en	Intropage - Permission Denied
vi	Intropage - sự cho phép bị từ chối

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
vi	Một hoặc nhiều bảng đã bị xóa do không đủ quyền. Liên hệ với quản trị viên.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
vi	Bạn có thể tắt các hàng ở trên trong Cài đặt -> Chung -> Ẩn Bảng điều khiển Cacti và sử dụng toàn bộ trang cho Intropage

en	Default
vi	Mặc định

en	Hide red/yellow/green square notifications
vi	Ẩn thông báo hình vuông màu đỏ / vàng / xanh lá cây

en	Disable panel move/enable copy text from panel
vi	Vô hiệu hóa di chuyển bảng / cho phép sao chép văn bản từ bảng điều khiển

en	Actions ...
vi	Hành động

en	Add New Dashboard
vi	Thêm vào Bảng điều khiển

en	Remove current dashboard
vi	Xóa khỏi Bảng điều khiển

en	Number of lines - %d
vi	Số lần kiểm tra:

en	Refresh Now
vi	Làm mới ngay

en	Refresh Disabled
vi	Autorefresh bị vô hiệu hóa

en	Refresh by Poller
vi	Autorefresh bị vô hiệu hóa

en	Refresh Every 1 Minute
vi	Autorefresh 1 phút

en	Refresh Every 5 Minutes
vi	Autorefresh 5 phút

en	Refresh Every Hour
vi	Mỗi tiếng

en	Important period - disabled
vi	Thời kỳ quan trọng - vô hiệu hóa

en	Important period - 15 minutes
vi	Thời gian quan trọng - 15 phút

en	Important period - 1 hour
vi	Thời gian quan trọng - 1 giờ

en	Important period - 4 hours
vi	Thời gian quan trọng - 4 giờ

en	Important period - 1 day
vi	Thời gian quan trọng - 1 ngày

en	Sort by Severity
vi	Sắp xếp theo bảng ưu tiên

en	Sort by User Preference
vi	Sắp xếp theo Sở thích của Người dùng

en	Reload Panel Definitions
vi	Bảng điều khiển tải lại

en	Set Intropage as Default Login Page
vi	Đặt intropage làm trang mặc định

en	Set graph as Default Login Page
vi	Đặt biểu đồ làm trang mặc định

en	Display Intropage in Console
vi	Đặt intropage làm trang mặc định

en	Display Intropage in Tab as Default Page
vi	Đặt intropage làm trang mặc định

en	Less panels on a line
vi	Ít bảng hơn trên một dòng

en	More panels on a line
vi	Cho phép bảng Top 5 Ping

en	Cancel sharing
vi	Hủy chia sẻ

en	Share this dashboard
vi	Thêm vào bảng điều khiển

en	Share empty dashboard not allowed
vi	Chia sẻ bảng điều khiển trống không được phép

en	Use shared dashboard
vi	Xóa khỏi Bảng điều khiển

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
vi	Không thể sử dụng bảng thông tin được chia sẻ - đã đạt đến giới hạn bảng thông tin.

en	No shared dashboards
vi	Thêm vào Bảng điều khiển

en	Welcome to Intropage!
vi	Tấm intropage

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
vi	Bạn có thể Thêm Bảng điều khiển theo hai cách:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
vi	Chọn các bảng đã chuẩn bị từ "Menu bảng". Bảng điều khiển có thể được tô xám. Đó là do quyền, hãy hỏi quản trị viên

en	Add any Cacti Graph, use icon
vi	Thêm bất kỳ Biểu đồ xương rồng nào, sử dụng biểu tượng

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
vi	Bạn có thể tạo bảng riêng. Thêm thông tin trong tệp <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
vi	Bạn có thể chia sẻ bảng thông tin với những người dùng khác:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
vi	sử dụng tùy chọn "Chia sẻ bảng thông tin này" trong menu Hành động - Mọi người dùng đều có thể sử dụng nó làm mẫu.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
vi	Bạn có thể sử dụng bảng thông tin được chia sẻ bằng menu Hành động:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
vi	Sử dụng "Sử dụng bảng thông tin được chia sẻ (tên người dùng / bảng thông tin) - Trang tổng quan này chuẩn bị cùng một bảng điều khiển như được chia sẻ nhưng có quyền của bạn.

en	Customization:
vi	Sử dụng CPU

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
vi	Bạn có thể tạo tối đa 9 bảng thông tin. Mỗi bảng điều khiển có thể được đặt tên, sử dụng biểu tượng

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
vi	Intopage có thể được hiển thị trong bảng điều khiển hoặc trong tab riêng biệt. Bạn có thể thay đổi nó trong menu Hành động

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
vi	Nếu bạn muốn sao chép văn bản từ bảng điều khiển, bạn phải tắt chức năng kéo và thả, sử dụng biểu tượng

en	Panel Details
vi	Hiển thị chi tiết

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
vi	Vô hiệu hóa di chuyển bảng / Bật sao chép văn bản từ bảng điều khiển

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
vi	Cho phép di chuyển bảng / Vô hiệu hóa văn bản sao chép từ bảng điều khiển

en	Show red/yellow/green square notifications
vi	Hiển thị thông báo hình vuông màu đỏ / vàng / xanh lá cây

en	Error reading new data
vi	Lỗi đọc dữ liệu mới

en	Close
vi	Đóng

en	Dashboard has been removed
vi	Trang tổng quan đã bị xóa

en	New Dashboard
vi	Thêm vào Bảng điều khiển

en	Dashboard has been added
vi	Trang tổng quan đã được thêm vào

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
vi	Không thể thêm biểu đồ được thu phóng hoặc khung thời gian tùy chỉnh, thay đổi khoảng thời gian thành Nửa giờ qua

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
vi	Thư viện bảng điều khiển giới thiệu được làm mới từ Thư viện bảng điều khiển

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
vi	Bảng điều khiển đã được thêm vào, vui lòng đợi vài chu kỳ thăm dò ý kiến để có dữ liệu

en	Error - trying share non-shared dashboard
vi	Lỗi - cố gắng chia sẻ bảng thông tin không được chia sẻ

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
vi	Panel bao gồm một chức năng kết xuất nhưng nó không tồn tại.

en	The Panel does not have a render function.
vi	Panel không có chức năng kết xuất.

en	Not Found
vi	Không tìm thấy

en	Panel not found
vi	Không tìm thấy bảng điều khiển

en	Details Function does not exist.
vi	Chức năng chi tiết không tồn tại.

en	Panel Not Found
vi	Không tìm thấy bảng điều khiển

en	[ Updates in %s ]
vi	[Cập nhật trong %s]

en	%s Sec
vi	%s Giây

en	%s Seconds
vi	%s Giây

en	%s Min
vi	%s Phút

en	%s Minutes
vi	Mỗi% d Phút

en	%s Hours
vi	%s giờ

en	%s Hrs
vi	%s Giờ

en	%s Days
vi	%s ngày

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
vi	Không có dữ liệu. Buộc cập nhật hoặc đợi chu kỳ Cacti Polling tiếp theo.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
vi	Không có dữ liệu. Bảng điều khiển này không cho phép cập nhật cưỡng bức. Bạn sẽ phải đợi cho đến khi Cacti's Poller thực hiện kiểm tra.

en	Disable panel
vi	Vô hiệu hóa bảng điều khiển

en	Reload Panel
vi	Bảng điều khiển tải lại

en	Show Details
vi	Hiển thị chi tiết

en	Loading data ...
vi	Lỗi tải dữ liệu

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
vi	Không tìm thấy dữ liệu nào. Chờ kiểm tra tiếp theo, hoặc sử dụng Force Tải lại nếu có.

en	Panels ...
vi	Bảng điều khiển ...

en	%s (no permission)
vi	Bạn không có quyền

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
vi	Không thể thêm vào Trang tổng quan. Khoảng thời gian tùy chỉnh.

en	Remove from Dashboard
vi	Xóa khỏi Bảng điều khiển

en	Add to Dashboard
vi	Thêm vào bảng điều khiển

en	Dashboard Names
vi	Tên trang tổng quan

en	Dashboard %s
vi	Thêm vào Bảng điều khiển

en	User Level Panel Update Frequencies
vi	Bảng cấp độ người dùng

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
vi	Tần suất cập nhật bảng điều khiển hệ thống (Tất cả người dùng được ủy quyền)

en	Trend Update Frequencies
vi	Tần suất cập nhật: %s

en	Intropage
vi	Tấm intropage

en	Normal User
vi	Người dùng bình thường

en	[edit: %s]
vi	[sửa: %s]

en	System Level Panels
vi	Bảng cấp hệ thống

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
vi	Các bảng điều khiển thích hợp cho người dùng quản trị hoặc cấp quyền truy cập và thường không áp dụng cho người dùng phổ thông. Bảng điều khiển nói chung là về việc sử dụng hệ thống tổng thể.

en	User Level Panels
vi	Bảng cấp độ người dùng

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
vi	Các bảng thích hợp cho người dùng phổ thông truy cập. Quyền được giới hạn ở những gì người dùng hiện tại có thể xem.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
vi	Bạn có thể Cho phép / Không cho phép Bảng cho Người dùng

en	Red Status
vi	Trạng thái

en	Yellow Status
vi	Báo động vàng

en	Green Status
vi	Trạng thái

en	Display Settings
vi	Cài đặt hiển thị

en	Important things will be at the top
vi	Những điều quan trọng sẽ ở trên đỉnh

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
vi	Nếu được chọn Intropage sẽ hiển thị thông tin quan trọng (lỗi, cảnh báo) trước

en	Display more panels on a line
vi	Hiển thị lỗi và cảnh báo

en	For wide screen
vi	Đối với màn hình rộng

en	Automatically Uninstall Panels
vi	Tự động gỡ cài đặt bảng điều khiển

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
vi	Nếu một Bảng điều khiển được cài đặt và plugin được yêu cầu bị xóa, hãy tự động gỡ cài đặt bảng điều khiển đó

en	Automatic Page Refresh
vi	Trang làm mới tự động

en	How often
vi	Bao lau

en	Automatically by poller
vi	Tự động bằng máy thăm dò ý kiến

en	Never
vi	Không bao giờ

en	Every Minute
vi	Mỗi phút

en	Every %d Minutes
vi	Mỗi% d Phút

en	Every Hour
vi	Mỗi tiếng

en	Important period
vi	Giai đoạn quan trọng

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
vi	Từ giờ đến quá khứ. Ảnh hưởng đến màu hàng, các sự kiện cũ hơn sẽ không được đánh dấu, chỉ hiển thị

en	Disabled
vi	Vô hiệu hóa

en	15 minutes
vi	Mỗi% d Phút

en	1 hour
vi	1 giờ

en	4 hours
vi	4 Giờ

en	1 day
vi	1 ngày

en	Number of panel lines
vi	Số lần kiểm tra:

en	How many lines in panel
vi	Có bao nhiêu dòng trong bảng điều khiển

en	%d lines
vi	%d dòng

en	Trend Timespan
vi	Xu hướng

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
vi	Đối với biểu đồ Xu hướng, khoảng thời gian mặc định cho các biểu đồ đó phải là bao lâu.

en	Poller Timeout
vi	Thông tin về xe đẩy

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
vi	Khoảng thời gian, tính bằng phút, máy thăm dò nền Intropage có thể chạy trước khi bị Cacti làm gián đoạn và giết chết.

en	%d Minute
vi	%d phút

en	%d Minutes
vi	%d phút

en	%d Hour
vi	%d giờ

en	Analyze Log - number of lines
vi	Phân tích nhật ký - số dòng

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
vi	Có bao nhiêu dòng nhật ký sẽ được phân tích. Số lượng lớn có thể gây ra tải trang chậm

en	How often analyze DB
vi	Tần suất phân tích DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
vi	Poller chạy nhiệm vụ này. Nó có thể gây ra chạy xe đẩy dài.

en	Every Day
vi	Hàng Ngày

en	Every Week
vi	Mỗi tuần

en	Every Month
vi	Mỗi tháng

en	Analyze DB - Level of db check
vi	Phân tích DB - Mức kiểm tra db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
vi	Nhanh chóng - Không Kiểm tra hàng cho các liên kết inforccert Nhanh - chỉ kiểm tra không đóng bảng đúng cách Thay đổi - kiểm tra bảng thay đổi từ kiểm tra cuối cùng Trung bình - với quét hàng Mở rộng - đầy đủ hàng và khóa Trung bình và mở rộng có thể gây ra tải trang chậm!

en	Quick
vi	Nhanh chóng

en	Fast
vi	Nhanh

en	Changed
vi	Thay đổi

en	Medium
vi	Trung bình

en	Extended
vi	Mở rộng

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
vi	Kiểm tra NTP (thời gian) - Tên IP hoặc DNS của máy chủ NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
vi	Chèn tên IP hoặc DNS của máy chủ NTP

en	How often check NTP
vi	Tần suất kiểm tra NTP

en	DNS Check - Any DNS name
vi	Kiểm tra DNS - Bất kỳ tên DNS nào

en	Insert DNS name for test
vi	Chèn tên IP hoặc DNS của máy chủ NTP

en	How often check DNS
vi	Tần suất kiểm tra NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
vi	Bảng thông tin quản trị về các nhiệm vụ bảo trì, thiết bị xuống, ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
vi	Nếu không trống, bảng sẽ được hiển thị trên cùng. Bạn có thể sử dụng thẻ html (b, i, ...).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
vi	Những ngày cảnh báo Lịch trình Maint sắp tới

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
vi	Bao nhiêu ngày trước khi lịch trình bảo trì theo lịch trình nên hiển thị cảnh báo?

en	Never warn
vi	Không bao giờ chạy

en	When maintenance starts
vi	Khi bảo trì bắt đầu

en	%d Day Before
vi	% d Ngày trước

en	%d Days Before
vi	% d Ngày trước

en	Network stats in
vi	Số liệu thống kê mạng trong

en	bytes or bits
vi	byte hoặc bit

en	Bytes

en	Bits
vi	Bit

en	Alarm Settings
vi	Cài đặt hiển thị

en	Alarm DB check Aborted Clients
vi	Kiểm tra Alarm DB kiểm tra ứng dụng khách bị hủy bỏ

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
vi	Nếu sự kiện này đã xảy ra, hãy kích hoạt màu trạng thái Bình thường, Cảnh báo hoặc Cảnh báo đã chọn.

en	Alarm Host with the same Description
vi	Các thiết bị có cùng mô tả: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
vi	Nguồn dữ liệu mồ côi: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
vi	Báo động đầu ra không trống

en	Alarm Bad indexes Data Source
vi	Alarm Bad lập chỉ mục nguồn dữ liệu

en	Alarm Threshold logonly action
vi	Alarm Thershold hành động đăng nhập

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
vi	Báo động khi bulk_walk_size thiết bị không được tối ưu hóa

en	Alarm Devices with the same IP/port
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
vi	Thiết bị trong nhiều cây: %s

en	Alarm Device without a Tree
vi	Thiết bị trong nhiều cây: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
vi	Các máy chủ lưu trữ với cộng đồng công cộng / riêng tư mặc định: %s

en	Alarm Device without Monitoring
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Alarm Device without Graph
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
vi	Cho phép bảng 5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
vi	Thời gian bỏ phiếu trên các ngưỡng này sẽ kích hoạt màu trạng thái Cảnh báo hoặc Cảnh báo.

en	5s / 10s Yellow / Red
vi	5s / 10s Vàng / Đỏ

en	10s / 20s Yellow / Red
vi	40 giây / 20 giây đỏ / vàng

en	20s / 40s Yellow / Red
vi	20 giây / 10 giây đỏ / vàng

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
vi	Báo động màu đỏ / vàng không thành công / tất cả tỷ lệ

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
vi	Tỷ lệ kiểm tra tình trạng còn hàng không thành công so với kiểm tra thành công để kích hoạt dưới dạng màu trạng thái Cảnh báo hoặc Cảnh báo.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
vi	0,1 / 0,2 đỏ / vàng

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
vi	0,2 / 0,4 Vàng / Đỏ

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
vi	0,5 / 0,5++ Vàng / Đỏ

en	Alarm Red/Yellow Ping
vi	Báo động ping đỏ / vàng

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
vi	Độ trễ ping trên các mức này sẽ kích hoạt màu trạng thái Cảnh báo hoặc Cảnh báo.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
vi	10ms / 20ms Vàng / Đỏ

en	20ms / 50ms Yellow / Red
vi	20ms / 50ms Vàng / Đỏ

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
vi	100/200 + ms đỏ / vàng

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
vi	Top5 tình trạng xấu nhất

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
vi	Tính khả dụng dưới các mức này sẽ kích hoạt màu trạng thái Vàng hoặc Đỏ.

en	Yellow / Red
vi	Vàng / Đỏ

en	Alerts
vi	Cảnh báo

en	Panels that provide alerting.
vi	Bảng điều khiển cung cấp cảnh báo.

en	Host alerts
vi	Tên máy chủ

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
vi	Cảnh báo máy chủ lưu trữ (lên / xuống / khôi phục) trong 30 phút qua

en	Date
vi	Ngày

en	Host

en	State
vi	Tỉnh

en	More records, use detail window
vi	Thêm bản ghi, sử dụng cửa sổ chi tiết

en	Waiting for data
vi	Chờ dữ liệu

en	You don't have permissions to any hosts
vi	Bạn không có quyền

en	Analysis Panels
vi	Bật / tắt bảng

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
vi	Các bảng phân tích hành vi hiện tại của Cacti và các plugin của nó.

en	Analyze Logins
vi	Cho phép đăng nhập Bảng phân tích

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
vi	Phân tích một số lần đăng nhập Cacti gần đây nhất để biết các xu hướng và lỗi.

en	Analyze Logs
vi	Phân tích nhật ký xương rồng

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
vi	Tìm các lỗi phổ biến trong tệp nhật ký của Cacti mà có thể là nguyên nhân cần quan tâm.

en	Database Checks
vi	Kiểm tra cơ sở dữ liệu

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
vi	Phân tích cơ sở dữ liệu MySQL / MariaDB để biết các lỗi thường gặp. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất nhiều thời gian trên các hệ thống rất lớn.

en	Analyze Cacti Objects
vi	Phân tích nhật ký xương rồng

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
vi	Phân tích Cây, Đồ thị, Máy chủ, ...

en	Analyze DS stats
vi	Cho phép bảng điều khiển Cơ sở dữ liệu phân tích

en	Analyze data source stats
vi	Cho phép bảng điều khiển Cơ sở dữ liệu phân tích

en	Username
vi	Tên đăng nhập

en	IP Address
vi	Địa chỉ IP

en	Status
vi	Trạng thái

en	Failed
vi	Thất bại

en	Success - Login
vi	Thành công - Đăng nhập

en	Success - Token
vi	Thành công - Mã thông báo

en	Total Failed Logins: %s
vi	Đăng nhập thất bại

en	None
vi	Không

en	Active Users in Last Hour:
vi	Người dùng đang hoạt động trong Giờ trước:

en	Log file not accessible or empty
vi	Tệp nhật ký không thể truy cập hoặc trống

en	Analyze last %s log lines:
vi	Đăng nhập thất bại

en	Errors:
vi	Lỗi

en	Warnings:
vi	Cảnh báo

en	Log Size: Larger than 2GB
vi	tệp lớn hơn 2GB

en	Log Size: OK
vi	Kích thước nhật ký OK

en	Log Size: Quite Large
vi	Kích thước nhật ký khá lớn

en	Log Size:
vi	Kích thước nhật ký

en	Last log lines:
vi	10 lần đăng nhập gần nhất

en	Skipping DB tables checks. Database too large
vi	Bỏ qua kiểm tra bảng CSDL. Cơ sở dữ liệu quá lớn

en	Table %s status %s
vi	Bảng %s trạng thái %s

en	DB: Problems
vi	Vấn đề DB

en	DB: OK

en	Max connection reached: %s / %s
vi	Kết nối tối đa đạt: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
vi	Bạn có thể tăng kết nối Max thông qua các công cụ dòng lệnh hoặc vĩnh viễn trong tệp cấu hình

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
vi	Lỗi kết nối - thử khởi động lại dịch vụ SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
vi	Máy khách / kết nối bị hủy bỏ: %s - kiểm tra nhật ký.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
vi	Máy khách/kết nối bị hủy bỏ - Chạy 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' hoặc ' log_error_verbosity = 1;' (phụ thuộc vào phiên bản MySQL / MariaDB của bạn) từ mysql CLI và đặt trong server.cnf thành im lặng.

en	Connection errors: %s
vi	Lỗi kết nối: %s

en	Damaged tables: %s
vi	Bảng bị hư hỏng: %s

en	You should run check and repair table commands
vi	Bạn nên chạy các lệnh kiểm tra và sửa chữa bảng

en	Memory tables: %s
vi	Bảng bộ nhớ: %s

en	All tables: %s
vi	Tất cả các bảng: %s

en	N/A

en	Devices with the same IP and port: %s
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
vi	Thiết bị Kích thước đi bộ hàng loạt không được tối ưu hóa: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
vi	Vui lòng xem thông số thiết bị "Đi bộ số lượng lớn lặp lại tối đa". Bạn có thể cải thiện hiệu suất của người thăm dò ý kiến

en	Reindex last run
vi	Lập chỉ mục lại lần chạy cuối cùng

en	RRD Checker last run
vi	RRD Checker chạy lần cuối

en	RRD Cleaner last run
vi	RRD Cleaner lần chạy cuối cùng

en	%s: %s
vi	%s %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
vi	Bạn nên chạy công cụ này ít nhất thỉnh thoảng

en	%s: not run yet
vi	%s: chưa chạy

en	Orphaned Data Sources: %s
vi	Nguồn dữ liệu mồ côi: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
vi	Nguồn dữ liệu - chỉ mục xấu: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
vi	Cảnh báo / cảnh báo đăng nhập Thold: %s

en	Devices with the same description: %s
vi	Các thiết bị có cùng mô tả: %s

en	Devices in more than one tree: %s
vi	Thiết bị trong nhiều cây: %s

en	Devices without graphs: %s
vi	Máy chủ không có đồ thị: %s

en	Devices without tree: %s
vi	Máy chủ không có cây: %s

en	Devices with default public/private community: %s
vi	Các máy chủ lưu trữ với cộng đồng công cộng / riêng tư mặc định: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
vi	Trình giám sát plugin - Máy chủ không được giám sát: %s

en	Found %s problems
vi	Đã tìm thấy %s vấn đề

en	Everything OK
vi	Mọi thứ ổn

en	DS stats:
vi	Số liệu thống kê DS:

en	Panel needs DS stats enabled.
vi	Bảng điều khiển cần bật số liệu thống kê DS.

en	DS all records
vi	DS tất cả các bản ghi

en	DS null records
vi	Bản ghi null DS

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
vi	Phân tích chi tiết nhật ký xương rồng [Cảnh báo / lỗi]

en	Errors
vi	Lỗi

en	Warnings
vi	Cảnh báo

en	WARNING: File is Larger than 2GB
vi	tệp lớn hơn 2GB

en	Log Size
vi	Kích thước nhật ký

en	Analyze Logins Detail
vi	Phân tích nhật ký - số dòng

en	User
vi	Người dùng

en	Result
vi	Kết quả

en	Active Users in Last 2 Hours:
vi	Người dùng đang hoạt động trong 2 giờ qua:

en	No Active Users
vi	Người dùng hoạt động

en	View Full User Log
vi	Xem toàn bộ nhật ký người dùng

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
vi	Phân tích cây / máy chủ / đồ thị

en	Devices with the same IP and port - %s
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
vi	Thiết bị Kích thước đi bộ hàng loạt không được tối ưu hóa - %s

en	Data maintenance
vi	Khi bảo trì bắt đầu

en	Orphaned Data Sources - %s
vi	Nguồn dữ liệu mồ côi %s

en	Datasources with bad indexes - %s
vi	Nguồn dữ liệu - chỉ mục xấu %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
vi	Cảnh báo / cảnh báo đăng nhập Thold - %s:

en	Devices with the same description - %s
vi	Các thiết bị có cùng mô tả %s

en	Devices in more than one tree - %s
vi	Thiết bị trong nhiều hơn một cây %s

en	Devices without Graphs - %s
vi	Máy chủ không có đồ thị %s

en	Devices without tree - %s
vi	Máy chủ không có cây %s

en	Devices with default public/private community - %s
vi	Các máy chủ lưu trữ với cộng đồng công cộng / riêng mặc định %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
vi	Trình giám sát plugin - Máy chủ không được giám sát %s

en	The busiest
vi	Bận rộn nhất

en	Panels that finds the busiest hosts.
vi	Bảng điều khiển tìm máy chủ bận rộn nhất.

en	Busiest CPU
vi	CPU bận rộn nhất

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Busiest ucd/net - Load
vi	Bận rộn nhất ucd / net - Tải

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
vi	Các thiết bị có cùng mô tả: %s

en	Busiest Hard Drive Space
vi	Dung lượng ổ cứng bận rộn nhất

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
vi	Thiết bị có Dung lượng ổ cứng cao nhất được sử dụng (Máy chủ MIB)

en	Busiest uptime
vi	Thời gian hoạt động bận rộn nhất

en	Devices with the highest uptime
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Busiest Interface in/out traffic
vi	Giao diện bận rộn nhất trong / ngoài lưu lượng truy cập

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Busiest Interface error
vi	Lỗi giao diện bận rộn nhất

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
vi	Thiết bị có lỗi/loại bỏ cao nhất (Giao diện)

en	Busiest Interface utilization
vi	Sử dụng giao diện bận rộn nhất

en	Ports with the highest interface utilization
vi	Các cổng có mức sử dụng giao diện cao nhất

en	Please enable and configure DS stats
vi	Vui lòng bật và định cấu hình số liệu thống kê DS

en	Ask admin to enable DS stats
vi	Yêu cầu quản trị viên bật số liệu thống kê DS

en	Average
vi	Trung bình

en	Peak
vi	Đỉnh

en	Average of all allowed DS
vi	Trung bình của tất cả các DS được phép

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
vi	Đang chờ dữ liệu hoặc bạn không có quyền đối với bất kỳ thiết bị nào có mẫu này.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
vi	Bạn không có quyền

en	Uptime
vi	Thời gian hoạt động

en	Average of all allowed hosts
vi	Trung bình của tất cả các máy chủ được phép

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
vi	Bạn không có quyền

en	Direction
vi	Phương hướng

en	Time interval last 5 minutes
vi	Khoảng thời gian kéo dài 5 phút

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
vi	Sử dụng CPU MIB 30 máy chủ bận rộn nhất (giờ trước)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
vi	Cài đặt plugin TopX để biết thêm thống kê DS

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
vi	Bận rộn nhất 30 ucd / net Tải (giờ qua)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
vi	Bận rộn nhất 30 Host Dung lượng ổ cứng MIB (giờ qua)

en	Busiest traffic (in+out)
vi	Giao thông đông đúc nhất (vào + ra)

en	Busiest interface utilization
vi	Sử dụng giao diện bận rộn nhất

en	Graphical Panels
vi	Tấm intropage

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về Cacti và các plugin của nó theo cách Đồ họa.

en	Data Sources
vi	Nguồn dữ liệu

en	Graph of Data Sources
vi	Cho phép bảng điều khiển Nguồn dữ liệu đồ thị

en	Device Templates
vi	Mẫu thiết bị

en	Graph of Device Templates
vi	Mẫu thiết bị

en	Devices by Status
vi	Mẫu thiết bị

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
vi	Biểu đồ thiết bị theo trạng thái (lên, xuống, ...)

en	Datasources:
vi	Nguồn dữ liệu:

en	Device Templates:
vi	Mẫu thiết bị

en	Devices:
vi	Thiết bị

en	Down
vi	Xuống

en	Recovering
vi	Phục hồi

en	Data Type
vi	Loại dữ liệu

en	Total
vi	Tổng

en	No untemplated datasources found
vi	Không tìm thấy nguồn dữ liệu nào

en	Devices
vi	Thiết bị

en	Device Count
vi	Thiết bị tối đa ngừng hoạt động

en	All
vi	Tất cả

en	Up
vi	Lên trên

en	Template Name
vi	Tên mẫu

en	Total Devices
vi	Thiết bị

en	No device templates found
vi	Không tìm thấy mẫu thiết bị nào

en	MacTrack Panels
vi	Trang web của Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về các plugin MacTrack của Cacti.

en	MacTrack Plugin
vi	Cho phép bảng điều khiển MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
vi	Nhiều bộ sưu tập MacTrack và thống kê trang web.

en	MacTrack Sites
vi	Trang web của Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
vi	Các số liệu thống kê về trang MacTrack khác nhau.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
vi	Plugin Mactrack chưa được cài đặt / đang chạy

en	All: %s
vi	Tất cả: %s

en	Up: %s
vi	Lên: %s

en	Down: %s
vi	Xuống: %s

en	Error: %s
vi	Lỗi: %s

en	Unknown: %s
vi	Không biết

en	Disabled: %s
vi	Đã tắt: %s

en	MacTrack
vi	Mactrack

en	Error
vi	Lỗi

en	Unknown
vi	Không xác định

en	You don't have plugin permission
vi	Bạn không có quyền

en	Site
vi	Trang

en	IPs

en	Ports
vi	Cổng

en	Ports up
vi	Cổng lên

en	MACs
vi	MAC

en	Device Errors
vi	Lỗi thiết bị

en	No mactrack sites found
vi	Không tìm thấy trang web mactrack

en	Miscellaneous Panels
vi	Bảng điều khiển sai

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
vi	Bảng chứa dữ liệu chung không được phân loại về Cacti's.

en	NTP/DNS Status
vi	Trạng thái NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
vi	Kiểm tra đồng hồ hệ thống Cacti của bạn xem có bị trôi so với đường cơ sở đã biết hay không.

en	Maint Plugin Details
vi	Hiển thị chi tiết

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
vi	Duy trì thông tin chi tiết về Plugin về lịch trình sắp tới

en	Webseer Details
vi	Hiển thị chi tiết

en	Plugin webseer URL Service Check Details
vi	Chi tiết kiểm tra dịch vụ URL của trình duyệt web plugin

en	Servcheck plugin Details
vi	Plugin Webseer - Chi tiết

en	Plugin ServCheck Details
vi	Chi tiết kiểm tra dịch vụ URL của trình duyệt web plugin

en	No NTP server configured
vi	Không có máy chủ NTP nào được cấu hình

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
vi	Không có máy chủ NTP nào được cấu hình

en	Failed to get NTP time from %s
vi	Không thể lấy thời gian NTP TỪ $ ntp_server

en	Please check time as it is off by more
vi	Vui lòng kiểm tra thời gian vì nó còn nhiều hơn nữa

en	than %s seconds from NTP server %s.
vi	hơn %s giây từ máy chủ NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
vi	Giờ địa phương bằng với máy chủ NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
vi	Không thể liên lạc với máy chủ NTP được chỉ định. Vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn.

en	Please check your configuration.
vi	Vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn.

en	No DNS hostname configured
vi	Không có máy chủ NTP nào được cấu hình

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
vi	Không có máy chủ NTP nào được cấu hình

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
vi	Tên máy chủ DNS (%s) giải quyết ok.

en	DNS resolv time: %s ms
vi	Thời gian phân giải DNS: %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
vi	Giải quyết tên máy chủ DNS (%s) không thành công.

en	Maint plugin is not installed/enabled
vi	Plugin Mactrack chưa được cài đặt / đang chạy

en	Plugin Webseer isn't installed or started
vi	Plugin Thold chưa được cài đặt hoặc bắt đầu

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
vi	Plugin Webseer không còn được hỗ trợ, hãy sử dụng plugin servcheck thay thế

en	Number of checks (all/disabled):
vi	Số lần kiểm tra:

en	Status (up/down):
vi	Chủ nhà xuống

en	Last log messages
vi	Thông báo nhật ký cuối cùng

en	URL

en	HTTP code
vi	Mã HTTP

en	OK

en	Webseer Plugin - Details
vi	Plugin Webseer - Chi tiết

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
vi	Plugin Thold chưa được cài đặt hoặc bắt đầu

en	Status (ok/error):
vi	Chủ nhà xuống

en	Last log records
vi	Bản ghi nhật ký cuối cùng

en	Test
vi	Kiểm tra

en	Type
vi	Loại

en	Servcheck Plugin - Details
vi	Plugin Webseer - Chi tiết

en	Poller Panels
vi	Cho phép bảng thống kê Poller

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về quy trình bỏ phiếu của Cacti.

en	Poller Information
vi	Thông tin về xe đẩy

en	Various information about your Cacti poller.
vi	Thông tin khác nhau về người thăm dò Cacti của bạn.

en	Poller Statistics
vi	Cho phép bảng thống kê Poller

en	Various Cacti poller statistics.
vi	Nhiều thống kê thăm dò ý kiến của Cacti.

en	Poller Output Items
vi	Các mục đầu ra của Poller: %s

en	ID

en	Name
vi	Tên

en	Total Time
vi	Tổng thời gian

en	New/Idle
vi	Mới / nhàn rỗi

en	Running
vi	Đang chạy

en	Idle
vi	Rảnh rỗi

en	Unkn/down
vi	Không biết / xuống

en	%s Secs
vi	%s Giây

en	(ok)
vi	(được)

en	(all)
vi	(tất cả các)

en	ID:

en	Seconds
vi	Giây

en	Poller Details
vi	Cho phép bảng thống kê Poller

en	Average Time
vi	Thời gian trung bình

en	Max Time
vi	Thời gian tối đa

en	Poller output items
vi	Các mặt hàng đầu ra của xe đẩy %s:

en	Items
vi	Sản phẩm

en	Syslog Panels
vi	Bảng điều khiển tải lại

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về xử lý tin nhắn Syslog của Cacti.

en	Syslog Details
vi	Hiển thị chi tiết

en	Various Syslog Plugin statistics.
vi	Các số liệu thống kê về Plugin Syslog khác nhau.

en	Incoming
vi	Mới đến

en	Stored
vi	Đã lưu trữ

en	Messages
vi	Tin nhắn

en	Syslog plugin not installed/running
vi	Thold plugin không được cài đặt / đang chạy

en	System Panels
vi	Tấm intropage

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về hiệu suất của hệ thống Cacti.

en	Information
vi	Thông tin

en	Various system information about the Cacti system itself.
vi	Thông tin hệ thống khác nhau về chính hệ thống Cacti.

en	Administrative Alerts
vi	Cảnh báo Quản trị

en	Extra admin notify panel for all users
vi	Bảng thông báo quản trị viên bổ sung cho tất cả người dùng

en	Boost Statistics
vi	Tăng số liệu thống kê

en	Information about Cacti's performance boost process.
vi	Thông tin về quá trình tăng hiệu suất của Cacti.

en	24 Hour Extremes
vi	Cực hạn 24 giờ

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
vi	Bảng có 24 giờ về Cực trị thăm dò (thời gian chạy cuộc thăm dò dài nhất, máy chủ không hoạt động)

en	CPU Utilization
vi	Sử dụng CPU

en	CPU utilization Graph (only Linux).
vi	Sử dụng CPU

en	CPU Load:
vi	Tải CPU:

en	This function is not implemented on Windows platforms
vi	Chức năng này không được triển khai trên nền tảng Windows

en	Avg CPU
vi	CPU trung bình

en	Max CPU
vi	CPU tối đa

en	Cacti Version:
vi	Phiên bản xương rồng:

en	Poller Type:
vi	Loại xe đẩy:

en	Spine
vi	Xương sống

en	Spine version:
vi	Phiên bản cột sống:

en	You are using incorrect spine version!
vi	Bạn đang sử dụng phiên bản cột sống không chính xác!

en	Poller Type:
vi	Loại xe đẩy:

en	Running on:
vi	Chạy trên:

en	Overrun Warning
vi	Cảnh báo tràn ngập

en	Timed Out
vi	Hết giờ

en	Other
vi	Khác

en	Never Run
vi	Không bao giờ chạy

en	Boost Status is: %s
vi	Tăng số liệu thống kê

en	Processes/Frequency: %s / %s
vi	Quy trình / Tần suất: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
vi	Bản ghi Boost đang chờ xử lý: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
vi	Thời gian bắt đầu tiếp theo: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
vi	Lưu trữ bản ghi Boost: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
vi	Kích thước bảng tăng hiện tại: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
vi	Byte trung bình / Bản ghi: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
vi	Thời lượng chạy lần cuối: %s

en	Poller Run
vi	Thông tin về xe đẩy

en	Down Hosts
vi	Hosts

en	Triggered
vi	Trigerred

en	Poller out. itms
vi	Các mặt hàng đầu ra của xe đẩy %s:

en	48 Hour Extreme Polling
vi	Cực hạn 24 giờ

en	Long Running Poller
vi	Chạy dài xe đẩy

en	Max Device Down
vi	Thiết bị tối đa ngừng hoạt động

en	Max Thold Triggered
vi	Thold kích hoạt

en	Poller Output Item
vi	Các mục đầu ra của Poller: %s

en	Failed Polls
vi	Đăng nhập thất bại

en	Threshold Panels
vi	Ngưỡng

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
vi	Bảng cung cấp thông tin về Plugin ngưỡng xương rồng.

en	Last Threshold Events
vi	Ngưỡng

en	Threshold Plugin Latest Events
vi	Ngưỡng

en	Threshold
vi	Ngưỡng

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
vi	Biểu đồ plugin ngưỡng (tất cả, chia ba lần, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
vi	Plugin Thold chưa được cài đặt hoặc bắt đầu

en	Without events yet
vi	Không có sự kiện nào

en	Thresholds:
vi	Ngưỡng

en	Thold plugin not installed/running
vi	Thold plugin không được cài đặt / đang chạy

en	Trigerred

en	Breached
vi	Vi phạm

en	Threshold Details
vi	Ngưỡng

en	Thresholds
vi	Ngưỡng (Thresholds)

en	Breached:
vi	Vi phạm

en	Triggered:
vi	Trigerred

en	You don't have permission to Thresholds
vi	Bạn không có quyền

en	Description
vi	Mô tả

en	Top/Bottom 5 Panels
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về xu hướng thu thập dữ liệu Cacti.

en	Bottom Ping
vi	Ping dưới cùng

en	Devices with the worst ping response
vi	Các thiết bị có cùng mô tả: %s

en	Bottom Availability
vi	Tình trạng

en	Devices with the worst availability/reachability
vi	Top5 tình trạng xấu nhất

en	Bottom Polling Time
vi	Thông tin về xe đẩy

en	Devices with the worst polling time
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Bottom Polling Ratio
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Devices with the worst polling ratio
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Current
vi	Hiện hành

en	Hostname
vi	Tên máy chủ

en	Availability/Reachability
vi	Tính khả dụng / Khả năng tiếp cận

en	Polling Time
vi	Thông tin về xe đẩy

en	Ratio
vi	Tỉ lệ

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
vi	Top5 tình trạng xấu nhất

en	Availability
vi	Tình trạng

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Intropage Viewer
vi	Tấm intropage

en	Intropage Administration
vi	Tùy chọn trang giới thiệu

en	System Administration
vi	Quản lí hệ thống

en	Timespan Last 1 Hour
vi	Người dùng đang hoạt động trong 2 giờ qua:

en	Timespan Last %d Hours
vi	Người dùng đang hoạt động trong 2 giờ qua:

en	Timespan Last 1 Day
vi	Khoảng thời gian 1 ngày qua

en	%d Seconds
vi	%s Giây

en	%d Hours
vi	%d giờ

en	%d Day
vi	%d Ngày