en	Intropage - Permission Denied
vi	Intropage - sự cho phép bị từ chối

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
vi	Bạn có thể tắt các hàng ở trên trong Cài đặt -> Chung -> Ẩn Bảng điều khiển Cacti và sử dụng toàn bộ trang cho Intropage

en	Disable panel move/enable copy text from panel
vi	Vô hiệu hóa di chuyển bảng / cho phép sao chép văn bản từ bảng điều khiển

en	Actions ...
vi	Hành động

en	Add New Dashboard
vi	Thêm vào Bảng điều khiển

en	Remove current dashboard
vi	Xóa khỏi Bảng điều khiển

en	Number of lines - %d
vi	Số lần kiểm tra:

en	Refresh Now
vi	Làm mới ngay

en	Refresh Disabled
vi	Autorefresh bị vô hiệu hóa

en	Refresh by Poller
vi	Autorefresh bị vô hiệu hóa

en	Refresh Every 1 Minute
vi	Autorefresh 1 phút

en	Refresh Every 5 Minutes
vi	Autorefresh 5 phút

en	Refresh Every Hour
vi	Mỗi tiếng

en	Sort by Severity
vi	Sắp xếp theo bảng ưu tiên

en	Sort by User Preference
vi	Sắp xếp theo Sở thích của Người dùng

en	Reload Panel Definitions
vi	Bảng điều khiển tải lại

en	Set Intropage as Default Login Page
vi	Đặt intropage làm trang mặc định

en	Set graph as Default Login Page
vi	Đặt biểu đồ làm trang mặc định

en	Display Intropage in Console
vi	Đặt intropage làm trang mặc định

en	Display Intropage in Tab as Default Page
vi	Đặt intropage làm trang mặc định

en	More panels on a line
vi	Cho phép bảng Top 5 Ping

en	Share this dashboard
vi	Thêm vào bảng điều khiển

en	Use shared dashboard
vi	Xóa khỏi Bảng điều khiển

en	No shared dashboards
vi	Thêm vào Bảng điều khiển

en	Welcome to Intropage!
vi	Tấm intropage

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
vi	Bạn có thể Thêm Bảng điều khiển theo hai cách:

en	Customization:
vi	Sử dụng CPU

en	Panel Details
vi	Hiển thị chi tiết

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
vi	Vô hiệu hóa di chuyển bảng / Bật sao chép văn bản từ bảng điều khiển

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
vi	Cho phép di chuyển bảng / Vô hiệu hóa văn bản sao chép từ bảng điều khiển

en	Error reading new data
vi	Lỗi đọc dữ liệu mới

en	Dashboard has been removed
vi	Trang tổng quan đã bị xóa

en	New Dashboard
vi	Thêm vào Bảng điều khiển

en	Dashboard has been added
vi	Trang tổng quan đã được thêm vào

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
vi	Không thể thêm biểu đồ được thu phóng hoặc khung thời gian tùy chỉnh, thay đổi khoảng thời gian thành Nửa giờ qua

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
vi	Panel bao gồm một chức năng kết xuất nhưng nó không tồn tại.

en	The Panel does not have a render function.
vi	Panel không có chức năng kết xuất.

en	Panel not found
vi	Không tìm thấy bảng điều khiển

en	Details Function does not exist.
vi	Chức năng chi tiết không tồn tại.

en	Panel Not Found
vi	Không tìm thấy bảng điều khiển

en	[ Updates in %s ]
vi	[Cập nhật trong %s]

en	%s Seconds
vi	%s Giây

en	%s Minutes
vi	Mỗi% d Phút

en	%s Hours
vi	%s giờ

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
vi	Không có dữ liệu. Buộc cập nhật hoặc đợi chu kỳ Cacti Polling tiếp theo.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
vi	Không có dữ liệu. Bảng điều khiển này không cho phép cập nhật cưỡng bức. Bạn sẽ phải đợi cho đến khi Cacti's Poller thực hiện kiểm tra.

en	Disable panel
vi	Vô hiệu hóa bảng điều khiển

en	Reload Panel
vi	Bảng điều khiển tải lại

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
vi	Không tìm thấy dữ liệu nào. Chờ kiểm tra tiếp theo, hoặc sử dụng Force Tải lại nếu có.

en	Panels ...
vi	Bảng điều khiển ...

en	%s (no permission)
vi	Bạn không có quyền

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
vi	Không thể thêm vào Trang tổng quan. Khoảng thời gian tùy chỉnh.

en	Remove from Dashboard
vi	Xóa khỏi Bảng điều khiển

en	Dashboard Names
vi	Tên trang tổng quan

en	Dashboard %s
vi	Thêm vào Bảng điều khiển

en	User Level Panel Update Frequencies
vi	Bảng cấp độ người dùng

en	Trend Update Frequencies
vi	Tần suất cập nhật: %s

en	Intropage
vi	Tấm intropage

en	System Level Panels
vi	Bảng cấp hệ thống

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
vi	Các bảng điều khiển thích hợp cho người dùng quản trị hoặc cấp quyền truy cập và thường không áp dụng cho người dùng phổ thông. Bảng điều khiển nói chung là về việc sử dụng hệ thống tổng thể.

en	User Level Panels
vi	Bảng cấp độ người dùng

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
vi	Các bảng thích hợp cho người dùng phổ thông truy cập. Quyền được giới hạn ở những gì người dùng hiện tại có thể xem.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
vi	Bạn có thể Cho phép / Không cho phép Bảng cho Người dùng

en	Red Status
vi	Trạng thái

en	Yellow Status
vi	Báo động vàng

en	Green Status
vi	Trạng thái

en	Important things will be at the top
vi	Những điều quan trọng sẽ ở trên đỉnh

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
vi	Nếu được chọn Intropage sẽ hiển thị thông tin quan trọng (lỗi, cảnh báo) trước

en	Display more panels on a line
vi	Hiển thị lỗi và cảnh báo

en	Automatically Uninstall Panels
vi	Tự động gỡ cài đặt bảng điều khiển

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
vi	Nếu một Bảng điều khiển được cài đặt và plugin được yêu cầu bị xóa, hãy tự động gỡ cài đặt bảng điều khiển đó

en	Automatic Page Refresh
vi	Trang làm mới tự động

en	How often
vi	Bao lau

en	Automatically by poller
vi	Tự động bằng máy thăm dò ý kiến

en	Every Hour
vi	Mỗi tiếng

en	15 minutes
vi	Mỗi% d Phút

en	4 hours
vi	4 Giờ

en	Number of panel lines
vi	Số lần kiểm tra:

en	Trend Timespan
vi	Xu hướng

en	Poller Timeout
vi	Thông tin về xe đẩy

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
vi	Khoảng thời gian, tính bằng phút, máy thăm dò nền Intropage có thể chạy trước khi bị Cacti làm gián đoạn và giết chết.

en	%d Hour
vi	%d giờ

en	Analyze Log - number of lines
vi	Phân tích nhật ký - số dòng

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
vi	Có bao nhiêu dòng nhật ký sẽ được phân tích. Số lượng lớn có thể gây ra tải trang chậm

en	How often analyze DB
vi	Tần suất phân tích DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
vi	Poller chạy nhiệm vụ này. Nó có thể gây ra chạy xe đẩy dài.

en	Every Week
vi	Mỗi tuần

en	Every Month
vi	Mỗi tháng

en	Analyze DB - Level of db check
vi	Phân tích DB - Mức kiểm tra db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
vi	Nhanh chóng - Không Kiểm tra hàng cho các liên kết inforccert Nhanh - chỉ kiểm tra không đóng bảng đúng cách Thay đổi - kiểm tra bảng thay đổi từ kiểm tra cuối cùng Trung bình - với quét hàng Mở rộng - đầy đủ hàng và khóa Trung bình và mở rộng có thể gây ra tải trang chậm!

en	Changed
vi	Thay đổi

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
vi	Kiểm tra NTP (thời gian) - Tên IP hoặc DNS của máy chủ NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
vi	Chèn tên IP hoặc DNS của máy chủ NTP

en	How often check NTP
vi	Tần suất kiểm tra NTP

en	Insert DNS name for test
vi	Chèn tên IP hoặc DNS của máy chủ NTP

en	How often check DNS
vi	Tần suất kiểm tra NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
vi	Bảng thông tin quản trị về các nhiệm vụ bảo trì, thiết bị xuống, ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
vi	Nếu không trống, bảng sẽ được hiển thị trên cùng. Bạn có thể sử dụng thẻ html (b, i, ...).

en	Never warn
vi	Không bao giờ chạy

en	When maintenance starts
vi	Khi bảo trì bắt đầu

en	%d Day Before
vi	% d Ngày trước

en	%d Days Before
vi	% d Ngày trước

en	Alarm Settings
vi	Cài đặt hiển thị

en	Alarm DB check Aborted Clients
vi	Kiểm tra Alarm DB kiểm tra ứng dụng khách bị hủy bỏ

en	Alarm Host with the same Description
vi	Các thiết bị có cùng mô tả: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
vi	Nguồn dữ liệu mồ côi: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
vi	Báo động đầu ra không trống

en	Alarm Bad indexes Data Source
vi	Alarm Bad lập chỉ mục nguồn dữ liệu

en	Alarm Threshold logonly action
vi	Alarm Thershold hành động đăng nhập

en	Alarm Devices with the same IP/port
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
vi	Thiết bị trong nhiều cây: %s

en	Alarm Device without a Tree
vi	Thiết bị trong nhiều cây: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
vi	Các máy chủ lưu trữ với cộng đồng công cộng / riêng tư mặc định: %s

en	Alarm Device without Monitoring
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Alarm Device without Graph
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
vi	Cho phép bảng 5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	10s / 20s Yellow / Red
vi	40 giây / 20 giây đỏ / vàng

en	20s / 40s Yellow / Red
vi	20 giây / 10 giây đỏ / vàng

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
vi	Báo động màu đỏ / vàng không thành công / tất cả tỷ lệ

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
vi	0,1 / 0,2 đỏ / vàng

en	Alarm Red/Yellow Ping
vi	Báo động ping đỏ / vàng

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
vi	100/200 + ms đỏ / vàng

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
vi	Top5 tình trạng xấu nhất

en	Host alerts
vi	Tên máy chủ

en	Waiting for data
vi	Chờ dữ liệu

en	You don't have permissions to any hosts
vi	Bạn không có quyền

en	Analysis Panels
vi	Bật / tắt bảng

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
vi	Các bảng phân tích hành vi hiện tại của Cacti và các plugin của nó.

en	Analyze Logins
vi	Cho phép đăng nhập Bảng phân tích

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
vi	Phân tích một số lần đăng nhập Cacti gần đây nhất để biết các xu hướng và lỗi.

en	Analyze Logs
vi	Phân tích nhật ký xương rồng

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
vi	Tìm các lỗi phổ biến trong tệp nhật ký của Cacti mà có thể là nguyên nhân cần quan tâm.

en	Database Checks
vi	Kiểm tra cơ sở dữ liệu

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
vi	Phân tích cơ sở dữ liệu MySQL / MariaDB để biết các lỗi thường gặp. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất nhiều thời gian trên các hệ thống rất lớn.

en	Analyze Cacti Objects
vi	Phân tích nhật ký xương rồng

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
vi	Phân tích Cây, Đồ thị, Máy chủ, ...

en	Analyze DS stats
vi	Cho phép bảng điều khiển Cơ sở dữ liệu phân tích

en	Analyze data source stats
vi	Cho phép bảng điều khiển Cơ sở dữ liệu phân tích

en	Success - Login
vi	Thành công - Đăng nhập

en	Success - Token
vi	Thành công - Mã thông báo

en	Total Failed Logins: %s
vi	Đăng nhập thất bại

en	Active Users in Last Hour:
vi	Người dùng đang hoạt động trong Giờ trước:

en	Log file not accessible or empty
vi	Tệp nhật ký không thể truy cập hoặc trống

en	Analyze last %s log lines:
vi	Đăng nhập thất bại

en	Errors:
vi	Lỗi

en	Warnings:
vi	Cảnh báo

en	Log Size: Larger than 2GB
vi	tệp lớn hơn 2GB

en	Log Size: OK
vi	Kích thước nhật ký OK

en	Log Size: Quite Large
vi	Kích thước nhật ký khá lớn

en	Log Size:
vi	Kích thước nhật ký

en	Last log lines:
vi	10 lần đăng nhập gần nhất

en	Table %s status %s
vi	Bảng %s trạng thái %s

en	DB: Problems
vi	Vấn đề DB

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
vi	Lỗi kết nối - thử khởi động lại dịch vụ SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
vi	Máy khách / kết nối bị hủy bỏ: %s - kiểm tra nhật ký.

en	Connection errors: %s
vi	Lỗi kết nối: %s

en	Damaged tables: %s
vi	Bảng bị hư hỏng: %s

en	Memory tables: %s
vi	Bảng bộ nhớ: %s

en	All tables: %s
vi	Tất cả các bảng: %s

en	Devices with the same IP and port: %s
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	%s: %s
vi	%s %s

en	Orphaned Data Sources: %s
vi	Nguồn dữ liệu mồ côi: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
vi	Nguồn dữ liệu - chỉ mục xấu: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
vi	Cảnh báo / cảnh báo đăng nhập Thold: %s

en	Devices with the same description: %s
vi	Các thiết bị có cùng mô tả: %s

en	Devices in more than one tree: %s
vi	Thiết bị trong nhiều cây: %s

en	Devices without graphs: %s
vi	Máy chủ không có đồ thị: %s

en	Devices without tree: %s
vi	Máy chủ không có cây: %s

en	Devices with default public/private community: %s
vi	Các máy chủ lưu trữ với cộng đồng công cộng / riêng tư mặc định: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
vi	Trình giám sát plugin - Máy chủ không được giám sát: %s

en	Found %s problems
vi	Đã tìm thấy %s vấn đề

en	Everything OK
vi	Mọi thứ ổn

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
vi	Phân tích chi tiết nhật ký xương rồng [Cảnh báo / lỗi]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
vi	tệp lớn hơn 2GB

en	Log Size
vi	Kích thước nhật ký

en	Analyze Logins Detail
vi	Phân tích nhật ký - số dòng

en	Active Users in Last 2 Hours:
vi	Người dùng đang hoạt động trong 2 giờ qua:

en	No Active Users
vi	Người dùng hoạt động

en	View Full User Log
vi	Xem toàn bộ nhật ký người dùng

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
vi	Phân tích cây / máy chủ / đồ thị

en	Devices with the same IP and port - %s
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng %s

en	Data maintenance
vi	Khi bảo trì bắt đầu

en	Orphaned Data Sources - %s
vi	Nguồn dữ liệu mồ côi %s

en	Datasources with bad indexes - %s
vi	Nguồn dữ liệu - chỉ mục xấu %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
vi	Cảnh báo / cảnh báo đăng nhập Thold - %s:

en	Devices with the same description - %s
vi	Các thiết bị có cùng mô tả %s

en	Devices in more than one tree - %s
vi	Thiết bị trong nhiều hơn một cây %s

en	Devices without Graphs - %s
vi	Máy chủ không có đồ thị %s

en	Devices without tree - %s
vi	Máy chủ không có cây %s

en	Devices with default public/private community - %s
vi	Các máy chủ lưu trữ với cộng đồng công cộng / riêng mặc định %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
vi	Trình giám sát plugin - Máy chủ không được giám sát %s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
vi	Các thiết bị có cùng mô tả: %s

en	Devices with the highest uptime
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
vi	Bạn không có quyền

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
vi	Bạn không có quyền

en	Graphical Panels
vi	Tấm intropage

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về Cacti và các plugin của nó theo cách Đồ họa.

en	Graph of Data Sources
vi	Cho phép bảng điều khiển Nguồn dữ liệu đồ thị

en	Device Templates
vi	Mẫu thiết bị

en	Graph of Device Templates
vi	Mẫu thiết bị

en	Devices by Status
vi	Mẫu thiết bị

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
vi	Biểu đồ thiết bị theo trạng thái (lên, xuống, ...)

en	Datasources:
vi	Nguồn dữ liệu:

en	Device Templates:
vi	Mẫu thiết bị

en	Devices:
vi	Thiết bị

en	Recovering
vi	Phục hồi

en	No untemplated datasources found
vi	Không tìm thấy nguồn dữ liệu nào

en	Device Count
vi	Thiết bị tối đa ngừng hoạt động

en	Total Devices
vi	Thiết bị

en	No device templates found
vi	Không tìm thấy mẫu thiết bị nào

en	MacTrack Panels
vi	Trang web của Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về các plugin MacTrack của Cacti.

en	MacTrack Plugin
vi	Cho phép bảng điều khiển MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
vi	Nhiều bộ sưu tập MacTrack và thống kê trang web.

en	MacTrack Sites
vi	Trang web của Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
vi	Các số liệu thống kê về trang MacTrack khác nhau.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
vi	Plugin Mactrack chưa được cài đặt / đang chạy

en	All: %s
vi	Tất cả: %s

en	Up: %s
vi	Lên: %s

en	Down: %s
vi	Xuống: %s

en	Unknown: %s
vi	Không biết

en	Disabled: %s
vi	Đã tắt: %s

en	MacTrack
vi	Mactrack

en	You don't have plugin permission
vi	Bạn không có quyền

en	Ports up
vi	Cổng lên

en	MACs
vi	MAC

en	Device Errors
vi	Lỗi thiết bị

en	No mactrack sites found
vi	Không tìm thấy trang web mactrack

en	Miscellaneous Panels
vi	Bảng điều khiển sai

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
vi	Bảng chứa dữ liệu chung không được phân loại về Cacti's.

en	NTP/DNS Status
vi	Trạng thái NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
vi	Kiểm tra đồng hồ hệ thống Cacti của bạn xem có bị trôi so với đường cơ sở đã biết hay không.

en	Maint Plugin Details
vi	Hiển thị chi tiết

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
vi	Duy trì thông tin chi tiết về Plugin về lịch trình sắp tới

en	Webseer Details
vi	Hiển thị chi tiết

en	Plugin webseer URL Service Check Details
vi	Chi tiết kiểm tra dịch vụ URL của trình duyệt web plugin

en	Servcheck plugin Details
vi	Plugin Webseer - Chi tiết

en	Plugin ServCheck Details
vi	Chi tiết kiểm tra dịch vụ URL của trình duyệt web plugin

en	No NTP server configured
vi	Không có máy chủ NTP nào được cấu hình

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
vi	Không có máy chủ NTP nào được cấu hình

en	Failed to get NTP time from %s
vi	Không thể lấy thời gian NTP TỪ $ ntp_server

en	Please check time as it is off by more
vi	Vui lòng kiểm tra thời gian vì nó còn nhiều hơn nữa

en	than %s seconds from NTP server %s.
vi	hơn %s giây từ máy chủ NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
vi	Giờ địa phương bằng với máy chủ NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
vi	Không thể liên lạc với máy chủ NTP được chỉ định. Vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn.

en	Please check your configuration.
vi	Vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn.

en	No DNS hostname configured
vi	Không có máy chủ NTP nào được cấu hình

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
vi	Không có máy chủ NTP nào được cấu hình

en	Maint plugin is not installed/enabled
vi	Plugin Mactrack chưa được cài đặt / đang chạy

en	Plugin Webseer isn't installed or started
vi	Plugin Thold chưa được cài đặt hoặc bắt đầu

en	Number of checks (all/disabled):
vi	Số lần kiểm tra:

en	Status (up/down):
vi	Chủ nhà xuống

en	HTTP code
vi	Mã HTTP

en	Webseer Plugin - Details
vi	Plugin Webseer - Chi tiết

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
vi	Plugin Thold chưa được cài đặt hoặc bắt đầu

en	Status (ok/error):
vi	Chủ nhà xuống

en	Servcheck Plugin - Details
vi	Plugin Webseer - Chi tiết

en	Poller Panels
vi	Cho phép bảng thống kê Poller

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về quy trình bỏ phiếu của Cacti.

en	Poller Information
vi	Thông tin về xe đẩy

en	Various information about your Cacti poller.
vi	Thông tin khác nhau về người thăm dò Cacti của bạn.

en	Poller Statistics
vi	Cho phép bảng thống kê Poller

en	Various Cacti poller statistics.
vi	Nhiều thống kê thăm dò ý kiến của Cacti.

en	Poller Output Items
vi	Các mục đầu ra của Poller: %s

en	New/Idle
vi	Mới / nhàn rỗi

en	Unkn/down
vi	Không biết / xuống

en	%s Secs
vi	%s Giây

en	(ok)
vi	(được)

en	(all)
vi	(tất cả các)

en	Poller Details
vi	Cho phép bảng thống kê Poller

en	Average Time
vi	Thời gian trung bình

en	Max Time
vi	Thời gian tối đa

en	Poller output items
vi	Các mặt hàng đầu ra của xe đẩy %s:

en	Syslog Panels
vi	Bảng điều khiển tải lại

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về xử lý tin nhắn Syslog của Cacti.

en	Syslog Details
vi	Hiển thị chi tiết

en	Various Syslog Plugin statistics.
vi	Các số liệu thống kê về Plugin Syslog khác nhau.

en	Syslog plugin not installed/running
vi	Thold plugin không được cài đặt / đang chạy

en	System Panels
vi	Tấm intropage

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về hiệu suất của hệ thống Cacti.

en	Various system information about the Cacti system itself.
vi	Thông tin hệ thống khác nhau về chính hệ thống Cacti.

en	Administrative Alerts
vi	Cảnh báo Quản trị

en	Extra admin notify panel for all users
vi	Bảng thông báo quản trị viên bổ sung cho tất cả người dùng

en	Boost Statistics
vi	Tăng số liệu thống kê

en	Information about Cacti's performance boost process.
vi	Thông tin về quá trình tăng hiệu suất của Cacti.

en	24 Hour Extremes
vi	Cực hạn 24 giờ

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
vi	Bảng có 24 giờ về Cực trị thăm dò (thời gian chạy cuộc thăm dò dài nhất, máy chủ không hoạt động)

en	CPU Utilization
vi	Sử dụng CPU

en	CPU utilization Graph (only Linux).
vi	Sử dụng CPU

en	This function is not implemented on Windows platforms
vi	Chức năng này không được triển khai trên nền tảng Windows

en	Cacti Version:
vi	Phiên bản xương rồng:

en	Poller Type:
vi	Loại xe đẩy:

en	Spine
vi	Xương sống

en	Spine version:
vi	Phiên bản cột sống:

en	You are using incorrect spine version!
vi	Bạn đang sử dụng phiên bản cột sống không chính xác!

en	Poller Type:
vi	Loại xe đẩy:

en	Running on:
vi	Chạy trên:

en	Overrun Warning
vi	Cảnh báo tràn ngập

en	Timed Out
vi	Hết giờ

en	Never Run
vi	Không bao giờ chạy

en	Boost Status is: %s
vi	Tăng số liệu thống kê

en	Pending Records Threshold: %s
vi	Bản ghi Boost đang chờ xử lý: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
vi	Thời gian bắt đầu tiếp theo: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
vi	Lưu trữ bản ghi Boost: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
vi	Kích thước bảng tăng hiện tại: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
vi	Byte trung bình / Bản ghi: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
vi	Thời lượng chạy lần cuối: %s

en	Poller Run
vi	Thông tin về xe đẩy

en	Down Hosts
vi	Hosts

en	Triggered
vi	Trigerred

en	Poller out. itms
vi	Các mặt hàng đầu ra của xe đẩy %s:

en	48 Hour Extreme Polling
vi	Cực hạn 24 giờ

en	Long Running Poller
vi	Chạy dài xe đẩy

en	Max Device Down
vi	Thiết bị tối đa ngừng hoạt động

en	Max Thold Triggered
vi	Thold kích hoạt

en	Poller Output Item
vi	Các mục đầu ra của Poller: %s

en	Failed Polls
vi	Đăng nhập thất bại

en	Threshold Panels
vi	Ngưỡng

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
vi	Bảng cung cấp thông tin về Plugin ngưỡng xương rồng.

en	Last Threshold Events
vi	Ngưỡng

en	Threshold Plugin Latest Events
vi	Ngưỡng

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
vi	Biểu đồ plugin ngưỡng (tất cả, chia ba lần, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
vi	Plugin Thold chưa được cài đặt hoặc bắt đầu

en	Without events yet
vi	Không có sự kiện nào

en	Thresholds:
vi	Ngưỡng

en	Thold plugin not installed/running
vi	Thold plugin không được cài đặt / đang chạy

en	Trigerred

en	Breached
vi	Vi phạm

en	Threshold Details
vi	Ngưỡng

en	Breached:
vi	Vi phạm

en	Triggered:
vi	Trigerred

en	You don't have permission to Thresholds
vi	Bạn không có quyền

en	Top/Bottom 5 Panels
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
vi	Các bảng cung cấp thông tin về xu hướng thu thập dữ liệu Cacti.

en	Devices with the worst ping response
vi	Các thiết bị có cùng mô tả: %s

en	Bottom Availability
vi	Tình trạng

en	Devices with the worst availability/reachability
vi	Top5 tình trạng xấu nhất

en	Bottom Polling Time
vi	Thông tin về xe đẩy

en	Devices with the worst polling time
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Bottom Polling Ratio
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Devices with the worst polling ratio
vi	Các thiết bị có cùng IP và cổng: %s

en	Availability/Reachability
vi	Tính khả dụng / Khả năng tiếp cận

en	Polling Time
vi	Thông tin về xe đẩy

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
vi	Top5 tình trạng xấu nhất

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
vi	Top5 thời gian bỏ phiếu tồi tệ nhất

en	Intropage Viewer
vi	Tấm intropage

en	Intropage Administration
vi	Tùy chọn trang giới thiệu

en	Timespan Last 1 Hour
vi	Người dùng đang hoạt động trong 2 giờ qua:

en	Timespan Last %d Hours
vi	Người dùng đang hoạt động trong 2 giờ qua:

en	%d Seconds
vi	%s Giây

en	%d Hours
vi	%d giờ