Device Types from Local File
bg	Импортирайте типове устройства от локален файл

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
bg	Моля, посочете местоположението на CSV файла, съдържащ информацията за типа на устройството ви.

en	Overwrite Existing Data?
bg	Презапишете съществуващите данни?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
bg	Трябва ли процесът на импортиране да може да презапише съществуващи данни? Моля, обърнете внимание, че това не означава изтриване на стар ред, само замествайте дублиращите се редове.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
bg	Разрешаване на съществуващите редове да се актуализират?

en	Required File Format Notes
bg	Задължителни бележки за файловия формат

en	The file must contain a header row with the following column headings.
bg	Файлът трябва да съдържа заглавен ред със следните заглавия на колони.

en	- A common name for the device. For example Cisco 6509 Switch
bg	- Общо име на устройството. Например Cisco 6509 Switch

en	- The vendor who produces this device
bg	- Производителят, който произвежда това устройство

en	- The type of device this is. See the notes below for this integer value
bg	- Типът на устройството е това. Вижте бележките по-долу за целочислената стойност

en	- A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
bg	- Уникален набор от символи от snmp sysDescr, които уникално идентифицират това устройство

en	- The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
bg	- snmp sysObjectID на производителя, който отличава това устройство от следващото

en	- The scanning function that will be used to scan this device type
bg	- Функцията за сканиране, която ще се използва за сканиране на този тип устройство

en	- The IP scanning function that will be used to scan this device type
bg	- Функцията за сканиране на IP, която ще се използва за сканиране на този тип устройство

en	- The 802.1x scanning function that will be used to scan this device type
bg	- Функцията за сканиране 802.1x, която ще се използва за сканиране на този тип устройство

en	- If the Serial Number for this device type can be obtained via an SNMP Query, add it's OID here
bg	- Ако серийният номер за този тип устройство може да бъде получен чрез SNMP заявка, добавете OID тук

en	- If your scanning function does not have the ability to isolate trunk ports or link ports, this is the starting port number for user ports
bg	- Ако функцията за сканиране няма възможност да изолира транковите портове или свързващите портове, това е началният номер на порт за потребителски портове

en	- Same as the lowPort with the exception that this is the high numbered user port number
bg	- Също като lowPort с изключение на това, че това е номерът на потребителския порт с висок номер

en	- Disabled type is not used

en	The primary key for this table is a combination of the following three fields:
bg	Първичният ключ за тази таблица е комбинация от следните три полета:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
bg	Следователно, ако се опитате да импортирате дублирани типове устройства, съществуващите данни ще се актуализират с новата информация.

en	is an integer field and must be one of the following:
bg	е цяло число и трябва да бъде едно от следните:

en	1 - Switch/Hub
bg	1 - Превключвател / концентратор

en	2 - Switch/Router
bg	2 - Превключвател / рутер

en	3 - Router
bg	3 - Рутер

en	The devices device type is determined by scanning it's snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the device types database. The first match that is found in the database is used direct Device Tracking as to how to scan it. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID_match, sysDescr_match, and scanning function for your devices.
bg	Типът на устройството се определя чрез сканиране на неговия snmp агент за sysObjectID и sysDescription и сравняването му със стойностите в базата данни за типовете устройства. Първото съвпадение, което се намира в базата данни, се използва директно за проследяване на устройството за това как да го сканира. Ето защо е много важно да изберете валиден sysObjectID_match, sysDescr_match и функцията за сканиране за вашите устройства.

en	Switch/Hub
bg	Switch / Hub

en	Switch/Router
bg	Switch / Router

en	Router

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
bg	ОБРАБОТВАНЕ НА ГЛАВНАТА ЛИНИЯ: <br> Намерени са колони, където: %s

en	HEADER LINE PROCESSING ERROR: Missing required field <br>Columns found where: %s
bg	ГРЕШКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ГЛАВНА ЛИНИЯ: Липсва задължителното поле <br> Намерени са колони, където: %s

en	Unknown Assume "Switch/Hub"
bg	Неизвестен

en	INSERT SUCCEEDED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
bg	INSERT SUCCEEDED: Производител: %s, Описание: %s, Тип:

en	INSERT FAILED: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
bg	INSERT FAILED: Производител: %s, Описание: %s, Вид:

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: Vendor: %s, Description: %s, Type: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s
bg	INSERT SKIPPED, СЪЩЕСТВУВАЩО: Доставчик: %s, Описание: %s, Тип: %s, sysDescr: %s, sysObjectID: %s

en	Device Tracking Device Types [edit: %s]
bg	Типове устройства за проследяване на устройства [редактиране: %s]

en	Device Tracking Device Types [new]
bg	Типове устройства за проследяване на устройства [ново]

en	Device Tracking Device Type Filters
bg	Тип устройства за проследяване на устройства Филтри

en	Device Type Description
bg	Описание на устройството

en	Device Type
bg	Тип на устройството

en	Port Scanner

en	IP Scanner
bg	IP скенер

en	Dot1x Scanner
bg	Dot1x скенер

en	sysDescription Match
bg	sysDescription Съвпадение

en	Vendor OID Match
bg	Съвпадение на доставчика OID

en	Device Types
bg	Типове устройства

en	No
bg	Не

en	Yes
bg	Да

en	No Device Tracking Device Types Found
bg	Не са открити типове устройства за проследяване на устройства

en	Submit Query
bg	Изпратете заявка

en	Clear Filtered Results
bg	Изчистване на филтрираните резултати

en	Rescan
bg	Претърсване

en	Scan Active Devices for Unknown Device Types
bg	Типове устройства за проследяване на устройства

en	Import
bg	Импорт

en	Import Device Types from a CSV File
bg	Импортирайте типове устройства от локален файл

en	Export Device Types to Share with Others
bg	Импортирайте типове устройства от локален файл

en	Vendor
bg	Производител

en	All
bg	Всички

en	Type
bg	Тип

en	Enabled
bg	Разрешен

en	Enable
bg	Включи

en	Disable
bg	Изключи

en	Change SNMP Options
bg	Промяна на опциите на SNMP

en	Change Device Port Values
bg	Промяна на стойностите на пристанището на устройството

en	Connect to Cacti Host via Hostname
bg	Свържете се с Cacti Host чрез Име на хост

en	Copy SNMP Settings from Cacti Host
bg	Копирайте SNMP настройки от Cacti Host

en	You must select at least one device.
bg	Трябва да изберете поне едно устройство.

en	Click 'Continue' to enable the following devices.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните устройства.

en	Click 'Continue' to disable the following devices.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните устройства.

en	Click 'Continue' to change SNMP parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да промените SNMP параметрите за следните устройства, поставете отметка в квадратчето до полетата, които искате да актуализирате, и попълнете новата стойност.

en	Click 'Continue' to change upper or lower port parameters for the following devices, check the box next to the fields you want to update, and fill in the new value.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да промените горните или долните параметри на портовете за следните устройства, поставете отметка в квадратчето до полетата, които искате да актуализирате, и попълнете новата стойност.

en	Click 'Continue' to connect the following devices to their respective Cacti Device. The relation will be built on equal hostnames. Description will be updated as well.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да свържете следните устройства към съответните им устройства Cacti. Връзката ще бъде изградена върху еднакви имена на хостове. Описанието ще бъде актуализирано.

en	Click 'Continue' to copy SNMP Settings from connected Cacti Device to Device Tracking Device. All not connected Devices will silently be skipped. SNMP retries will be taken from Ping retries.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да копирате SNMP настройки от свързано устройство Cacti Device към устройство за проследяване на устройства. Всички несвързани устройства ще бъдат прекъснати. Повторенията на SNMP ще бъдат взети от Ping retries.

en	Click 'Continue' to delete the following Devices
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства

en	Import Device Tracking Devices
bg	Импортирайте устройства за проследяване на устройства

en	Import Devices from Local File
bg	Импортирайте устройства от локален файл

en	Please specify the location of the CSV file containing your device information.
bg	Моля, посочете местоположението на CSV файла, съдържащ информацията за устройството ви.

en	- The SiteID known to Device Tracking for this device
bg	- SiteID, известен с Device Tracking за това устройство

en	- A simple name for the device. For example Cisco 6509 Switch
bg	- Просто име за устройството. Например Cisco 6509 Switch

en	- The IP Address or DNS Name for the device
bg	- IP адресът или DNS името на устройството

en	- More detailed information about the device, including location, environmental conditions, etc.
bg	- По-подробна информация за устройството, включително местоположение, условия на околната среда и др.

en	- A list of ports that should not be scanned for user devices
bg	- Списък с портове, които не трябва да се сканират за потребителски устройства

en	- Redundant information indicating the intended device type. See below for valid values.
bg	- излишна информация, указваща типа на предназначеното устройство. Виж по-долу валидните стойности.

en	- Id of a set of SNMP options
bg	- Id на набор от опции за SNMP

en	- The current snmp read string for the device
bg	- Текущият SNMP прочетен низ за устройството

en	- The snmp version you wish to scan this device with. Valid values are 1, 2 and 3
bg	- Версията snmp, която искате да сканирате с това устройство. Валидните стойности са 1, 2 и 3

en	- The UDP port that the snmp agent is running on
bg	- UDP портът, на който се изпълнява snmp агентът

en	- The timeout in milliseconds to wait for an snmp response before trying again
bg	- Времето за изчакване в милисекунди, за да изчакате SNMP отговор преди да опитате отново

en	- The number of times to retry a snmp request before giving up
bg	- Броят пъти за повторен опит за snmp, преди да се откажете

en	- Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request
bg	- Определя броя на OID, които могат да бъдат получени в една заявка за SNMP

en	- SNMP V3: SNMP username
bg	- SNMP V3: SNMP потребителско име

en	- SNMP V3: SNMP password
bg	- SNMP V3: SNMP парола

en	- SNMP V3: SNMP authentication protocol
bg	- SNMP V3: протокол за удостоверяване на SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy passphrase
bg	- SNMP V3: Протокол за поверителност на SNMP

en	- SNMP V3: SNMP privacy protocol
bg	- SNMP V3: протокол за поверителност на SNMP

en	- SNMP V3: SNMP context
bg	- SNMP V3: SNMP контекст

en	- SNMP V3: SNMP engine id
bg	- SNMP V3: SNMP идентификатор на двигателя

en	Therefore, if you attempt to import duplicate devices, only the data you specify will be updated.
bg	Следователно, ако се опитате да импортирате дублиращи се устройства, само актуализираните данни ще бъдат актуализирани.

en	HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s
bg	ОБРАБОТВАНЕ НА ГЛАВНАТА ЛИНИЯ: <br> Намерени са колони, където: %s

en	INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
bg	INSERT SUCCEEDED: Име на хост: SiteID: %s, Име на устройство: %s, Име на хост %s, SNMP порт: %s

en	INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
bg	INSERT FAILED: Идентификатор на сайта: %s, Име на устройството: %s, Име на хост %s, SNMP порт: %s

en	INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s
bg	INSERT SKIPPED, СЪЩЕСТВУВАЩО: SiteID: %s, Име на устройството: %s, Име на хост %s, SNMP порт: %s

en	Device Tracking Devices [edit: %s]
bg	Устройства за проследяване на устройства [редактиране: %s]

en	Device Tracking Devices [new]
bg	Устройства за проследяване на устройства [нови]

en	SNMP Information
bg	Информация за SNMP

en	System:
bg	Система:

en	Uptime:
bg	Продължителност:

en	Hostname:
bg	Име на хост:

en	ObjectID:
bg	ObjectId:

en	Device Tracking Device Filters
bg	Филтри за устройства за проследяване на устройства

en	Device Name
bg	Име на устройство

en	Site Name
bg	Име на сайта

en	Status
bg	Статус

en	Hostname
bg	Име на хост

en	Total IPs
bg	Общо IP адреси

en	User Ports
bg	Потребителски портове

en	User Ports Up
bg	Потребителски портове нагоре

en	Trunk Ports
bg	Магистрални портове

en	Active Macs
bg	Активни компютри

en	Last Duration
bg	Последна продължителност

en	No Device Tracking Devices
bg	Няма устройства за проследяване на устройства

en	None
bg	Няма

en	Error
bg	Грешка

en	No Cacti Link
bg	Не Cacti Link

en	You must select at least one Authorized Mac to delete.
bg	Трябва да изберете поне един оторизиран Mac за изтриване.

en	Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's?
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните оторизирани Mac?

en	Device Tracking MacAuth [edit: %s]
bg	MacAuth за проследяване на устройства [редактиране: %s]

en	Device Tracking MacAuth [new]
bg	MacAuth за проследяване на устройства [ново]

en	Device Tracking MacAuth Filters
bg	Филтри за проследяване на устройства MacAuth

en	Mac Address
bg	Мак адрес

en	Reason
bg	Причина

en	Added/Modified
bg	Добавени / променени

en	By
bg	От

en	Authorized Mac Addresses
bg	Оторизирани Mac адреси

en	No Authorized Mac Addresses Found
bg	Не са намерени разрешени Mac адреси

en	MAC's
bg	Мак

en	Click 'Continue' to delete the following watched Mac's?
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните наблюдавани Mac-и?

en	Device Tracking MacWatch [edit: %s]
bg	Проследяване на устройства MacWatch [редактиране: %s]

en	Device Tracking MacWatch [new]
bg	Проследяване на устройството MacWatch [ново]

en	Device Tracking MacWatch Filters
bg	Филтри за проследяване на устройства MacWatch

en	Watch Name
bg	Име на часовника

en	Ticket Number
bg	Номер на билет

en	First Seen
bg	Първо видяно

en	Last Seen
bg	Последно видян

en	Watches
bg	Часовници

en	No Device Tracking Watched Macs Found
bg	Няма открити устройства за проследяване на устройства

en	Click 'Continue' to delete the following Site(s)?
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните сайтове?

en	You must select at least one site.
bg	Трябва да изберете поне един сайт.

en	Device Tracking Site [edit: %s]
bg	Сайт за проследяване на устройства [редактиране: %s]

en	Device Tracking Site [new]
bg	Сайт за проследяване на устройства [нов]

en	Device Tracking Site Filters
bg	Филтри на сайта за проследяване на устройства

en	Total IP's
bg	Общо IP

en	MACS Found
bg	Намерени MACS

en	Device Errors
bg	Грешки в устройствата

en	No Device Tracking Sites Found
bg	Не са намерени сайтове за проследяване на устройства

en	Total Devices
bg	Общо устройства

en	Total User Ports
bg	Общо потребителски портове

en	Total Oper Ports
bg	Общо операционни портове

en	Total Trunks
bg	Общо Пътища

en	You must select at least one SNMP Option.
bg	Трябва да изберете поне една опция за SNMP.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
bg	Натиснете 'Продължи', за да изтриете следните SNMP опции.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Option(s). You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следните SNMP опции. По желание можете да промените формата на заглавието за новите опции за SNMP.

en	<name> (1)

en	Name Format:
bg	Формат на името:

en	SNMP Options [edit %s]
bg	Опции за SNMP [редактиране на %s]

en	SNMP Options [new]
bg	Опции на SNMP [new]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
bg	SNMP Option Set [редактиране: %s]

en	SNMP Option Set [new]
bg	Набор от опции за SNMP [new]

en	Device Tracking SNMP Options
bg	Опции за SNMP проследяване на устройства

en	Item
bg	Артикул

en	Version
bg	Версия

en	Community
bg	Общност

en	Port
bg	Порт

en	Timeout
bg	Време за изчакване

en	Retries
bg	Нов опит

en	Max OIDs
bg	Макс. OID

en	Username
bg	Потребител

en	Auth Proto

en	Priv Proto

en	Actions
bg	Действия

en	No SNMP Items Found
bg	Не са намерени SNMP елементи

en	Title of SNMP Option Set
bg	Заглавие на SNMP Option Set

en	SNMP Settings
bg	SNMP настройки

en	No SNMP Option Sets Found
bg	Няма намерени опции за SNMP опции

en	Options
bg	Опции

en	Device Tracking Process Status
bg	Състояние на процеса на проследяване на устройството

en	Refresh
bg	Обновяване

en	Current Process Status
bg	Състояние на текущия процес

en	The Device Tracking Poller is:
bg	Полера за проследяване на устройства е:

en	Running Processes:
bg	Изпълнени процеси:

en	Last Time Poller Started:
bg	Последно начело на полера:

en	Poller Frequency:
bg	Честота на полъри:

en	Approx. Next Runtime:
bg	Прибл. Следващо време на изпълнение:

en	Approx. Next DB Maintenance:
bg	Прибл. Следваща поддръжка на DB:

en	Run Time Details
bg	Подробности за работното време

en	Last Poller Runtime:
bg	Последно време на полъра:

en	Last Poller Maintenance Runtime:
bg	Последно време на поддръжката на полъра:

en	Maximum Concurrent Processes:
bg	Максимални едновременни процеси:

en	processes
bg	Процеси

en	Maximum Per Device Scan Time:
bg	Максимално време за сканиране на устройство:

en	minutes
bg	минути

en	DNS Configuration Information
bg	Информация за конфигурацията на DNS

en	Reverse DNS Resolution is
bg	Обратната DNS резолюция е

en	Primary DNS Server:
bg	Основен DNS сървър:

en	Secondary DNS Server:
bg	Вторичен DNS сървър:

en	DNS Resolution Timeout:
bg	Време за изчакване на DNS:

en	milliseconds
bg	милисекунди

en	Running Process Summary
bg	Резюме на изпълнения процес

en	The DNS Resolver is Not Running
bg	Разделителят DNS не се изпълнява

en	The DNS Resolver is Running
bg	DNS Разделителят се изпълнява

en	Date Started
bg	Дата на започване

en	Completed
bg	Приключена

en	Waiting
bg	Изчакване

en	Other
bg	Друг

en	Are You Sure?
bg	Потвърждение

en	Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system?
bg	Сигурни ли сте, че искате да изтриете всички резултати от порт към MAC в системата?

en	Device Tracking Database Results
bg	Резултати от базата данни за проследяване на устройства

en	The following number of records have been removed from the database: %s
bg	Следният брой записи бяха премахнати от базата данни: %s

en	Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
bg	Сигурни ли сте, че искате да изтриете всички съвкупни портове за MAC до резултатите от системата от системата?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s
bg	Следният брой записи бяха премахнати от обобщената таблица: %s

en	Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system?
bg	Сигурни ли сте, че искате да изтриете и пресъздадете целия агрегиран порт на MAC до резултатите от IP системата?

en	The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added.
bg	Следният брой записи бяха премахнати от обобщената таблица: %s. Ще бъдат добавени %s записи.

en	The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type.
bg	Функциите за сканиране на устройството са прочистени. Те ще бъдат пресъздадени след като веднъж редактирате устройство или тип устройство.

en	Cacti Device Tracking System Utilities
bg	Устройства за проследяване на устройства на Cacti

en	Process Status Information
bg	Информация за състоянието на процеса

en	View Device Tracking Process Status
bg	Преглед на състоянието на процеса на проследяване на устройството

en	This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process.
bg	Тази опция ще ви позволи да показвате и задавате информация за процеса, свързана с процеса на поискване на устройството за проследяване.

en	Database Administration
bg	Администрация на бази данни

en	Perform Database Maintenance
bg	Извършване на поддръжка на база данни

en	Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed.
bg	Изтрива изтеклия порт за MAC към IP асоциациите от базата данни. Премахват се само записи, които са изтекли, въз основа на критериите ви.

en	Refresh IEEE Vendor MAC/OUI Database
bg	Обновяване на IEEE Vendor MAC / OUI база данни

en	This function will download and install the latest OIU database from the IEEE Website. Each Network Interface Card (NIC) has a MAC Address. The MAC Address can be broken into two parts. The first part of the MAC Address contains the Vendor MAC. The Vendor MAC identifies who manufactured the part. This will be helpful in spot checking for rogue devices on your network.
bg	Тази функция ще изтегли и инсталира най-новата OIU база данни от уебсайта на IEEE. Всяка карта за мрежов интерфейс (NIC) има MAC адрес. MAC адресът може да бъде разделен на две части. Първата част на MAC Addess съдържа MAC доставчика. MAC на доставчика определя кой е произвел частта. Това ще бъде полезно при проверка на място за нелоялни устройства във вашата мрежа.

en	Refresh Scanning Functions
bg	Обновяване на функциите за сканиране

en	Deletes old and potentially stale Device Tracking scanning functions from the drop-down you receive when you edit a device type.
bg	Изтрива старите и потенциално остаряли функции за сканиране на устройства от падащото меню, което получавате, когато редактирате тип устройство.

en	Remove All Scan Results
bg	Премахване на всички резултати от сканирането

en	Deletes ALL Port to MAC to IP associations from the database all IP Addresses, IP Ranges, and VLANS. This utility is good when you want to start over. DANGER: All prior data is deleted.
bg	Изтрива ВСИЧКИ Порт към MAC към IP асоциации от базата данни на всички IP адреси, IP диапазони и VLANS. Тази програма е добра, когато искате да започнете отначало. ОПАСНОСТ: Всички предишни данни се изтриват.

en	Aggregated Table Administration
bg	Администриране на агрегирани таблици

en	Remove All Aggregated Results
bg	Премахване на всички агрегирани резултати

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database. Data will again be collected on the basis of only new scanned data in the next mactrack poller run.
bg	Изтрива ALL Aggregated (Not Scan Results) Порт към MAC към IP асоциации от базата данни. Данните отново ще бъдат събрани на базата само на нови сканирани данни в следващия mactrack poller run.

en	Perform Aggregate Table Rebuild
bg	Извършете възстановяване на общата таблица

en	Deletes ALL Aggregated (Not Scan Results) Port to MAC to IP associations from the database and their re-creation based on All scanned data now.
bg	Изтрива ALL Aggregated (Not Scan Results) Порт към MAC към IP асоциации от базата данни и тяхното повторно създаване на базата на Всички сканирани данни .

en	Device Tracking Vendor Mac Filter
bg	Проследяване на устройствата Производител Mac филтър

en	Vendor MAC
bg	MAC на доставчика

en	Corporation
bg	корпорация

en	Address
bg	Адрес

en	Vendor Macs
bg	Производители на Mac

en	No Device Tracking Vendor MACS Found
bg	Не е намерен MACS за проследяване на устройства

en	Device Tracking - ARP/IP View
bg	Проследяване на устройства - изглед ARP / IP

en	Switch Name
bg	Име на превключвателя

en	Switch Hostname
bg	Превключете име на хост

en	ED IP Address
bg	ED IP адрес

en	ED DNS Hostname
bg	ED DNS име на хост

en	ED MAC Address
bg	ED MAC адрес

en	Vendor Name
bg	Име на производителя

en	Port Number
bg	Номер на порт

en	Port Name
bg	Име на порт

en	Last Scan Date
bg	Последна дата на сканиране

en	ARP Cache
bg	ARP кеш

en	You must first choose a Site, Device or other search criteria.
bg	Първо трябва да изберете сайт, устройство или други критерии за търсене.

en	No Device Tracking IP Results Found
bg	Не са намерени резултати от IP проследяване на устройства

en	Device
bg	Устройство

en	IP's
bg	ПР

en	IP
bg	IP адрес

en	Show
bg	Покажи

en	Most Recent
bg	Най-нови

en	MAC

en	Device Tracking - Device Report View
bg	Проследяване на устройства - изглед на отчет на устройството

en	Unknown Device Type
bg	Неизвестен тип устройство

en	Total VLAN's
bg	Общо VLAN

en	Edit Device
bg	Превключете устройството

en	View Graphs
bg	Графики

en	Device Not Mapped to Cacti Device
bg	Синхронизирайте устройството за проследяване на устройства с Cacti Device

en	View MAC Addresses
bg	MAC адреси

en	No Device Tracking Devices Found
bg	Не са намерени устройства за проследяване на устройства

en	Hub/Switch
bg	Hub / Switch

en	Device Tracking - 802.1x View
bg	Проследяване на устройства - изглед 802.1x

en	Domain
bg	Домейн

en	802.1x Sessions
bg	802.1x сесии

en	No Device Tracking 802.1x Sessions Found
bg	Намерени са сесии за проследяване на устройства от 802.1x

en	Dot1x Scan Results
bg	Dot1x скенер

en	Sessions
bg	Сесии

en	Any Status
bg	Всяко състояние

en	No Method
bg	Метод

en	DATA
bg	Данни

en	VOICE
bg	ГЛАС

en	Portname

en	Device Tracking - Monitored Device Graph View
bg	Проследяване на устройства - наблюдаван графичен изглед на наблюдаваното устройство

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
bg	Приложен е персонализиран графичен списък - филтриране от списък

en	Device Tracking - Network Interfaces View
bg	Проследяване на устройства - Изглед на мрежови интерфейси

en	No Device Tracking Interfaces Found
bg	Не са намерени интерфейси за проследяване на устройства

en	Interface Up
bg	Интерфейс нагоре

en	No Alias
bg	Няма псевдоним

en	Errors Present
bg	Представени грешки

en	Discards Present
bg	Изхвърлянията присъстват

en	No Graphs
bg	Графики

en	Interface Down
bg	Интерфейс надолу

en	Interface Scan Results
bg	Премахване на всички резултати от сканирането

en	Name
bg	Име

en	Description
bg	Описание

en	Alias
bg	Псевдоним

en	InBound %%%
bg	InBound%

en	OutBound %%%
bg	Изходяща %

en	In (B/S)
bg	В (B / S)

en	Out (B/S)
bg	Излизане (B / S)

en	In Err Total
bg	В Err Total

en	In Disc Total
bg	В Общо за диска

en	UProto Total
bg	Към Общо

en	Out Err Total
bg	Out Err Общо

en	Out Disc Total
bg	Общо за диска

en	In Err (E/S)
bg	В Err (E / S)

en	In Disc (D/S)
bg	На диск (D / S)

en	UProto (UP/S)
bg	До (UP / S)

en	Out Err (OE/S)
bg	Out Err (OE / S)

en	Out Disc (OD/S)
bg	Изходен диск (OD / S)

en	Last Change
bg	Последна промяна

en	Last Scanned
bg	Последно сканирано

en	Filters
bg	Филтри

en	All Interfaces
bg	Всички интерфейси

en	All Non-Ignored Interfaces
bg	Всички ненаблюдавани интерфейси

en	All Ignored Interfaces
bg	Всички игнорирани интерфейси

en	High In/Out Utilization > %d %
bg	Висока входна / изходна употреба

en	High In Utilization > %d %
bg	Високо използване>% d%

en	High Out Utilization > %d %
bg	Високо използване на изхода>% d%

en	With Issues
bg	С въпроси

en	Up Interfaces
bg	Интерфейси нагоре

en	Up Interfaces No Alias
bg	До интерфейси Няма псевдоним

en	Errors Accumulating
bg	Натрупващи се грешки

en	Discards Accumulating
bg	Изхвърляния се натрупват

en	Changed in Last Day
bg	Променен в последния ден

en	Bandwidth
bg	Трафик

en	Show Totals
bg	Показване на общите стойности

en	Device Tracking - Site IP Range Report View
bg	Проследяване на устройства - изглед на отчета за обхвата на IP адреса на сайта

en	IP Range
bg	IP диапазон

en	Current IP Addresses
bg	Текущи IP адреси

en	Current Date
bg	Текуща дата

en	Maximum IP Addresses
bg	Максимални IP адреси

en	Maximum Date
bg	Максимална дата

en	IP Address Ranges
bg	Диапазони на IP адресите

en	Edit Site
bg	Tочка на продажба

en	View IP Addresses
bg	Текущи IP адреси

en	No Device Tracking Site IP Ranges Found
bg	Няма намерени IP области на проследяване на устройства

en	Device Tracking - MAC to IP Report View
bg	Проследяване на устройства - MAC към изглед на отчет на IP

en	Authorize
bg	Упълномощаване

en	Revoke
bg	Отмяна

en	The following MAC Addresses Could not be revoked because they are members of Group Authorizations %s
bg	Следните MAC адреси не могат да бъдат отменени, защото те са членове на групови оторизации %s

en	Click 'Continue' to Authorize the following MAC Addresses.
bg	Кликнете 'Продължи', за да разрешите следните MAC адреси.

en	Click 'Continue' to Revoke the following MAC Addresses.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да отмените следните MAC адреси.

en	You must select at least one MAC Address.
bg	Трябва да изберете поне един MAC адрес.

en	You are not permitted to change Mac Authorizations.
bg	Нямате право да променяте Mac Удостоверенията.

en	Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s]
bg	Импер.:% MAC.:% PORT.:%s Брой: [ %s]

en	You must select at least one Row.
bg	Трябва да изберете поне един ред.

en	You are not permitted to delete rows.
bg	Нямате право да изтривате редове.

en	Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните редове от „Агрегирана таблица“.

en	Authorized
bg	Упълномощен

en	VLAN ID

en	VLAN Name
bg	Име на VLAN

en	MAC Addresses
bg	MAC адреси

en	Not Authorized
bg	Упълномощен

en	You must choose a Site, Device or other search criteria.
bg	Трябва да изберете сайт, устройство или други критерии за търсене.

en	No Device Tracking Port Results Found
bg	Не са намерени резултати от устройства за проследяване на устройства

en	Count
bg	Брой

en	Aggregated
bg	Обобщената

en	Device Tracking - Site Report View
bg	Проследяване на устройства - изглед на отчета за сайта

en	Rescan Site
bg	Сканиране на устройството

en	View Devices
bg	Устройства

en	View IP Ranges
bg	IP диапазони

en	Sites / Device Types
bg	Типове устройства

en	Site Scan Results
bg	Премахване на всички резултати от сканирането

en	Device Tracking
bg	Проследяване на устройства

en	General Settings
bg	Основни настройки

en	Scanning Frequency
bg	Честота на сканиране

en	Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices.
bg	Изберете кога да се събират MAC и IP адреси и статистика на интерфейса от мрежовите устройства.

en	Concurrent Processes
bg	Съвместни процеси

en	Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled.
bg	Посочете колко устройства ще бъдат анкетирани едновременно, докато всички устройства бъдат анкетирани.

en	Scanner Max Runtime
bg	Максимално време на работа на скенера

en	Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs.
bg	Посочете броя минути, в който ще бъде разрешено да се изпълни функцията за сканиране на устройството, преди системата да предположи, че е завършена. Тази настройка ще се коригира при задания за сканиране.

en	Start Time for Data Collection
bg	Начално време за събиране на данни

en	When would you like the first data collection to take place. All future data collection times will be based upon this start time. A good example would be 12:00AM.
bg	Кога бихте искали първото събиране на данни да се осъществи. Всички бъдещи времена за събиране на данни ще се основават на това начално време. Добър пример ще бъде 12:00 часа.

en	Database Maintenance Time
bg	Време за поддръжка на база данни

en	When should old database records be removed from the database. Please note that no access will be permitted to the port database while this action is taking place.
bg	Кога трябва да бъдат премахнати стари записи от базата данни. Моля, имайте предвид, че няма да бъде разрешен достъп до базата данни за портовете, докато се извършва това действие.

en	Confirm Utilities Prompt
bg	Потвърдете подкана за помощни програми

en	When using utilities, prompt for verification
bg	Когато използвате помощни програми, подканете за проверка

en	Data Retention
bg	Запазване на данни

en	How long should port MAC details be retained in the database.
bg	Колко време трябва да се съхраняват в базата данни подробностите за MAC на пристанището.

en	Data Retention IPs
bg	Запазване на данни

en	How long should discovered IPs details be retained in the database.
bg	Колко време трябва да се съхраняват в базата данни подробностите за MAC на пристанището.

en	Switch Level Ignore Ports Delimiter
bg	Превключване на нивото Игнориране на разделителя за портове

en	What delimiter should Device Tracking use when parsing the Ignore Ports string for each switch.
bg	Какво ограничител трябва да се използва при проследяване на устройства, когато се анализира низа за игнориране на портове за всеки ключ.

en	Auto Detect
bg	Автоматично откриване

en	Colon [:]
bg	Дебело черво [:]

en	Pipe [|]
bg	Тръба [|]

en	Space [ ]
bg	Пространство []

en	Mac Address Delimiter
bg	Mac адрес разделител

en	How should each octet of the MAC address be delimited.
bg	Как трябва да се ограничава всеки октет на MAC адреса.

en	Dash [-]

en	Ports to Ignore
bg	Пристанища за игнориране

en	Provide a regular expression of ifNames or ifDescriptions of ports to ignore in the interface list. For example, (Vlan|Loopback|Null).
bg	Осигурете редовен израз на ifNames или ifDescriptions на портове, за да игнорирате в списъка на интерфейса. Например, (Vlan | Loopback | Null).

en	Bandwidth Usage Threshold
bg	Праг на използване на честотната лента

en	When reviewing network interface statistics, what bandwidth threshold do you want to view by default.
bg	Когато преглеждате статистически данни за мрежовия интерфейс, какъв праг на честотната лента искате да видите по подразбиране.

en	%d Percent
bg	% d Процент

en	DNS Settings
bg	Настройки за DNS

en	Perform Reverse DNS Name Resolution
bg	Извършете Резолюция на обратното DNS име

en	Should Device Tracking perform reverse DNS lookup of the IP addresses associated with ports. CAUTION: If DNS is not properly setup, this will slow scan time significantly.
bg	Ако Device Tracking (Проследяване на устройства) извърши обратно DNS търсене на IP адресите, свързани с портовете. ВНИМАНИЕ: Ако DNS не е настроена правилно, това ще забави значително времето за сканиране.

en	Primary DNS IP Address
bg	Основен DNS IP адрес

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
bg	Въведете основния DNS IP адрес, който да използвате за обратни търсения.

en	Secondary DNS IP Address
bg	Вторичен DNS IP адрес

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
bg	Въведете вторичния IP адрес на DNS, за да използвате за обратни търсения.

en	DNS Timeout
bg	Време за изчакване на DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Device Tracking uses a PHP based DNS resolver.
bg	Моля, въведете времето за изчакване на DNS в милисекунди. Проследяването на устройства използва PHP базиран DNS резолвер.

en	DNS Prime Interval

en	How often, in seconds do Device Tracking scanning IP's need to be resolved to MAC addresses for DNS resolution. Using a larger number when you have several thousand devices will increase performance.
bg	Колко често, в секунди, трябва да бъдат разрешени IP на проследяването на устройствата до MAC адресите за DNS резолюция. Използването на по-голям брой, когато имате няколко хиляди устройства, ще увеличи производителността.

en	Notification Settings
bg	Настройки за известията

en	Source Address
bg	Адрес на източник

en	The source Email address for Device Tracking Emails.
bg	Изходният имейл адрес за имейли за проследяване на устройства.

en	Source Email Name
bg	Име на имейл на източника

en	The Source Email name for Device Tracking Emails.
bg	Името на имейл източника за имейли за проследяване на устройства.

en	MACTrack Administrator
bg	MACTrack Администратор

en	MacWatch Default Body
bg	Тялото по подразбиране на MacWatch

en	The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>.
bg	Предварително зададеното тяло за електронна поща за имейли за проследяване на устройства MacWatch. Тялото може да съдържа всички валидни html маркери. Той също така поддържа заместващи маркери, които ще се обработват при изпращане на имейл. Валидните маркери включват <IP> , <MAC> , <TICKET> , <SITENAME> , <DEVICEIP> , <PORTNAME> , <PORTNUMBER> , <DEVICENAME> ,

en	Mac Address <MAC> found at IP Address <IP> for Ticket Number: <TICKET>.<br>The device is located at<br>Site: <SITENAME>, Device <DEVICENAME>, IP <DEVICEIP>, Port <PORTNUMBER>, and Port Name <PORTNAME>
bg	Мак адрес <MAC> в IP адрес <IP> за номер на билет: <TICKET> , <br> Устройството се намира на <br> сайт: <SITENAME> , Устройство <DEVICENAME> , IP <DEVICEIP> , Пристанище <PORTNUMBER> и Име на порт <PORTNAME>

en	MacAuth Report Email Addresses
bg	Имейл адреси на отчета на MacAuth

en	A comma delimited list of users to receive the MacAuth Email notifications.
bg	Списък на потребители, разделени със запетая, за получаване на известията по имейл на MacAuth.

en	MacAuth Report Frequency
bg	Честота на отчетите на MacAuth

en	How often will the MacAuth Reports be Emailed.
bg	Колко често ще се изпращат съобщения по MacAuth.

en	Device Tracking ArpWatch Settings
bg	Настройки за проследяване на устройства ArpWatch

en	Enable ArpWatch
bg	Активиране на ArpWatch

en	Should Device Tracking also use ArpWatch data to supplement Mac to IP/DNS resolution?
bg	Ако проследяването на устройствата също използва данни от ArpWatch, за да допълни Mac с IP / DNS резолюция?

en	ArpWatch Database Path
bg	Път на базата данни на ArpWatch

en	The location of the ArpWatch Database file on the Cacti server.
bg	Местоположението на файла на базата данни ArpWatch на Cacti сървъра.

en	SNMP Presets
bg	SNMP пресети

en	Update Policy for SNMP Options
bg	Актуализиране на правилата за SNMP опции

en	Policy for synchronization of SNMP Options between Cacti devices and Device Tracking Devices.
bg	Политика за синхронизиране на опции SNMP между устройствата Cacti и Device Tracking Devices.

en	Default SNMP version for all new hosts.
bg	По подразбиране SNMP версията за всички нови хостове.

en	Default SNMP read community for all new hosts.
bg	По подразбиране SNMP чете общността за всички нови хостове.

en	Communities
bg	общности

en	Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid.
bg	Попълнете списъка с налични SNMP прочетени низове, за да тествате за това устройство. Всеки прочетен низ трябва да бъде разделен с двоеточие ":". Тези прочетени низове ще бъдат тествани последователно, ако основният прочетен низ е невалиден.

en	The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on.
bg	UDP / TCP порт за включване на SNMP агента.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds.
bg	По подразбиране SNMP тайм-аут в милисекунди.

en	The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing.
bg	Броят пъти, които SNMP полилерът ще опита, ще се опита да достигне хоста, преди да се провали.

en	snmpbulkwalk Binary Path
bg	snmpbulkwalk двоичен път

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
bg	Пътят към вашия двоичен файл snmpbulkwalk.

en	MacTrack Settings
bg	SNMP настройки

en	Default Tab
bg	По подразбиране

en	Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second.
bg	Кой раздел MacTrack бихте искали да бъде вашият раздел по подразбиране всеки път, когато отидете на MacTrack втори.

en	IP Addresses
bg	IP адреси

en	Mac Addresses
bg	Мак адрес

en	dot1x Deta

en	Device Tracking Devices
bg	Устройства за проследяване на устройства

en	(Edit)
bg	(Редактирай)

en	(Import)
bg	Импорт

en	Device Tracking Device Types
bg	Типове устройства за проследяване на устройства

en	Device Tracking Sites
bg	Сайтове за проследяване на устройства

en	Mac Address Tracking Utility
bg	Mac утилита за проследяване на адреси

en	Mac Address Authorization Utility
bg	Помощна програма за оторизиране на Mac адреси

en	Device Tracking Vendor Macs
bg	Устройства за проследяване на устройства от Mac

en	Device Tracking View Macs
bg	Проследяване на устройства Преглед на Mac компютри

en	Device Tracking Dot1x View
bg	Преглед на устройството за проследяване Dot1x

en	Device Tracking IP Address Viewer
bg	Устройство за проследяване на IP адрес

en	Device Tracking View Interfaces
bg	Интерфейси за преглед на устройствата

en	Device Tracking View Sites
bg	Сайтове за преглед на устройството за проследяване

en	Device Tracking View IP Ranges
bg	Проследяване на устройства Преглед на IP диапазоните

en	Device Tracking View Devices
bg	Устройства за проследяване на устройството

en	Device Tracking Utilities
bg	Устройства за проследяване на устройства

en	Truncate Port Results Table
bg	Таблица с резултати за приключване на портовете

en	Truncate Aggregated Port Results Table
bg	Обобщена таблица с резултати от обединени пристанища

en	Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table
bg	Отрежете и пресъздайте таблицата с обобщени резултати от портове

en	Refresh/Update Vendor MAC Database from IEEE
bg	Обновяване / актуализиране на база данни от доставчици на MAC от IEEE

en	Device Tracking Graph Viewer
bg	Устройство за проследяване на графики на устройства

en	MacTrack

en	%d Seconds
bg	% d Секунди

en	%d Minute
bg	%d минута

en	Matches
bg	Кибрит

en	Contains
bg	Съдържа

en	Begins With
bg	Започва с

en	Does Not Contain
bg	не съдържа

en	Does Not Begin With
bg	Не започва с

en	Is Null
bg	Е нула

en	Is Not Null
bg	Не е нула

en	Half
bg	Половин

en	Full
bg	Пълна

en	Sync Cacti Device to Device Tracking Device
bg	Sync Cacti Device към Device Tracking Device

en	Sync Device Tracking Device to Cacti Device
bg	Синхронизирайте устройството за проследяване на устройства с Cacti Device

en	Every %d Minutes
bg	Всеки% d минути

en	Every %d Hour
bg	Всеки% d час

en	Every %d Hours
bg	Всеки% d часа

en	Every Day
bg	Всеки ден

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Year
bg	% d Година

en	On Scan Completion
bg	При завършване на сканирането

en	Every %d Days
bg	Всеки% d дни

en	Every Week
bg	Всяка седмица

en	Management
bg	управление

en	SNMP Options
bg	Опции за SNMP

en	Mac Watch

en	Tracking Tools
bg	Инструменти за проследяване

en	Mac Authorizations
bg	Разрешения за Mac

en	Tracking Utilities
bg	Програми за проследяване

en	Device Scanning Function Options
bg	Опции за функцията за сканиране на устройства

en	Give this device type a meaningful description.
bg	Дайте на този тип устройство смислено описание.

en	Fill in the name for the vendor of this device type.
bg	Попълнете името на продавача на този тип устройство.

en	Choose the type of device.
bg	Изберете типа устройство.

en	System Description Match
bg	Описание на системата Съвпадение

en	Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '*' sign.
bg	Предоставете ключова информация, за да помогнете на Device Tracking да открие типа устройство. Заместващият знак е знакът '%'.

en	Vendor SNMP Object ID Match
bg	Съвпадение на идентификатор на обект за SNMP на доставчика

en	MAC Address Scanning Function
bg	Функция за сканиране на MAC адрес

en	The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router.
bg	Функцията за сканиране на устройството за проследяване може да се обади, за да се получат и съхранят данни за порта. Името на функцията е всичко, което е необходимо. Следните четири параметъра се приемат и винаги ще се добавят: &quot;my_function ($ site, &amp; $ device, $ lowport, $ highport)&quot;. Не е необходима функция за чист рутер.

en	IP Address Scanning Function
bg	Функция за сканиране на IP адрес

en	The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses.
bg	Функцията за сканиране на устройството за проследяване е специфична за Layer3 устройствата, които следят IP адресите.

en	802.1x Scanning Function
bg	Функция за сканиране 802.1x

en	The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled.
bg	Функцията за сканиране на устройството за проследяване, специфична за превключвателите с разрешена точка1x

en	Serial Number Base OID
bg	OID на базата на серийния номер

en	The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table.
bg	SNMP OID, използван за получаване на серийния номер на този тип устройства, се съхранява в таблицата с информация за актива за проследяване на устройства.

en	Serial Number Collection Method
bg	Метод за събиране на серийни номера

en	How is the serial number collected for this OID. If 'SNMP Walk', we assume multiple serial numbers. If 'Get', it will be only one..
bg	Как се събира серийният номер за този OID. Ако „SNMP Walk“, приемаме множество серийни номера. Ако „Вземи“, това ще бъде само едно ..

en	SNMP Get
bg	Получете SNMP

en	SNMP Walk

en	Low User Port Number
bg	Нисък номер на потребителски порт

en	Provide the low user port number on this switch. Leave 0 to allow the system to calculate it.
bg	Посочете номера на ниския потребителски порт на този ключ. Оставете 0, за да позволите на системата да го изчисли.

en	High User Port Number
bg	Номер на високия потребителски порт

en	Disabled device type is not used.

en	Fill in the name of this SNMP option set.
bg	Попълнете името на тази опция за SNMP.

en	SNMP Version
bg	SNMP Версия

en	Choose the SNMP version for this host.
bg	Изберете SNMP версията за този хост.

en	SNMP Community String

en	Fill in the SNMP read community for this device.
bg	Попълнете SNMP читателската общност за това устройство.

en	SNMP Port
bg	SNMP Порт

en	SNMP Timeout
bg	SNMP изтекло време

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
bg	Максималното време в милисекунди, което Cacti да чака SNMP отговор (не работи със php-snmp поддръжка).

en	SNMP Retries

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
bg	Максималният брой опити за достигане до устройство чрез SNMP readstring преди отказването.

en	Maximum OID's Per Get Request
bg	Максимална OID на заявка за получаване

en	Specified the number of OID's that can be obtained in a single SNMP Get request.
bg	Посочен е броят на OID, които могат да бъдат получени в една заявка за SNMP.

en	SNMP Username (v3)
bg	SNMP потребителско име (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
bg	SNMP v3 потребителско име за това устройство.

en	SNMP Password (v3)
bg	SNMP парола (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
bg	SNMP v3 парола за това устройство.

en	SNMP Auth Protocol (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
bg	Изберете протокола за оторизиране на SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
bg	Декларация за поверителност на SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
bg	Изберете паролата за поверителност на SNMPv3.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
bg	Протокол за поверителност на SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
bg	Изберете протокола за поверителност на SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
bg	Контекст на SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Context to use for this device.
bg	Въведете контекста SNMP v3, който да използвате за това устройство.

en	SNMP Engine ID (v3)
bg	Идентификатор на SNMP двигателя (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine ID to use for this device.
bg	Въведете идентификатора на двигателя SNMP v3, който да използвате за това устройство.

en	General Device Settings
bg	Общи настройки на устройството

en	Give this device a meaningful name.
bg	Дайте на устройството смислено име.

en	Fill in the fully qualified hostname for this device.
bg	Попълнете пълното име на хоста за това устройство.

en	Related Cacti Host
bg	Свързани Cacti Host

en	Given Device Tracking Host is connected to this Cacti Host.
bg	Дадено устройство за проследяване на устройството е свързано с този хост на Cacti.

en	Scan Type
bg	Тип на сканиране

en	Choose the scan type you wish to perform on this device.
bg	Изберете типа на сканиране, който искате да изпълните на това устройство.

en	Choose the site to associate with this device.
bg	Изберете сайта, който да свържете с това устройство.

en	Device Notes
bg	Бележки за устройството

en	This field value is useful to save general information about a specific device.
bg	Тази стойност на полето е полезна за запазване на обща информация за конкретно устройство.

en	Disable Device
bg	Деактивиране на устройството

en	Check this box to disable all checks for this host.
bg	Поставете отметка в това квадратче, за да забраните всички проверки за този хост.

en	Switch/Hub, Switch/Router Settings
bg	Превключвател / концентратор, настройки за превключване / рутер

en	Provide a list of ports on a specific switch/hub whose MAC results should be ignored. Ports such as link/trunk ports that can not be distinguished from other user ports are examples. Each port number must be separated by a colon, pipe, or a space ':', '|', ' '. For example, 'Fa0/1: Fa1/23' or 'Fa0/1 Fa1/23' would be acceptable for some manufacturers switch types.
bg	Предоставете списък с портове на конкретен комутатор / концентратор, чиито MAC резултати трябва да бъдат игнорирани. Примери като пристанища, които не могат да бъдат разграничени от други потребителски портове, са примери. Всеки номер на порт трябва да бъде разделен с двоеточие, тръба или интервал ':', '|', ''. Например, „Fa0 / 1: Fa1 / 23“ или „Fa0 / 1 Fa1 / 23“ биха били приемливи за някои видове превключватели на производители.

en	You can use specific SNMP settings or select SNMP set. In the second case, mactrack tries to find correct settings from SNMP set

en	Read Strings
bg	Прочетете низове

en	DEPRECATED: SNMP community strings
bg	DEPRECATED: SNMP

en	Specific SNMP Settings
bg	Специфични SNMP настройки

en	Connectivity Options
bg	Опции за свързване

en	Terminal Type
bg	Тип на клемата

en	Choose the terminal type that you use to connect to this device.
bg	Изберете типа терминал, който използвате за свързване с това устройство.

en	Telnet

en	SSH

en	HTTP

en	HTTPS

en	User Name
bg	Потребителско име

en	The user name to be used for your custom authentication method. Examples include SSH, RSH, HTML, etc.
bg	Потребителското име, което ще се използва за персонализирания метод за удостоверяване. Примерите включват SSH, RSH, HTML и др.

en	Password
bg	Парола

en	The password to be used for your custom authentication.
bg	Паролата, която ще се използва за персонализираното ви удостоверяване.

en	Private Key Path
bg	Път на частния ключ

en	The path to the private key used for SSH authentication.
bg	Пътят до частния ключ, използван за SSH удостоверяване.

en	Sequence
bg	Последователност

en	Sequence of Item.
bg	Последователност от позиция.

en	General Site Settings
bg	Общи настройки на сайта

en	Please enter a reasonable name for this site.
bg	Моля, въведете разумно име за този сайт.

en	Primary Customer Contact
bg	Основен контакт с клиента

en	The principal customer contact name and number for this site.
bg	Основно име и номер на клиента за този сайт.

en	NetOps Contact
bg	Контакт с NetOps

en	Please principal network support contact name and number for this site.
bg	Моля, посочете основното име и номер на контакт за поддръжка на мрежата за този сайт.

en	Facilities Contact
bg	Контакт със съоръжения

en	Please principal facilities/security contact name and number for this site.
bg	Моля, посочете основното име / номер за контакт и сигурността на този сайт.

en	Site Information
bg	Информация за сайта

en	Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location.
bg	Предоставете информация, специфична за сайта, в безплатна форма, която ви позволява да управлявате по-добре това местоположение.

en	General Mac Address Tracking Settings
bg	Общи настройки за проследяване на адреси на Mac

en	Please enter the MAC Address to be watched for.
bg	Моля, въведете MAC адреса, за който да гледате.

en	MAC Tracking Name/Email Subject
bg	Име за проследяване на МАС / Тема на имейла

en	Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email
bg	Моля, въведете разумно име за този запис за проследяване на МАС. Тази информация ще бъде в темата на вашия имейл

en	Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s).
bg	Номер на билет за кръстосано препращане към вашата (и) корпоративна (и) система (и).

en	Notification Schedule
bg	График за уведомяване

en	Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item.
bg	Изберете колко често да се генерира имейл за този елемент на Mac Watch.

en	First Occurrence Only
bg	Само първото събитие

en	All Occurrences
bg	Всички събития

en	Every Hour
bg	Всеки час

en	Email Addresses
bg	Джибути

en	Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is.
bg	Въведете точка и запетая, разделени от имейл адресите, които ще бъдат известени, когато е този MAC адрес.

en	General Mac Address Authorization Settings
bg	Общи настройки за оторизиране на Mac адреси

en	MAC Address Match
bg	Съвпадение на MAC адрес

en	Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address.
bg	Моля, въведете низа за MAC адрес или Mac Address Match, за да бъде автоматично разрешен. Ако искате да оторизирате група от MAC адреси, можете да използвате заместващия знак на '%' навсякъде в MAC адреса.

en	Please add a reason for this entry.
bg	Моля, добавете причина за това вписване.