en	Intropage - Permission Denied
sv	Intropage - tillstånd avslogs

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
sv	En eller flera paneler togs bort på grund av otillräcklig behörighet. Kontakta administratören.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
sv	Du kan inaktivera rader ovan i Inställningar -> Allmänt -> Dölj Cacti Dashboard och använd hela sidan för Intropage

en	Default
sv	Standard

en	Hide red/yellow/green square notifications
sv	Dölj röda/gula/gröna fyrkantiga aviseringar

en	Disable panel move/enable copy text from panel
sv	Inaktivera panelen flytta / aktivera kopiera text från panelen

en	Actions ...
sv	Åtgärder

en	Add New Dashboard
sv	Lägg till i Dashboard

en	Remove current dashboard
sv	Ta bort från Dashboard

en	Number of lines - %d
sv	Antal kontroller:

en	Refresh Now
sv	Uppdatera nu

en	Refresh Disabled
sv	Autorefresh Disabled

en	Refresh by Poller
sv	Autorefresh Disabled

en	Refresh Every 1 Minute
sv	Autorefresh 1 minut

en	Refresh Every 5 Minutes
sv	Autorefresh 5 minuter

en	Refresh Every Hour
sv	Varje timme

en	Important period - disabled
sv	Viktig period – inaktiverad

en	Important period - 15 minutes
sv	Viktig period - 15 minuter

en	Important period - 1 hour
sv	Viktig period - 1 timme

en	Important period - 4 hours
sv	Viktig period - 4 timmar

en	Important period - 1 day
sv	Viktig mens - 1 dag

en	Sort by Severity
sv	Sortera efter panelprioritet

en	Sort by User Preference
sv	Sortera efter användarpreferens

en	Reload Panel Definitions
sv	Ladda om panel

en	Set Intropage as Default Login Page
sv	Ange intropage som standard sida

en	Set graph as Default Login Page
sv	Ange graf som standard sida

en	Display Intropage in Console
sv	Ange intropage som standard sida

en	Display Intropage in Tab as Default Page
sv	Ange intropage som standard sida

en	Less panels on a line
sv	Färre paneler på en linje

en	More panels on a line
sv	Tillåt panel Top 5 Ping

en	Cancel sharing
sv	Avbryt delning

en	Share this dashboard
sv	Lägg till i Dashboard

en	Share empty dashboard not allowed
sv	Dela tom instrumentpanel tillåts inte

en	Use shared dashboard
sv	Ta bort från Dashboard

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
sv	Det går inte att använda delad instrumentpanel – gränsen för instrumentpanelen har nåtts.

en	No shared dashboards
sv	Lägg till i Dashboard

en	Welcome to Intropage!
sv	Intropage paneler

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
sv	Du kan lägga till instrumentpaneler på två sätt:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
sv	Välj förberedda paneler från menyn "Paneler". Panelen kan vara nedtonad. Det beror på behörigheter, fråga administratören

en	Add any Cacti Graph, use icon
sv	Lägg till valfri kaktusgraf, använd ikonen

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
sv	Du kan skapa egna paneler. Mer information finns i filen <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
sv	Du kan dela instrumentpaneler med andra användare:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
sv	använd alternativet "Dela den här instrumentpanelen" i menyn Åtgärder – Alla användare kan använda den som mall.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
sv	Du kan använda delad instrumentpanel med hjälp av menyn Åtgärder:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
sv	Använd "Använd delad instrumentpanel (användar-/instrumentpanelsnamn) – Den förbereder samma instrumentpanel som delad men med dina behörigheter.

en	Customization:
sv	CPU-utnyttjande

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
sv	Du kan skapa upp till 9 instrumentpaneler. Varje instrumentpanel kan namnges, använd ikonen

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
sv	Intopage kan visas i konsolen eller på en separat flik. Du kan ändra det i åtgärdsmenyn

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
sv	Om du vill kopiera text från panelen måste du inaktivera dra och släpp-funktionen, använd ikonen

en	Panel Details
sv	Visa detaljer

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
sv	Inaktivera panelförflyttning / Aktivera kopieringstext från panelen

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
sv	Aktivera panelförflyttning / Inaktivera kopieringstext från panelen

en	Show red/yellow/green square notifications
sv	Visa aviseringar om röda/gula/gröna fyrkanter

en	Error reading new data
sv	Fel vid läsning av ny data

en	Close
sv	Stäng

en	Dashboard has been removed
sv	Instrumentpanelen har tagits bort

en	New Dashboard
sv	Lägg till i Dashboard

en	Dashboard has been added
sv	Instrumentpanelen har lagts till

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
sv	Det går inte att lägga till ett zoomat eller anpassat tidsintervall, ändrar tidsintervallet till Senaste halvtimmen

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
sv	Panelbiblioteket för introsidan har uppdaterats från panelbiblioteket

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
sv	Instrumentpanelen har lagts till, vänta några pollercykler för data

en	Error - trying share non-shared dashboard
sv	Fel – försök att dela icke-delad instrumentpanel

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
sv	Panelen innehåller en renderingsfunktion men den finns inte.

en	The Panel does not have a render function.
sv	Panelen har ingen renderingsfunktion.

en	Not Found
sv	Hittades inte

en	Panel not found
sv	Panelen hittades inte

en	Details Function does not exist.
sv	Detaljer Funktionen finns inte.

en	Panel Not Found
sv	Panelen hittades inte

en	[ Updates in %s ]
sv	[ Uppdateringar i %s ]

en	%s Sec
sv	%s sekunder

en	%s Seconds
sv	%s sekunder

en	%s Min
sv	%s minuter

en	%s Minutes
sv	Var %d minut

en	%s Hours
sv	%s Timmar

en	%s Hrs
sv	%s timmar

en	%s Days
sv	%s dagar

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
sv	Inga data närvarande. Tvinga antingen uppdatering eller vänta på nästa Cacti Polling-cykel.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
sv	Inga data närvarande. Denna panel tillåter inte tvångsuppdateringar. Du måste vänta tills Cacti's Poller för att utföra kontrollen.

en	Disable panel
sv	Inaktivera panelen

en	Reload Panel
sv	Ladda om panel

en	Show Details
sv	Visa detaljer

en	Loading data ...
sv	Laddar data ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
sv	Ingen information hittad. Antingen vänta på nästa kontroll, eller använd Force Reload om tillgängligt.

en	Panels ...
sv	Paneler...

en	%s (no permission)
sv	Du har inte behörighet

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
sv	Kan inte lägga till i Dashboard. Anpassad tidsperiod.

en	Remove from Dashboard
sv	Ta bort från Dashboard

en	Add to Dashboard
sv	Lägg till i Dashboard

en	Dashboard Names
sv	Instrumentpanelens namn

en	Dashboard %s
sv	Lägg till i Dashboard

en	User Level Panel Update Frequencies
sv	Paneler på användarnivå

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
sv	Uppdateringsfrekvenser för systempanelen (alla behöriga användare)

en	Trend Update Frequencies
sv	Uppdateringsfrekvens: %s

en	Intropage
sv	Intropage paneler

en	Normal User
sv	Normal användare

en	[edit: %s]
sv	[redigera | redigera wikitext: %s]

en	System Level Panels
sv	Paneler på systemnivå

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
sv	Paneler som är lämpliga för administratörer eller avancerade användare att komma åt och som vanligtvis inte är tillämpliga för allmänna användare. Paneler handlar i allmänhet om övergripande systemanvändning.

en	User Level Panels
sv	Paneler på användarnivå

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
sv	Paneler som är lämpliga för allmänna användare att komma åt. Behörigheterna är begränsade till vad den aktuella användaren kan se.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
sv	Du kan tillåta/inte tillåta paneler för användare

en	Red Status
sv	Status

en	Yellow Status
sv	Gult larm

en	Green Status
sv	Status

en	Display Settings
sv	Visningsinställningar

en	Important things will be at the top
sv	Viktiga saker kommer att vara högst upp

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
sv	Om markerat Intropage visar viktig information (fel, varningar) först

en	Display more panels on a line
sv	Visa fel och varningar

en	For wide screen
sv	För bredbildsskärm

en	Automatically Uninstall Panels
sv	Avinstallera paneler automatiskt

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
sv	Om en panel är installerad och nödvändig plugin tas bort, avinstallera panelen automatiskt också

en	Automatic Page Refresh
sv	Automatisk uppdateringssida

en	How often
sv	Hur ofta

en	Automatically by poller
sv	Automatiskt av pollare

en	Never
sv	Aldrig

en	Every Minute
sv	Varje minut

en	Every %d Minutes
sv	Var %d minut

en	Every Hour
sv	Varje timme

en	Important period
sv	Viktig period

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
sv	Från nu till dåtid. Påverkar radfärgning, äldre händelser kommer inte att markeras, bara visas

en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	15 minutes
sv	15 minuter

en	1 hour
sv	1 timme

en	4 hours
sv	4 timmar

en	1 day
sv	1 dag

en	Number of panel lines
sv	Antal kontroller:

en	How many lines in panel
sv	Hur många rader i panelen

en	%d lines
sv	%d linjer

en	Trend Timespan
sv	Trends

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
sv	För trenddiagram, vad ska vara standardtidsintervallet för dessa diagram.

en	Poller Timeout
sv	Poller info

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
sv	Den tid, i minuter, som Intropage-bakgrundsundersökningen kan köras innan den avbryts och dödas av kaktusar.

en	%d Minute
sv	Var %d minut

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	%d Hour
sv	%d timme

en	Analyze Log - number of lines
sv	Analysera loggnumret på linjer

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
sv	Hur många loggar kommer att analyseras. Stort antal kan orsaka långsam sidlastning

en	How often analyze DB
sv	Hur ofta analyserar DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
sv	Poller kör den här uppgiften. Det kan leda till att pollen körs länge.

en	Every Day
sv	Varje dag

en	Every Week
sv	Varje vecka

en	Every Month
sv	Varje månad

en	Analyze DB - Level of db check
sv	Analysera DB - Level of db check

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
sv	Snabb - Inga kontrollrader för inforccert länkar Snabbt - kontrollera endast inte ordentligt stängda tabeller Ändrad - kolla tabeller som ändrats från senaste kontrollen Medium - med raderskanning Utökad - hela rader och nycklar Medium och utökad kan orsaka långsam sidlastning!

en	Quick
sv	Snabbt

en	Fast
sv	Snabb

en	Changed
sv	Ändrad

en	Medium

en	Extended
sv	Utökad

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
sv	NTP (tid) check - IP eller DNS-namn på NTP-servern

en	Insert IP or DNS name of NTP server
sv	Infoga IP eller DNS-namn på NTP-servern

en	How often check NTP
sv	Hur ofta kontrollerar NTP

en	DNS Check - Any DNS name
sv	DNS-kontroll – valfritt DNS-namn

en	Insert DNS name for test
sv	Infoga IP eller DNS-namn på NTP-servern

en	How often check DNS
sv	Hur ofta kontrollerar NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
sv	Admin informationspanel om underhållsuppgifter, nedanordningar, ..

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
sv	Om inte tomt visas panelen överst. Du kan använda HTML-taggar (b, jag, ...).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
sv	Kommande varningsdagar för underhållsschemat

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
sv	Hur många dagar före ett schemalagt underhållsschema ska en varning visas?

en	Never warn
sv	Kör aldrig

en	When maintenance starts
sv	När underhållet börjar

en	%d Day Before
sv	% d dag innan

en	%d Days Before
sv	% d dagar före

en	Network stats in
sv	Nätverksstatistik i

en	bytes or bits
sv	byte eller bitar

en	Bytes
sv	Byte

en	Bits
sv	Bitar

en	Alarm Settings
sv	Visningsinställningar

en	Alarm DB check Aborted Clients
sv	Larm DB kontrollera avbrutna klienter

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
sv	Om den här händelsen har inträffat utlöser du den valda statusfärgen Normal, Varning eller Varning.

en	Alarm Host with the same Description
sv	Enheter med samma beskrivning: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
sv	Föräldralösa datakällor: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
sv	Larm ej tom pollerutgång

en	Alarm Bad indexes Data Source
sv	Larm Dåligt indexerar datakällan

en	Alarm Threshold logonly action
sv	Åtgärd för inloggning av larmgräns

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
sv	Larm när enhetens bulk_walk_size inte är optimerad

en	Alarm Devices with the same IP/port
sv	Enheter med samma IP och port: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
sv	Enheter i mer än ett träd: %s

en	Alarm Device without a Tree
sv	Enheter i mer än ett träd: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
sv	Värdar med standard offentlig / privat gemenskap: %s

en	Alarm Device without Monitoring
sv	Enheter med samma IP och port: %s

en	Alarm Device without Graph
sv	Enheter med samma IP och port: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
sv	Tillåt panel Topp 5 värsta pollingstid

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
sv	Avsökningstider över dessa tröskelvärden utlöser en varnings- eller varningsstatusfärg.

en	5s / 10s Yellow / Red
sv	5s / 10s Gul / Röd

en	10s / 20s Yellow / Red
sv	40/20-tal röd/gul

en	20s / 40s Yellow / Red
sv	20s/10s röd/gul

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
sv	Larm rött/gult misslyckades/alla förhållande

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
sv	Förhållandet mellan misslyckade tillgänglighetskontroller och lyckade kontroller som ska utlösas som varnings- eller aviseringsstatusfärg.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
sv	0,1/0,2 röd/gul

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
sv	0.2 / 0.4 Gul / Röd

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
sv	0.5 / 0.5++ Gul / Röd

en	Alarm Red/Yellow Ping
sv	Larm röd/gul ping

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
sv	Ping-svarstid över dessa nivåer utlöser en varnings- eller aviseringsstatusfärg.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
sv	10ms / 20ms Gul / Röd

en	20ms / 50ms Yellow / Red
sv	20ms / 50ms Gul / Röd

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
sv	100/200+ms röd/gul

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
sv	Top5 sämsta tillgängligheten

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
sv	Tillgänglighet under dessa nivåer utlöser antingen en gul eller en röd statusfärg.

en	Yellow / Red
sv	Gul / Röd

en	Alerts
sv	Varningar

en	Panels that provide alerting.
sv	Paneler som ger aviseringar.

en	Host alerts
sv	Värdnamn

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
sv	Värdaviseringar (upp/ned/återställning) under de senaste 30 minuterna

en	Date
sv	Datum

en	Host
sv	Värd

en	State
sv	Län

en	More records, use detail window
sv	Fler poster, använd detaljfönstret

en	Waiting for data
sv	Väntar på data

en	You don't have permissions to any hosts
sv	Du har inte behörighet

en	Analysis Panels
sv	Aktivera / inaktivera paneler

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
sv	Paneler som analyserar det nuvarande beteendet hos Cacti och dess plugins.

en	Analyze Logins
sv	Tillåt panelanalysinsignaler

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
sv	Analysera de senaste Cacti-inloggningarna för trender och fel.

en	Analyze Logs
sv	Analysera kakti logg

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
sv	Leta efter vanliga fel i Cactis loggfil som borde ge anledning till oro.

en	Database Checks
sv	Databaskontroll

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
sv	Analysera MySQL/MariaDB-databasen för vanliga fel. Observera att denna process kan ta lång tid på mycket stora system.

en	Analyze Cacti Objects
sv	Analysera kakti logg

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
sv	Analysera träd, grafer, värdar, ...

en	Analyze DS stats
sv	Tillåt panelanalysdatabas

en	Analyze data source stats
sv	Tillåt panelanalysdatabas

en	Username
sv	Användarnamn

en	IP Address
sv	IP adress

en	Status

en	Failed
sv	Misslyckad

en	Success - Login
sv	Framgång - Logga in

en	Success - Token
sv	Framgång - Token

en	Total Failed Logins: %s
sv	Misslyckade inloggningar

en	None
sv	Ingen

en	Active Users in Last Hour:
sv	Aktiva användare under den senaste timmen:

en	Log file not accessible or empty
sv	Loggfilen är inte tillgänglig eller tom

en	Analyze last %s log lines:
sv	Misslyckade inloggningar

en	Errors:
sv	Fel

en	Warnings:
sv	Varning(ar)

en	Log Size: Larger than 2GB
sv	filen är större än 2 GB

en	Log Size: OK
sv	Loggstorlek OK

en	Log Size: Quite Large
sv	Loggstorleken är ganska stor

en	Log Size:
sv	Maximal loggstorlek

en	Last log lines:
sv	Senaste 10 inloggningar

en	Skipping DB tables checks. Database too large
sv	Hoppa över kontroller av DB-tabeller. Databasen är för stor

en	Table %s status %s
sv	Tabell %s status %s

en	DB: Problems
sv	DB problem

en	DB: OK
sv	DB: Okej

en	Max connection reached: %s / %s
sv	Max anslutning nådd: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
sv	Du kan öka den maximala anslutningen via kommandoradsverktyg eller permanent i konfigurationsfilen

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
sv	Anslutningsfel - försök att starta om SQL-tjänsten.

en	Aborted clients/connects: %s
sv	Avbrutna klienter/anslutningar: %s - kontrollera loggar.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
sv	Avbrutna klienter/anslutningar – Kör "SET GLOBAL log_warnings = 1;" eller "log_error_verbosity = 1;" (beror på din MySQL/MariaDB-version) från mysql CLI och ställ in server.cnf på tystnad.

en	Connection errors: %s
sv	Anslutningsfel: %s

en	Damaged tables: %s
sv	Skadade tabeller: %s

en	You should run check and repair table commands
sv	Du bör köra kommandon för att kontrollera och reparera tabellen

en	Memory tables: %s
sv	Minnes tabeller: %s

en	All tables: %s
sv	Alla tabeller: %s

en	N/A

en	Devices with the same IP and port: %s
sv	Enheter med samma IP och port: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
sv	Inte optimerade enheter för bulkgångstorlek: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
sv	Ta en titt på enhetsparametern "Bulk Walk Maximum Repetitions". Du kan förbättra din pollerprestanda

en	Reindex last run
sv	Indexera om senaste körningen

en	RRD Checker last run
sv	RRD Checker senaste körning

en	RRD Cleaner last run
sv	RRD Cleaner senaste körning

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
sv	Det rekommenderas att köra det här verktyget åtminstone ibland

en	%s: not run yet
sv	%s: körs inte än

en	Orphaned Data Sources: %s
sv	Föräldralösa datakällor: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
sv	Datakälla - dåliga index: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
sv	Thold varning/varning för inloggning: %s

en	Devices with the same description: %s
sv	Enheter med samma beskrivning: %s

en	Devices in more than one tree: %s
sv	Enheter i mer än ett träd: %s

en	Devices without graphs: %s
sv	Värdar utan diagram: %s

en	Devices without tree: %s
sv	Värdar utan träd: %s

en	Devices with default public/private community: %s
sv	Värdar med standard offentlig / privat gemenskap: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
sv	Plugin Monitor - Oövervakade värdar: %s

en	Found %s problems
sv	Hittade %s problem

en	Everything OK
sv	Allt ok

en	DS stats:
sv	DS-statistik:

en	Panel needs DS stats enabled.
sv	Panelen behöver DS-statistik aktiverad.

en	DS all records
sv	DS alla poster

en	DS null records
sv	DS null-poster

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
sv	Analysera kaktusloggdetaljer [ Varningar/fel ]

en	Errors
sv	Fel

en	Warnings
sv	Varning(ar)

en	WARNING: File is Larger than 2GB
sv	filen är större än 2 GB

en	Log Size
sv	Loggstorlek

en	Analyze Logins Detail
sv	Analysera loggnumret på linjer

en	User
sv	Användare

en	Result
sv	Resultat

en	Active Users in Last 2 Hours:
sv	Aktiva användare under de senaste 2 timmarna:

en	No Active Users
sv	Inga aktiva användare

en	View Full User Log
sv	Visa hela användarloggen

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
sv	Analysera träd / värd / graf

en	Devices with the same IP and port - %s
sv	Enheter med samma IP och port %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
sv	Inte optimerade enheter för bulkpromenadstorlek – %s

en	Data maintenance
sv	När underhållet börjar

en	Orphaned Data Sources - %s
sv	Föräldralösa datakällor %s

en	Datasources with bad indexes - %s
sv	Datakälla - dåliga index %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
sv	Thold varning/varning för inloggning - %s:

en	Devices with the same description - %s
sv	Enheter med samma beskrivning %s

en	Devices in more than one tree - %s
sv	Enheter i mer än ett träd %s

en	Devices without Graphs - %s
sv	Värdar utan diagram %s

en	Devices without tree - %s
sv	Värdar utan träd %s

en	Devices with default public/private community - %s
sv	Värdar med standard offentlig / privat gemenskap %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
sv	Plugin Monitor - Oövervakade värdar %s

en	The busiest
sv	Den mest trafikerade

en	Panels that finds the busiest hosts.
sv	Paneler som hittar de mest trafikerade värdarna.

en	Busiest CPU
sv	Den mest trafikerade processorn

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
sv	Enheter med samma IP och port: %s

en	Busiest ucd/net - Load
sv	Mest trafikerade ucd/net - Load

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
sv	Enheter med samma beskrivning: %s

en	Busiest Hard Drive Space
sv	Det mest trafikerade hårddiskutrymmet

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
sv	Enheter med det högsta hårddiskutrymmet som används (värd-MIB)

en	Busiest uptime
sv	Den mest trafikerade drifttiden

en	Devices with the highest uptime
sv	Top5 värsta polling tid

en	Busiest Interface in/out traffic
sv	Mest trafikerade gränssnitt in/ut trafik

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
sv	Top5 värsta polling tid

en	Busiest Interface error
sv	Mest trafikerade gränssnittsfel

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
sv	Enheter med de högsta felen/kasseringarna (gränssnitt)

en	Busiest Interface utilization
sv	Den mest trafikerade gränssnittsanvändningen

en	Ports with the highest interface utilization
sv	Portar med högsta gränssnittsanvändning

en	Please enable and configure DS stats
sv	Aktivera och konfigurera DS-statistik

en	Ask admin to enable DS stats
sv	Be administratören att aktivera DS-statistik

en	Average
sv	Medel

en	Peak
sv	Topp

en	Average of all allowed DS
sv	Medelvärde för alla tillåtna DS

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
sv	Väntar på data eller så har du inte behörighet för någon enhet med den här mallen.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
sv	Du har inte behörighet

en	Uptime
sv	Drifttid

en	Average of all allowed hosts
sv	Genomsnitt av alla tillåtna värdar

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
sv	Du har inte behörighet

en	Direction
sv	Riktning

en	Time interval last 5 minutes
sv	Tidsintervall senaste 5 minuter

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
sv	De 30 mest trafikerade MIB-processorerna för värden (senaste timmen)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
sv	Installera TopX-plugin för mer DS-statistik

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
sv	De mest trafikerade 30 ucd/netto Belastning (senaste timmen)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
sv	De 30 mest trafikerade MIB-hårddiskutrymmena (senaste timmen)

en	Busiest traffic (in+out)
sv	Den mest trafikerade trafiken (in+ut)

en	Busiest interface utilization
sv	Den mest trafikerade gränssnittsanvändningen

en	Graphical Panels
sv	Intropage paneler

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
sv	Paneler som ger information om Cacti och dess plugins på ett grafiskt sätt.

en	Data Sources
sv	Datakällor

en	Graph of Data Sources
sv	Tillåt panelen Graph Data Dource

en	Device Templates
sv	Enhetsmallar

en	Graph of Device Templates
sv	Enhetsmallar

en	Devices by Status
sv	Enhetsmallar

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
sv	Diagram över enheter efter status (upp, ner,...)

en	Datasources:
sv	Datakällor:

en	Device Templates:
sv	Enhetsmallar

en	Devices:
sv	Enheter

en	Down
sv	Nere

en	Recovering
sv	Påväg upp

en	Data Type
sv	Datatyp

en	Total
sv	Totalt

en	No untemplated datasources found
sv	Inga obestämda datakällor hittades

en	Devices
sv	Enheter

en	Device Count
sv	Max enhet nere

en	All
sv	Alla

en	Up
sv	Uppe

en	Template Name
sv	Mallnamn

en	Total Devices
sv	Enheter

en	No device templates found
sv	Inga apparatmallar hittades

en	MacTrack Panels
sv	Mactrack webbplatser

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
sv	Paneler som ger information om Cactis MacTrack-plugins.

en	MacTrack Plugin
sv	Tillåt panelen MacTrack-plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
sv	Olika MacTrack-samlingar och webbplatsstatistik.

en	MacTrack Sites
sv	Mactrack webbplatser

en	Various MacTrack Site statistics.
sv	Olika MacTrack-webbplatsstatistik.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
sv	Mactrack-plugin inte installerat / kört

en	All: %s
sv	Alla: %s

en	Up: %s
sv	Posten

en	Down: %s
sv	Ned: %s

en	Error: %s
sv	Fel: %s

en	Unknown: %s
sv	Okänt: %s

en	Disabled: %s
sv	Inaktiverad: %s

en	MacTrack
sv	Mactrack

en	Error
sv	Fel

en	Unknown
sv	Okänd

en	You don't have plugin permission
sv	Du har inte behörighet

en	Site
sv	Webbplats

en	IPs
sv	IP-nummer

en	Ports
sv	Portar

en	Ports up
sv	Hamnar upp

en	MACs
sv	MAC

en	Device Errors
sv	Enhetsfel

en	No mactrack sites found
sv	Inga mactrack-webbplatser hittades

en	Miscellaneous Panels
sv	Diverse paneler

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
sv	Paneler som generella icke-kategoriserade data om kaktusar.

en	NTP/DNS Status
sv	NTP-status

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
sv	Kontrollerar din Cacti-systemklocka för drift från en känd baslinje.

en	Maint Plugin Details
sv	Visa detaljer

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
sv	Underhåll plugin-detaljer om kommande scheman

en	Webseer Details
sv	Visa detaljer

en	Plugin webseer URL Service Check Details
sv	Plugin webseer URL Service Check Detaljer

en	Servcheck plugin Details
sv	Webseer Plugin - Detaljer

en	Plugin ServCheck Details
sv	Plugin webseer URL Service Check Detaljer

en	No NTP server configured
sv	Ingen NTP-server konfigurerad

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
sv	Ingen NTP-server konfigurerad

en	Failed to get NTP time from %s
sv	Misslyckades med att få NTP-tid FRÅN $ ntp_server

en	Please check time as it is off by more
sv	Kontrollera tiden eftersom den är avstängd med mer

en	than %s seconds from NTP server %s.
sv	än %s sekunder från NTP-servern %s.

en	Localtime is equal to NTP server
sv	Lokaltid är lika med NTP-server

en	Unable to contact the NTP server indicated.
sv	Det går inte att kontakta den angivna NTP-servern. Kontrollera din konfiguration.

en	Please check your configuration.
sv	Kontrollera din konfiguration.

en	No DNS hostname configured
sv	Ingen NTP-server konfigurerad

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
sv	Ingen NTP-server konfigurerad

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
sv	DNS-värdnamn (%s) löser ok.

en	DNS resolv time: %s ms
sv	DNS-upplösningstid: %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
sv	Det gick inte att matcha DNS-värdnamn (%s).

en	Maint plugin is not installed/enabled
sv	Mactrack-plugin inte installerat / kört

en	Plugin Webseer isn't installed or started
sv	Plugin Thold är inte installerat eller startat

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
sv	Webseer-plugin stöds inte längre, använd plugin-servcheck istället

en	Number of checks (all/disabled):
sv	Antal kontroller:

en	Status (up/down):
sv	Värdar ner

en	Last log messages
sv	Senaste loggmeddelanden

en	URL

en	HTTP code
sv	HTTP-kod

en	OK

en	Webseer Plugin - Details
sv	Webseer Plugin - Detaljer

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
sv	Plugin Thold är inte installerat eller startat

en	Status (ok/error):
sv	Värdar ner

en	Last log records
sv	Senaste loggposter

en	Test

en	Type
sv	Typ

en	Servcheck Plugin - Details
sv	Webseer Plugin - Detaljer

en	Poller Panels
sv	Tillåt panel Poller Stats

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
sv	Paneler som ger information om Cactis valprocess.

en	Poller Information
sv	Poller info

en	Various information about your Cacti poller.
sv	Diverse information om din Cacti poller.

en	Poller Statistics
sv	Tillåt panel Poller Stats

en	Various Cacti poller statistics.
sv	Olika Cacti poller statistik.

en	Poller Output Items
sv	Poller Output-objekt: %s

en	ID

en	Name
sv	Namn

en	Total Time
sv	Total tid

en	New/Idle
sv	Ny / Idle

en	Running
sv	Kör

en	Idle
sv	Sysslolös

en	Unkn/down
sv	Unkn / ner

en	%s Secs
sv	%s sek

en	(ok)
sv	Ok

en	(all)
sv	Alla

en	ID:

en	Seconds
sv	Sekunder

en	Poller Details
sv	Tillåt panel Poller Stats

en	Average Time
sv	Genomsnittlig tid

en	Max Time
sv	Maximal tid

en	Poller output items
sv	Poller-utgångsposter %s:

en	Items
sv	Artiklar

en	Syslog Panels
sv	Ladda om panel

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
sv	Paneler som ger information om Cactis Syslog-meddelandebehandling.

en	Syslog Details
sv	Visa detaljer

en	Various Syslog Plugin statistics.
sv	Olika Syslog Plugin-statistik.

en	Incoming
sv	Inkommande

en	Stored
sv	Lagrat

en	Messages
sv	Meddelanden

en	Syslog plugin not installed/running
sv	Thold plugin inte installerat / kört

en	System Panels
sv	Intropage paneler

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
sv	Paneler som ger information om Cacti-systemets prestanda.

en	Information

en	Various system information about the Cacti system itself.
sv	Diverse systeminformation om själva Cacti-systemet.

en	Administrative Alerts
sv	Administrativa varningar

en	Extra admin notify panel for all users
sv	Extra admin aviseringspanel för alla användare

en	Boost Statistics
sv	Boost statistik

en	Information about Cacti's performance boost process.
sv	Information om Cactis prestationshöjande process.

en	24 Hour Extremes
sv	24 timmar extrem

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
sv	Tabell med 24 timmars polling extremer (längsta pollerkörning, nedvärden)

en	CPU Utilization
sv	CPU-utnyttjande

en	CPU utilization Graph (only Linux).
sv	CPU-utnyttjande

en	CPU Load:
sv	CPU-belastning:

en	This function is not implemented on Windows platforms
sv	Den här funktionen är inte implementerad på Windows-plattformar

en	Avg CPU
sv	Genomsnittlig CPU

en	Max CPU
sv	Maximalt antal processorer

en	Cacti Version:
sv	Kaktusversion:

en	Poller Type:
sv	Poller typ:

en	Spine
sv	Ryggrad

en	Spine version:
sv	Ryggrad version:

en	You are using incorrect spine version!
sv	Du använder felaktig ryggradversion!

en	Poller Type:
sv	Poller typ:

en	Running on:
sv	Kör

en	Overrun Warning
sv	Överskridande varning

en	Timed Out
sv	Tiden har löpt ut

en	Other
sv	Annat

en	Never Run
sv	Kör aldrig

en	Boost Status is: %s
sv	Boost statistik

en	Processes/Frequency: %s / %s
sv	Processer/frekvens: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
sv	Väntar på Boost Records: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
sv	Nästa starttid: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
sv	Arkiverade Boost Records: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
sv	Nuvarande Boost Table (s) Storlek: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
sv	Gembytes / inspelning: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
sv	Sista körtid: %s

en	Poller Run
sv	Poller info

en	Down Hosts
sv	Adresser

en	Triggered
sv	Trigerred

en	Poller out. itms
sv	Poller-utgångsposter %s:

en	48 Hour Extreme Polling
sv	24 timmar extrem

en	Long Running Poller
sv	Långa loppet avfrågningsenheten

en	Max Device Down
sv	Max enhet nere

en	Max Thold Triggered
sv	Tholds utlöstes

en	Poller Output Item
sv	Poller Output-objekt: %s

en	Failed Polls
sv	Misslyckade inloggningar

en	Threshold Panels
sv	trösklar

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
sv	Paneler som ger information om Cacti Thresholding Plugin.

en	Last Threshold Events
sv	trösklar

en	Threshold Plugin Latest Events
sv	trösklar

en	Threshold
sv	tröskel

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
sv	Threshold Plugin Graph (alla, utlösta, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
sv	Plugin Thold är inte installerat eller startat

en	Without events yet
sv	Utan händelser än

en	Thresholds:
sv	Tröskelvärden

en	Thold plugin not installed/running
sv	Thold plugin inte installerat / kört

en	Trigerred

en	Breached
sv	brutit

en	Threshold Details
sv	trösklar

en	Thresholds
sv	Tröskelvärden

en	Breached:
sv	brutit

en	Triggered:
sv	Trigerred

en	You don't have permission to Thresholds
sv	Du har inte behörighet

en	Description
sv	Beskrivning

en	Top/Bottom 5 Panels
sv	Top5 värsta polling tid

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
sv	Paneler som tillhandahåller trendinformation om Cacti-datainsamling.

en	Bottom Ping
sv	Nedre Ping

en	Devices with the worst ping response
sv	Enheter med samma beskrivning: %s

en	Bottom Availability
sv	Åtkomstbarhet

en	Devices with the worst availability/reachability
sv	Top5 sämsta tillgängligheten

en	Bottom Polling Time
sv	Poller info

en	Devices with the worst polling time
sv	Top5 värsta polling tid

en	Bottom Polling Ratio
sv	Top5 värsta polling tid

en	Devices with the worst polling ratio
sv	Enheter med samma IP och port: %s

en	Current
sv	Nuvarande

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	Availability/Reachability
sv	Tillgänglighet/nåbarhet

en	Polling Time
sv	Poller info

en	Ratio
sv	Förhållande

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
sv	Top5 värsta polling tid

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
sv	Top5 sämsta tillgängligheten

en	Availability
sv	Åtkomstbarhet

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
sv	Top5 värsta polling tid

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
sv	Top5 värsta polling tid

en	Intropage Viewer
sv	Intropage paneler

en	Intropage Administration
sv	Inledningssidan Alternativ

en	System Administration
sv	Systemadministratör

en	Timespan Last 1 Hour
sv	Aktiva användare under de senaste 2 timmarna:

en	Timespan Last %d Hours
sv	Aktiva användare under de senaste 2 timmarna:

en	Timespan Last 1 Day
sv	Tidsspann Senaste 1 dagen

en	%d Seconds
sv	%d sekunder

en	%d Hours
sv	%d timmar

en	%d Day
sv	%d Dag