en	Intropage - Permission Denied
tr	Intropage - izin reddedildi

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
tr	Yetersiz izinler nedeniyle bir veya daha fazla panel kaldırıldı. Yöneticiye başvurun.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
tr	Yukarıdaki satırları Ayarlar -> Genel -> Kaktüsler Gösterge Tablosunu Gizle bölümünden devre dışı bırakabilir ve tüm sayfayı Intropage için

en	Default
tr	Varsayılan

en	Hide red/yellow/green square notifications
tr	Kırmızı/sarı/yeşil kare bildirimlerini gizle

en	Disable panel move/enable copy text from panel
tr	Panelde metni kopyala panelini taşıma / etkinleştirmeyi devre dışı bırakma

en	Actions ...
tr	Eylemler

en	Add New Dashboard
tr	Gösterge Tablosuna Ekle

en	Remove current dashboard
tr	Gösterge Tablosundan Kaldır

en	Number of lines - %d
tr	Kontrol sayısı:

en	Refresh Now
tr	Şimdi yenile

en	Refresh Disabled
tr	Otomatik Yenileme Devre Dışı

en	Refresh by Poller
tr	Otomatik Yenileme Devre Dışı

en	Refresh Every 1 Minute
tr	Autorefresh 1 Dakika

en	Refresh Every 5 Minutes
tr	Autorefresh 5 Dakika

en	Refresh Every Hour
tr	Her Saat

en	Important period - disabled
tr	Önemli dönem - devre dışı

en	Important period - 15 minutes
tr	Önemli dönem - 15 dakika

en	Important period - 1 hour
tr	Önemli süre - 1 saat

en	Important period - 4 hours
tr	Önemli süre - 4 saat

en	Important period - 1 day
tr	Önemli dönem - 1 gün

en	Sort by Severity
tr	Panel Önceliğine Göre Sırala

en	Sort by User Preference
tr	Kullanıcı Tercihine Göre Sırala

en	Reload Panel Definitions
tr	Paneli yeniden yükle

en	Set Intropage as Default Login Page
tr	Intropage'i varsayılan sayfa olarak ayarla

en	Set graph as Default Login Page
tr	Grafiği varsayılan sayfa olarak ayarla

en	Display Intropage in Console
tr	Intropage'i varsayılan sayfa olarak ayarla

en	Display Intropage in Tab as Default Page
tr	Intropage'i varsayılan sayfa olarak ayarla

en	Less panels on a line
tr	Bir hatta daha az panel

en	More panels on a line
tr	Panele izin ver En İyi 5 Ping

en	Cancel sharing
tr	Paylaşımı iptal et

en	Share this dashboard
tr	Gösterge Tablosuna Ekle

en	Share empty dashboard not allowed
tr	Boş pano paylaşımına izin verilmiyor

en	Use shared dashboard
tr	Gösterge Tablosundan Kaldır

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
tr	Paylaşılan pano kullanılamıyor - pano sınırına ulaşıldı.

en	No shared dashboards
tr	Gösterge Tablosuna Ekle

en	Welcome to Intropage!
tr	Intropage panelleri

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
tr	Pano Panellerini iki şekilde ekleyebilirsiniz:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
tr	"Paneller menüsü"nden hazırlanan panelleri seçin. Panel gri renkte olabilir. İzinlerden kaynaklanıyor, yöneticiye sorun

en	Add any Cacti Graph, use icon
tr	Herhangi bir Kaktüs Grafiği ekleyin, simgeyi kullanın

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
tr	Kendi panellerinizi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md dosyasında

en	You can share dashboards to other users:
tr	Panoları diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
tr	İşlemler menüsündeki "Bu panoyu paylaş" seçeneğini kullanın - Her kullanıcı bunu şablon olarak kullanabilir.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
tr	Eylemler menüsünü kullanarak paylaşılan panoyu kullanabilirsiniz:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
tr	"Paylaşılan panoyu kullan (kullanıcı/pano adı) - Paylaşılan gibi ancak izinlerinizle aynı panoyu hazırlar.

en	Customization:
tr	CPU Kullanımı

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
tr	En fazla 9 pano oluşturabilirsiniz. Her pano adlandırılabilir, simgeyi kullanın

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
tr	Intopage konsolda veya ayrı sekmede görüntülenebilir. Eylem menüsünden değiştirebilirsiniz

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
tr	Panelden metin kopyalamak istiyorsanız, sürükle ve bırak işlevini devre dışı bırakmanız, simgeyi kullanmanız gerekir.

en	Panel Details
tr	Detayları göster

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
tr	Panel taşımasını devre dışı bırak / Metni kopyala

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
tr	Panel hareketini etkinleştir / Metni kopyala panelden devre dışı bırak

en	Show red/yellow/green square notifications
tr	Kırmızı/sarı/yeşil kare bildirimleri göster

en	Error reading new data
tr	Yeni veri okunurken hata oluştu

en	Close
tr	Kapat

en	Dashboard has been removed
tr	Kontrol paneli kaldırıldı

en	New Dashboard
tr	Yeni Dashboard

en	Dashboard has been added
tr	Kontrol paneli eklendi

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
tr	Yakınlaştırılmış veya özel zaman aralıklı grafik eklenemiyor, zaman aralığı Son yarım saat olarak değiştiriliyor

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
tr	Giriş Sayfası Panel Kitaplığı Panel Kitaplığından Yenilendi

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
tr	Gösterge tablosu eklendi, lütfen veriler için birkaç poller döngüsü bekleyin

en	Error - trying share non-shared dashboard
tr	Hata - paylaşılmayan pano paylaşılmaya çalışılıyor

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
tr	Panel, bir oluşturma işlevi içerir, ancak mevcut değildir.

en	The Panel does not have a render function.
tr	Panelin bir oluşturma işlevi yoktur.

en	Not Found
tr	Bulunamadı

en	Panel not found
tr	Panel bulunamadı

en	Details Function does not exist.
tr	Ayrıntılar İşlev mevcut değil.

en	Panel Not Found
tr	Panel Bulunamadı

en	[ Updates in %s ]
tr	[ %s güncellemeleri ]

en	%s Sec
tr	%s Sn

en	%s Seconds
tr	%s Saniye

en	%s Min
tr	%s Dak

en	%s Minutes
tr	Her %d Dakika

en	%s Hours
tr	%s saat

en	%s Hrs
tr	%s Saat

en	%s Days
tr	%s Gün

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
tr	Veri Yok. Ya Güncellemeyi Zorla ya da bir sonraki Kaktüs Yoklama döngüsünü bekleyin.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
tr	Veri Yok. Bu Panel, Zorunlu Güncellemelere izin vermez. Kontrolü gerçekleştirmek için Cacti's Poller'a kadar beklemeniz gerekecek.

en	Disable panel
tr	Paneli devre dışı bırak

en	Reload Panel
tr	Paneli yeniden yükle

en	Show Details
tr	Detayları göster

en	Loading data ...
tr	Veri yükleniyor ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
tr	Veri bulunamadı. Ya bir sonraki kontrolü bekleyin, veya varsa Yeniden Yüklemeyi Zorla'yı kullanın.

en	Panels ...
tr	Paneller...

en	%s (no permission)
tr	Bunun için yetkiniz yok

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
tr	Gösterge Tablosuna eklenemiyor. Özel zaman aralığı.

en	Remove from Dashboard
tr	Gösterge Tablosundan Kaldır

en	Add to Dashboard
tr	Gösterge Tablosuna Ekle

en	Dashboard Names
tr	Pano Adları

en	Dashboard %s
tr	Gösterge Tablosuna Ekle

en	User Level Panel Update Frequencies
tr	Kullanıcı Seviyesi Panelleri

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
tr	Sistem Paneli Güncelleme Sıklıkları (Tüm Yetkili Kullanıcılar)

en	Trend Update Frequencies
tr	Güncelleme Sıklığı: %s

en	Intropage
tr	Intropage panelleri

en	Normal User
tr	Normal Kullanıcı

en	[edit: %s]
tr	[değiştir | kaynağı değiştir%s]

en	System Level Panels
tr	Sistem Seviyesi Panelleri

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
tr	Yönetici veya yetkili kullanıcıların erişmesi için uygun olan ve genellikle genel kullanıcılar için geçerli olmayan paneller. Paneller genellikle genel sistem kullanımı ile ilgilidir.

en	User Level Panels
tr	Kullanıcı Seviyesi Panelleri

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
tr	Genel kullanıcıların erişimine uygun paneller. İzinler, mevcut kullanıcının görüntüleyebilecekleri ile sınırlıdır.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
tr	Kullanıcı için Panellere İzin Verebilir/İzin Vermeyebilirsiniz

en	Red Status
tr	Durum

en	Yellow Status
tr	Sarı alarm

en	Green Status
tr	Durum

en	Display Settings
tr	Görüntü Ayarları

en	Important things will be at the top
tr	Önemli şeyler zirvede olacak

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
tr	İşaretlenmişse, Intropage önce önemli (hatalar, uyarılar) bilgileri görüntüler.

en	Display more panels on a line
tr	Hataları ve Uyarıları Göster

en	For wide screen
tr	Geniş ekran için

en	Automatically Uninstall Panels
tr	Panelleri Otomatik Olarak Kaldır

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
tr	Bir Panel kurulur ve gerekli eklenti kaldırılırsa, paneli de otomatik olarak kaldırın

en	Automatic Page Refresh
tr	Otomatik yenileme sayfası

en	How often
tr	Ne sıklıkla

en	Automatically by poller
tr	Anketör tarafından otomatik olarak

en	Never
tr	Asla

en	Every Minute
tr	Dakikada Bir

en	Every %d Minutes
tr	Her %d Dakika

en	Every Hour
tr	Her Saat

en	Important period
tr	Önemli dönem

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
tr	Şu andan geçmişe. Satır renklendirmesini etkiler, eski olaylar vurgulanmaz, yalnızca görüntülenir

en	Disabled
tr	Devre dışı

en	15 minutes
tr	15 Dakika

en	1 hour
tr	1 saat

en	4 hours
tr	4 Saat

en	1 day
tr	1 gün

en	Number of panel lines
tr	Kontrol sayısı:

en	How many lines in panel
tr	Panelde kaç satır var

en	%d lines
tr	%d çizgileri

en	Trend Timespan
tr	Trendler

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
tr	Eğilim grafikleri için, bu grafikler için varsayılan zaman aralığı ne olmalıdır?

en	Poller Timeout
tr	Poller bilgisi

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
tr	Intropage arka plan yoklayıcısının Kaktüsler tarafından kesintiye uğramadan ve öldürülmeden önce çalışabileceği dakika cinsinden süre.

en	%d Minute
tr	% d dakika

en	%d Minutes
tr	%d Dakika

en	%d Hour
tr	%d Saat

en	Analyze Log - number of lines
tr	Analiz günlüğü - satır sayısı

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
tr	Kaç satır kütüğü analiz edilecektir. Büyük sayı yavaş sayfa yüklenmesine neden olabilir

en	How often analyze DB
tr	DB ne sıklıkla analiz edilir

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
tr	Poller bu görevi çalıştırır. Poller uzun süre çalışmasına neden olabilir.

en	Every Day
tr	Her Gün

en	Every Week
tr	Her Hafta

en	Every Month
tr	Her Ay

en	Analyze DB - Level of db check
tr	Analiz et DB - db kontrol seviyesi

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
tr	Çabuk - Hayır Bilgi için linkleri kontrol et Hızlı - yalnızca düzgün şekilde kapanmamış masaları kontrol edin Değiştirildi - kontrol tabloları son kontrolden değiştirildi Orta - satır taraması ile Genişletilmiş - tam satırlar ve anahtarlar Orta ve uzatılmış sayfa yavaş yüklenmesine neden olabilir!

en	Quick
tr	Hızlı

en	Fast
tr	Hızlı

en	Changed
tr	Değiştirildi

en	Medium
tr	Orta

en	Extended
tr	Genişletilmiş

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
tr	NTP (zaman) kontrolü - NTP sunucusunun IP veya DNS adı

en	Insert IP or DNS name of NTP server
tr	NTP sunucusunun IP veya DNS adını girin

en	How often check NTP
tr	NTP'yi ne sıklıkta kontrol edin

en	DNS Check - Any DNS name
tr	DNS Kontrolü - Herhangi bir DNS adı

en	Insert DNS name for test
tr	NTP sunucusunun IP veya DNS adını girin

en	How often check DNS
tr	NTP'yi ne sıklıkta kontrol edin

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
tr	Bakım görevleri, cihazların aşılması hakkında yönetici bilgi paneli.

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
tr	Boş değilse, panel üstte görüntülenecektir. Html etiketlerini kullanabilirsiniz (b, i, ...).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
tr	Yaklaşan Bakım Programı uyarı günleri

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
tr	Planlı bakım zamanlamasından kaç gün önce bir uyarı görüntülenmelidir?

en	Never warn
tr	Asla Çalışma

en	When maintenance starts
tr	Bakım başladığında

en	%d Day Before
tr	% d Gün Önce

en	%d Days Before
tr	% d Gün Önce

en	Network stats in
tr	Ağ istatistikleri

en	bytes or bits
tr	bayt veya bit

en	Bytes
tr	B

en	Bits
tr	Bit

en	Alarm Settings
tr	Alarm ayarlari

en	Alarm DB check Aborted Clients
tr	Alarm DB kontrolü iptal edilen istemciler

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
tr	Bu olay meydana geldiyse, seçili Normal, Uyarı veya Uyarı durumu rengini tetikleyin.

en	Alarm Host with the same Description
tr	Aynı açıklamaya sahip cihazlar: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
tr	Orphaned Veri Kaynakları: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
tr	Alarm boş olmayan poller çıkışı

en	Alarm Bad indexes Data Source
tr	Alarm Kötü dizinler veri kaynağı

en	Alarm Threshold logonly action
tr	Alarm Eşiği yalnızca oturum açma eylemi

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
tr	Cihaz bulk_walk_size optimize edilmediğinde alarm

en	Alarm Devices with the same IP/port
tr	Aynı IP ve bağlantı noktasına sahip cihazlar: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
tr	Birden fazla ağaçtaki cihazlar: %s

en	Alarm Device without a Tree
tr	Birden fazla ağaçtaki cihazlar: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
tr	Varsayılan genel / özel topluluğu olan toplantı sahipleri: %s

en	Alarm Device without Monitoring
tr	Aynı IP ve bağlantı noktasına sahip cihazlar: %s

en	Alarm Device without Graph
tr	Aynı IP ve bağlantı noktasına sahip cihazlar: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
tr	Panelin en kötü 5 oy kullanma zamanına izin ver

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
tr	Bu eşiklerin üzerindeki yoklama süreleri bir Uyarı veya Uyarı durumu rengini tetikler.

en	5s / 10s Yellow / Red
tr	5s / 10s Sarı / Kırmızı

en	10s / 20s Yellow / Red
tr	40s/20s kırmızı/sarı

en	20s / 40s Yellow / Red
tr	20s/10s kırmızı/sarı

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
tr	Alarm kırmızı/sarı başarısız/tüm oranı

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
tr	Başarısız kullanılabilirlik denetimlerinin Uyarı veya Uyarı durumu rengi olarak tetiklenecek başarılı denetimlere oranı.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
tr	0.1/0.2 kırmızı/sarı

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
tr	0.2 / 0.4 Sarı / Kırmızı

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
tr	0.5 / 0.5++ Sarı / Kırmızı

en	Alarm Red/Yellow Ping
tr	Alarm kırmızı/sarı ping

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
tr	Bu seviyelerin üzerindeki ping gecikmesi bir Uyarı veya Uyarı durumu rengini tetikler.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
tr	10ms / 20ms Sarı / Kırmızı

en	20ms / 50ms Yellow / Red
tr	20ms / 50ms Sarı / Kırmızı

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
tr	100/200+ms kırmızı/sarı

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
tr	En iyi 5 en kötü durum

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
tr	Bu seviyelerin altındaki kullanılabilirlik, Sarı veya Kırmızı durum rengini tetikler.

en	Yellow / Red
tr	Sarı / Kırmızı

en	Alerts
tr	Uyarılar

en	Panels that provide alerting.
tr	Uyarı sağlayan paneller.

en	Host alerts
tr	Sunucu Adı

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
tr	Son 30 dakika içinde toplantı sahibi uyarıları (yukarı/aşağı/kurtarma)

en	Date
tr	Tarih

en	Host

en	State
tr	Şehir

en	More records, use detail window
tr	Daha fazla kayıt, ayrıntı penceresini kullan

en	Waiting for data
tr	Veri bekliyorum

en	You don't have permissions to any hosts
tr	Bunun için yetkiniz yok

en	Analysis Panels
tr	Panelleri etkinleştirme / devre dışı bırakma

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
tr	Kaktüslerin mevcut davranışını ve eklentilerini analiz eden paneller.

en	Analyze Logins
tr	Panel Analayse Girişlerine izin ver

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
tr	Eğilimler ve hatalar için son birkaç Cacti oturumunu analiz edin.

en	Analyze Logs
tr	Kaktüs günlüğünü analiz et

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
tr	Cacti'nin günlük dosyasında endişe kaynağı olması gereken yaygın hataları arayın.

en	Database Checks
tr	Veri tabanı kontrolü

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
tr	Sık karşılaşılan hatalar için MySQL/MariaDB veritabanını analiz edin. Bu işlemin çok büyük sistemlerde uzun sürebileceğini unutmayın.

en	Analyze Cacti Objects
tr	Kaktüs günlüğünü analiz et

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
tr	Ağaçları, Grafikleri, Ana Bilgisayarları, ...

en	Analyze DS stats
tr	Panel Analayse Veritabanına İzin Ver

en	Analyze data source stats
tr	Panel Analayse Veritabanına İzin Ver

en	Username
tr	Kullanıcı Adı

en	IP Address
tr	IP Adresi

en	Status
tr	Durum

en	Failed
tr	Başarısız

en	Success - Login
tr	Başarı - Giriş

en	Success - Token
tr	Başarı - Simge

en	Total Failed Logins: %s
tr	Giriş Başarısız

en	None
tr	Yok

en	Active Users in Last Hour:
tr	Son Saatte Aktif Kullanıcılar:

en	Log file not accessible or empty
tr	Günlük dosyasına erişilemiyor veya boş

en	Analyze last %s log lines:
tr	Giriş Başarısız

en	Errors:
tr	Hatalar

en	Warnings:
tr	Uyarılar:

en	Log Size: Larger than 2GB
tr	dosya 2GB'tan büyük

en	Log Size: OK
tr	Günlük büyüklüğü tamam

en	Log Size: Quite Large
tr	Günlük büyüklüğü oldukça büyük

en	Log Size:
tr	Günlük boyutu

en	Last log lines:
tr	Son 10 giriş

en	Skipping DB tables checks. Database too large
tr	DB tabloları kontrollerini atlama. Veritabanı çok büyük

en	Table %s status %s
tr	Tablo %s durumu %s

en	DB: Problems
tr	DB sorunu

en	DB: OK
tr	DB: Tamam

en	Max connection reached: %s / %s
tr	Maksimum bağlantıya ulaşıldı: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
tr	Maksimum bağlantıyı komut satırı araçlarıyla veya yapılandırma dosyasında kalıcı olarak artırabilirsiniz

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
tr	Bağlantı hataları - SQL servisini yeniden başlatmayı deneyin.

en	Aborted clients/connects: %s
tr	Durdurulan istemciler/bağlantılar: %s - günlükleri kontrol edin.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
tr	İptal edilen istemciler/bağlantılar - 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' veya ' log_error_verbosity = 1;' komutunu çalıştırın (MySQL/MariaDB sürümünüze bağlıdır) mysql CLI'dan indirin ve server.cnf'de sessiz olarak ayarlayın.

en	Connection errors: %s
tr	Bağlantı hataları: %s

en	Damaged tables: %s
tr	Hasarlı tablolar: %s

en	You should run check and repair table commands
tr	Kontrol et ve onar tablosu komutlarını çalıştırmalısınız

en	Memory tables: %s
tr	Bellek tabloları: %s

en	All tables: %s
tr	Tüm tablolar: %s

en	N/A

en	Devices with the same IP and port: %s
tr	Aynı IP ve bağlantı noktasına sahip cihazlar: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
tr	Optimize edilmemiş Toplu Yürüyüş Boyutu cihazları: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
tr	Lütfen "Toplu Yürüyüş Maksimum Tekrarları" cihaz parametresine bir göz atın. Poller performansınızı artırabilirsiniz

en	Reindex last run
tr	Son çalıştırmayı yeniden dizine ekle

en	RRD Checker last run
tr	RRD Denetleyicisi son çalıştırma

en	RRD Cleaner last run
tr	RRD Cleaner son çalıştırma

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
tr	Bu aracı en azından ara sıra çalıştırmanız önerilir

en	%s: not run yet
tr	%s: henüz çalıştırılmadı

en	Orphaned Data Sources: %s
tr	Orphaned Veri Kaynakları: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
tr	Veri kaynağı - hatalı dizinler: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
tr	Yalnızca oturum açma uyarısını/uyarısını tutun: %s

en	Devices with the same description: %s
tr	Aynı açıklamaya sahip cihazlar: %s

en	Devices in more than one tree: %s
tr	Birden fazla ağaçtaki cihazlar: %s

en	Devices without graphs: %s
tr	Grafik içermeyen ana bilgisayarlar: %s

en	Devices without tree: %s
tr	Ağaçsız ana bilgisayarlar: %s

en	Devices with default public/private community: %s
tr	Varsayılan genel / özel topluluğu olan toplantı sahipleri: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
tr	Eklenti Monitörü - İzlenmeyen ana bilgisayarlar: %s

en	Found %s problems
tr	%s problemi bulundu

en	Everything OK
tr	Her şey yolunda

en	DS stats:
tr	DS istatistikleri:

en	Panel needs DS stats enabled.
tr	Panelde DS istatistiklerinin etkinleştirilmesi gerekiyor.

en	DS all records
tr	DS tüm kayıtlar

en	DS null records
tr	DS null kayıtları

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
tr	Kaktüs Günlüğü Ayrıntılarını Analiz Edin [ Uyarılar/Hatalar ]

en	Errors
tr	Hatalar

en	Warnings
tr	Uyarı

en	WARNING: File is Larger than 2GB
tr	dosya 2GB'tan büyük

en	Log Size
tr	Günlük boyutu

en	Analyze Logins Detail
tr	Analiz günlüğü - satır sayısı

en	User
tr	Kullanıcı

en	Result
tr	Sonuç

en	Active Users in Last 2 Hours:
tr	Son 2 Saatte Aktif Kullanıcılar:

en	No Active Users
tr	Aktif Kullanıcılar

en	View Full User Log
tr	Tam Kullanıcı Günlüğünü Görüntüle

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
tr	Ağacı / ana bilgisayarı / grafiği analiz et

en	Devices with the same IP and port - %s
tr	Aynı IP ve %s bağlantı noktasına sahip cihazlar

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
tr	Optimize edilmemiş Toplu Yürüme Boyutu cihazları - %s

en	Data maintenance
tr	Bakım başladığında

en	Orphaned Data Sources - %s
tr	Orphaned Veri Kaynakları %s

en	Datasources with bad indexes - %s
tr	Veri kaynağı - hatalı dizinler %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
tr	Yalnızca oturum açma uyarısı/uyarısı - %s:

en	Devices with the same description - %s
tr	%s açıklamasına sahip cihazlar

en	Devices in more than one tree - %s
tr	Birden fazla ağaçtaki cihazlar %s

en	Devices without Graphs - %s
tr	Grafik içermeyen ana bilgisayarlar %s

en	Devices without tree - %s
tr	%s ağacı olmayan ana makineler

en	Devices with default public/private community - %s
tr	Varsayılan %s / genel topluluğuna sahip ana bilgisayarlar %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
tr	Eklenti İzleme - Unmonitored host %s

en	The busiest
tr	En yoğun

en	Panels that finds the busiest hosts.
tr	En yoğun ana bilgisayarları bulan paneller.

en	Busiest CPU
tr	En yoğun CPU

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
tr	Aynı IP ve bağlantı noktasına sahip cihazlar: %s

en	Busiest ucd/net - Load
tr	En yoğun ucd/net - Yük

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
tr	Aynı açıklamaya sahip cihazlar: %s

en	Busiest Hard Drive Space
tr	En Yoğun Sabit Disk Alanı

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
tr	Kullanılan en yüksek Sabit Disk Alanına sahip cihazlar (Ana Bilgisayar MIB)

en	Busiest uptime
tr	En yoğun çalışma süresi

en	Devices with the highest uptime
tr	Top5 en kötü oy kullanma zamanı

en	Busiest Interface in/out traffic
tr	En Yoğun Arayüz giriş/çıkış trafiği

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
tr	Top5 en kötü oy kullanma zamanı

en	Busiest Interface error
tr	En Yoğun Arabirim hatası

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
tr	En yüksek hata/ıskartaya sahip cihazlar (Arayüz)

en	Busiest Interface utilization
tr	En yoğun Arayüz kullanımı

en	Ports with the highest interface utilization
tr	En yüksek arabirim kullanımına sahip bağlantı noktaları

en	Please enable and configure DS stats
tr	Lütfen DS istatistiklerini etkinleştirin ve yapılandırın

en	Ask admin to enable DS stats
tr	Yöneticiden DS istatistiklerini etkinleştirmesini isteyin

en	Average
tr	Ortalama

en	Peak
tr	Zirve

en	Average of all allowed DS
tr	İzin verilen tüm DS'lerin ortalaması

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
tr	Veri bekleniyor veya bu şablona sahip herhangi bir cihaz için izniniz yok.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
tr	Bunun için yetkiniz yok

en	Uptime
tr	Çalışma Süresi

en	Average of all allowed hosts
tr	İzin verilen tüm ana bilgisayarların ortalaması

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
tr	Bunun için yetkiniz yok

en	Direction
tr	Yön

en	Time interval last 5 minutes
tr	Zaman aralığı son 5 dakika

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
tr	En yoğun 30 Ana Bilgisayar MIB CPU kullanımı (son saat)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
tr	Daha fazla DS istatistiği için TopX eklentisini yükleyin

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
tr	En yoğun 30 ucd/net Yük (son bir saat)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
tr	En yoğun 30 Ana Bilgisayar MIB Sabit Disk alanı (son bir saat)

en	Busiest traffic (in+out)
tr	En yoğun trafik (giriş+çıkış)

en	Busiest interface utilization
tr	En yoğun arayüz kullanımı

en	Graphical Panels
tr	Intropage panelleri

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
tr	Kaktüsler ve eklentileri hakkında Grafiksel olarak bilgi veren paneller.

en	Data Sources
tr	Veri Kaynakları

en	Graph of Data Sources
tr	Panel Grafik Veri Kaydı'na izin ver

en	Device Templates
tr	Cihaz Şablonları

en	Graph of Device Templates
tr	Cihaz Şablonları

en	Devices by Status
tr	Cihaz Şablonları

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
tr	Duruma Göre Cihazların Grafiği (yukarı, aşağı,...)

en	Datasources:
tr	Veri kaynakları:

en	Device Templates:
tr	Cihaz Şablonları

en	Devices:
tr	Cihazlar

en	Down
tr	Aşağı

en	Recovering
tr	kurtarma

en	Data Type
tr	Veri tipi

en	Total
tr	Toplam

en	No untemplated datasources found
tr	İşlenmemiş veri kaynağı bulunamadı

en	Devices
tr	Cihazlar

en	Device Count
tr	Maksimum Cihaz Aşağı

en	All
tr	Tümü

en	Up
tr	Yukarı

en	Template Name
tr	Şablon Adı

en	Total Devices
tr	Cihazlar

en	No device templates found
tr	Hiçbir cihaz şablonu bulunamadı

en	MacTrack Panels
tr	Mactrack siteleri

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
tr	Cacti'nin MacTrack eklentileri hakkında bilgi sağlayan paneller.

en	MacTrack Plugin
tr	Panel MacTrack Eklentisine izin ver

en	Various MacTrack collection and site statistics.
tr	Çeşitli MacTrack koleksiyonu ve site istatistikleri.

en	MacTrack Sites
tr	Mactrack siteleri

en	Various MacTrack Site statistics.
tr	Çeşitli MacTrack Site istatistikleri.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
tr	Mactrack eklentisi yüklü değil / çalışıyor

en	All: %s
tr	Hepsi: %s

en	Up: %s
tr	Güç kaynağı

en	Down: %s
tr	Aşağı: %s

en	Error: %s
tr	Hata: %s

en	Unknown: %s
tr	Bilinmeyen: %s

en	Disabled: %s
tr	Devre dışı: %s

en	MacTrack
tr	Mactrack

en	Error
tr	Hata

en	Unknown
tr	Bilinmeyen

en	You don't have plugin permission
tr	Bunun için yetkiniz yok

en	Site

en	IPs
tr	IP Adresleri

en	Ports
tr	Limanlar

en	Ports up
tr	Limanlar

en	MACs
tr	MAC

en	Device Errors
tr	Cihaz hataları

en	No mactrack sites found
tr	Mactrack sitesi bulunamadı

en	Miscellaneous Panels
tr	Muhtelif Paneller

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
tr	Kaktüsler hakkında kategorize edilmemiş genel verileri içeren paneller.

en	NTP/DNS Status
tr	NTP Durumu

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
tr	Bilinen bir taban çizgisinden sapma için Cacti sistem saatinizi kontrol etme.

en	Maint Plugin Details
tr	Detayları göster

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
tr	Yaklaşan programlarla ilgili Maint Plugin ayrıntıları

en	Webseer Details
tr	Detayları göster

en	Plugin webseer URL Service Check Details
tr	Eklenti webseer URL Hizmeti Kontrol Ayrıntıları

en	Servcheck plugin Details
tr	Webseer Eklentisi - Ayrıntılar

en	Plugin ServCheck Details
tr	Eklenti webseer URL Hizmeti Kontrol Ayrıntıları

en	No NTP server configured
tr	Yapılandırılmış NTP sunucusu yok

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
tr	Yapılandırılmış NTP sunucusu yok

en	Failed to get NTP time from %s
tr	$ Ntp_server konumundan NTP saati alınamadı

en	Please check time as it is off by more
tr	Lütfen daha fazla kapalı olduğu için zamanı kontrol edin

en	than %s seconds from NTP server %s.
tr	%s NTP sunucusundan %s saniyeden fazla.

en	Localtime is equal to NTP server
tr	Yerel ayar NTP sunucusuna eşittir

en	Unable to contact the NTP server indicated.
tr	Belirtilen NTP sunucusuyla bağlantı kurulamıyor. Lütfen yapılandırmanızı kontrol edin.

en	Please check your configuration.
tr	Lütfen yapılandırmanızı kontrol edin.

en	No DNS hostname configured
tr	Yapılandırılmış NTP sunucusu yok

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
tr	Yapılandırılmış NTP sunucusu yok

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
tr	DNS ana bilgisayar adı (%s) çözümleniyor.

en	DNS resolv time: %s ms
tr	DNS çözümleme süresi: %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
tr	DNS ana bilgisayar adı (%s) çözümlemesi başarısız oldu.

en	Maint plugin is not installed/enabled
tr	Mactrack eklentisi yüklü değil / çalışıyor

en	Plugin Webseer isn't installed or started
tr	Eklenti Thold kurulmamış veya başlatılmamış

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
tr	Webseer eklentisi artık desteklenmiyor, bunun yerine eklenti servcheck'i kullanın

en	Number of checks (all/disabled):
tr	Kontrol sayısı:

en	Status (up/down):
tr	Ana bilgisayar

en	Last log messages
tr	Son günlük iletileri

en	URL

en	HTTP code
tr	HTTP kodu

en	OK
tr	Tamam

en	Webseer Plugin - Details
tr	Webseer Eklentisi - Ayrıntılar

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
tr	Eklenti Thold kurulmamış veya başlatılmamış

en	Status (ok/error):
tr	Ana bilgisayar

en	Last log records
tr	Son log kayıtları

en	Test

en	Type
tr	Tip

en	Servcheck Plugin - Details
tr	Webseer Eklentisi - Ayrıntılar

en	Poller Panels
tr	Panel Poller İstatistikleri'ne izin ver

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
tr	Kaktüslerin yoklama süreci hakkında bilgi sağlayan paneller.

en	Poller Information
tr	Poller bilgisi

en	Various information about your Cacti poller.
tr	Kaktüs yoklayıcınız hakkında çeşitli bilgiler.

en	Poller Statistics
tr	Panel Poller İstatistikleri'ne izin ver

en	Various Cacti poller statistics.
tr	Çeşitli Kaktüsler anket istatistikleri.

en	Poller Output Items
tr	Poller Çıktı Öğeleri: %s

en	ID

en	Name
tr	İsim

en	Total Time
tr	Toplam zaman

en	New/Idle
tr	Yeni / Boşta

en	Running
tr	Çalışıyor

en	Idle
tr	Boşta

en	Unkn/down
tr	Unkn / aşağı

en	%s Secs
tr	%s Saniye

en	(ok)
tr	Tamam

en	(all)
tr	(herşey)

en	ID:
tr	Kimlik:

en	Seconds
tr	Saniye

en	Poller Details
tr	Panel Poller İstatistikleri'ne izin ver

en	Average Time
tr	Ortalama süre

en	Max Time
tr	En fazla süre

en	Poller output items
tr	Poller çıktı öğeleri %s:

en	Items
tr	Öğeler

en	Syslog Panels
tr	Paneli yeniden yükle

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
tr	Cacti'nin Syslog mesaj işlemesi hakkında bilgi sağlayan paneller.

en	Syslog Details
tr	Detayları göster

en	Various Syslog Plugin statistics.
tr	Çeşitli Syslog Eklenti istatistikleri.

en	Incoming
tr	Gelen

en	Stored
tr	Saklı

en	Messages
tr	Mesajlar

en	Syslog plugin not installed/running
tr	Thold eklentisi yüklü değil / çalışıyor

en	System Panels
tr	Intropage panelleri

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
tr	Cacti sistem performansı hakkında bilgi veren paneller.

en	Information
tr	Bilgi

en	Various system information about the Cacti system itself.
tr	Kaktüsler sisteminin kendisi hakkında çeşitli sistem bilgileri.

en	Administrative Alerts
tr	İdari Uyarılar

en	Extra admin notify panel for all users
tr	Tüm kullanıcılar için ekstra yönetici bildirim paneli

en	Boost Statistics
tr	İstatistikleri artırmak

en	Information about Cacti's performance boost process.
tr	Kaktüslerin performans artırma süreci hakkında bilgi.

en	24 Hour Extremes
tr	24 saat aşırı

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
tr	24 saatlik Aşırı Yoklama içeren tablo (en uzun anket çalıştırması, ana bilgisayarların kapanması)

en	CPU Utilization
tr	CPU Kullanımı

en	CPU utilization Graph (only Linux).
tr	CPU kullanımı

en	CPU Load:
tr	CPU yükü:

en	This function is not implemented on Windows platforms
tr	Bu işlev Windows platformlarında uygulanmadı

en	Avg CPU
tr	Ortalama CPU

en	Max CPU
tr	Maksimum CPU

en	Cacti Version:
tr	Kaktüsler sürümü:

en	Poller Type:
tr	Poller türü:

en	Spine
tr	Omurga

en	Spine version:
tr	Omurga versiyonu:

en	You are using incorrect spine version!
tr	Omurga versiyonunu yanlış kullanıyorsunuz!

en	Poller Type:
tr	Poller türü:

en	Running on:
tr	Çalıştırılıyor:

en	Overrun Warning
tr	Taşma Uyarısı

en	Timed Out
tr	Zaman aşımına uğradı

en	Other
tr	Diğer

en	Never Run
tr	Asla Çalışma

en	Boost Status is: %s
tr	İstatistikleri artırmak

en	Processes/Frequency: %s / %s
tr	Süreçler / Frekans: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
tr	Bekleyen Yükseltme Kayıtları: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
tr	Sonraki Başlangıç Saati: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
tr	Arşivlenmiş Yükseltme Kayıtları: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
tr	Geçerli Yükseltme Tabloları Boyut: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
tr	Ort. Bayt / Kayıt: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
tr	Son çalıştırma süresi: %s

en	Poller Run
tr	Poller bilgisi

en	Down Hosts
tr	Sunucular

en	Triggered
tr	Tetikleyici

en	Poller out. itms
tr	Poller çıktı öğeleri %s:

en	48 Hour Extreme Polling
tr	24 saat aşırı

en	Long Running Poller
tr	Uzun koşu Anketlerimizi

en	Max Device Down
tr	Maksimum Cihaz Aşağı

en	Max Thold Triggered
tr	Tholds tetiklendi

en	Poller Output Item
tr	Poller Çıktı Öğeleri: %s

en	Failed Polls
tr	Giriş Başarısız

en	Threshold Panels
tr	Eşik

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
tr	Cacti Thresholding Plugin hakkında bilgi veren paneller.

en	Last Threshold Events
tr	Eşik

en	Threshold Plugin Latest Events
tr	Eşik

en	Threshold
tr	Eşik

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
tr	Eşik Eklenti Grafiği (tümü, tetiklenmiş, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
tr	Eklenti Thold kurulmamış veya başlatılmamış

en	Without events yet
tr	Henüz olay olmadan

en	Thresholds:
tr	Sınırlar

en	Thold plugin not installed/running
tr	Thold eklentisi yüklü değil / çalışıyor

en	Trigerred
tr	Tetikleyici

en	Breached
tr	ihlal

en	Threshold Details
tr	Eşik

en	Thresholds
tr	Sınırlar

en	Breached:
tr	ihlal

en	Triggered:
tr	Tetikleyici

en	You don't have permission to Thresholds
tr	Bunun için yetkiniz yok

en	Description
tr	Açıklama

en	Top/Bottom 5 Panels
tr	Top5 en kötü oy kullanma zamanı

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
tr	Kaktüsler veri toplama hakkında bilgi trend bilgileri sağlayan paneller.

en	Bottom Ping
tr	Alt Ping

en	Devices with the worst ping response
tr	Aynı açıklamaya sahip cihazlar: %s

en	Bottom Availability
tr	Kullanılabilirlik

en	Devices with the worst availability/reachability
tr	En iyi 5 en kötü durum

en	Bottom Polling Time
tr	Poller bilgisi

en	Devices with the worst polling time
tr	Top5 en kötü oy kullanma zamanı

en	Bottom Polling Ratio
tr	Top5 en kötü oy kullanma zamanı

en	Devices with the worst polling ratio
tr	Aynı IP ve bağlantı noktasına sahip cihazlar: %s

en	Current
tr	Şimdiki

en	Hostname
tr	Sunucu Adı

en	Availability/Reachability
tr	Kullanılabilirlik/Ulaşılabilirlik

en	Polling Time
tr	Poller bilgisi

en	Ratio
tr	Oran

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
tr	Top5 en kötü oy kullanma zamanı

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
tr	En iyi 5 en kötü durum

en	Availability
tr	Kullanılabilirlik

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
tr	Top5 en kötü oy kullanma zamanı

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
tr	Top5 en kötü oy kullanma zamanı

en	Intropage Viewer
tr	Intropage panelleri

en	Intropage Administration
tr	Giriş Sayfası Seçenekleri

en	System Administration
tr	Sistem Yönetimi

en	Timespan Last 1 Hour
tr	Son 2 Saatte Aktif Kullanıcılar:

en	Timespan Last %d Hours
tr	Son 2 Saatte Aktif Kullanıcılar:

en	Timespan Last 1 Day
tr	Zaman aralığı son 1 gün

en	%d Seconds
tr	%d saniye

en	%d Hours
tr	%d Saat

en	%d Day
tr	%d Gün