en	Intropage - Permission Denied
ru	Вторжение - в разрешении отказано

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
ru	Вы можете отключить строки выше в Настройки -> Общие -> Скрыть панель инструментов Cacti Dashboard и использовать всю страницу для Intropage

en	Refresh by Poller
ru	Autorefresh Disabled

en	Reload Panel Definitions
ru	Перезагрузочная панель

en	Display Intropage in Tab as Default Page
ru	Установить вводную страницу в качестве страницы по умолчанию

en	Use shared dashboard
ru	Удалить из панели приборов

en	No shared dashboards
ru	Новая панель управления.

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
ru	Вы можете добавить панели мониторинга двумя способами:

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
ru	Невозможно добавить увеличенный или пользовательский график с временным интервалом, изменение временного интервала на «Последние полчаса»

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
ru	Панель включает в себя функцию рендеринга, но она не существует.

en	The Panel does not have a render function.
ru	Панель не имеет функции рендеринга.

en	Panel not found
ru	Панель не найдена

en	Details Function does not exist.
ru	Детали Функция не существует.

en	Panel Not Found
ru	Панель не найдена

en	[ Updates in %s ]
ru	[ Обновления в %s ]

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
ru	Данные отсутствуют. Либо принудительно обновить, либо дождаться следующего цикла опроса Cacti.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
ru	Данные отсутствуют. Эта панель не допускает принудительного обновления. Вам придется подождать, пока Cacti's Poller выполнит проверку.

en	Disable panel
ru	Отключить панель

en	Reload Panel
ru	Перезагрузочная панель

en	Loading data ...
ru	Загрузка данных ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
ru	Данные не найдены. Либо ждать следующей проверки, или используйте принудительную перезагрузку, если она доступна.

en	Panels ...
ru	Панели ...

en	%s (no permission)
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
ru	Невозможно добавить в панель управления. Пользовательский временной интервал.

en	Remove from Dashboard
ru	Удалить из панели приборов

en	Dashboard Names
ru	Имена информационных панелей

en	Dashboard %s
ru	Добавить в приборную панель

en	User Level Panel Update Frequencies
ru	Панели пользовательского уровня

en	Trend Update Frequencies
ru	Частота обновления: %s

en	Intropage
ru	Внутристраничные панели

en	System Level Panels
ru	Панели системного уровня

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
ru	Панели, которые подходят для администраторов или опытных пользователей и обычно не подходят для обычных пользователей. Панели обычно касаются общего использования системы.

en	User Level Panels
ru	Панели пользовательского уровня

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
ru	Панели, которые подходят для доступа обычных пользователей. Разрешения ограничены тем, что может просматривать текущий пользователь.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
ru	Вы можете разрешить/запретить панели для пользователя

en	Red Status
ru	Статус

en	Yellow Status
ru	Желтый будильник

en	Green Status
ru	Статус

en	Important things will be at the top
ru	Важные вещи будут наверху

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
ru	Если установлен флажок Интропейдж, то сначала отображается важная информация (ошибки, предупреждения)

en	Display more panels on a line
ru	Отображение ошибок и предупреждений

en	Automatically Uninstall Panels
ru	Автоматически удалять панели

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
ru	Если панель установлена, а требуемый плагин удален, автоматически удаляется и панель.

en	Automatic Page Refresh
ru	Автоматическое обновление страницы

en	How often
ru	Как часто

en	Automatically by poller
ru	Автоматически поллером

en	Number of panel lines
ru	Количество проверок:

en	%d lines
ru	%d Линий

en	Trend Timespan
ru	тенденция

en	Poller Timeout
ru	Информация о полисере

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
ru	Количество времени в минутах, в течение которого может работать фоновый опросчик Intropage, прежде чем его прервет и уничтожит Cacti.

en	Analyze Log - number of lines
ru	Анализировать журнал - количество строк

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
ru	Сколько строк журнала будет проанализировано. Большое число может привести к медленной загрузке страницы

en	How often analyze DB
ru	Как часто анализировать БД

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
ru	Поллер решает эту задачу. Это может привести к длительным опросам.

en	Analyze DB - Level of db check
ru	Анализ БД - Уровень проверки дБ

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
ru	Быстро - нет Проверка строк на наличие ссылок на инфоркертБыстро - проверка только ненадлежащим образом закрытых таблицИзменено - проверка таблиц изменилась с последней проверкиСредний - при сканировании строкРасширенные - полные строки и клавишиСредний и расширенный могут привести к медленной загрузке страниц!

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
ru	Проверка NTP (время) - IP или DNS имя NTP-сервера

en	Insert IP or DNS name of NTP server
ru	Вставка IP или DNS имени NTP-сервера

en	How often check NTP
ru	Как часто проверяют NTP

en	Insert DNS name for test
ru	Вставка IP или DNS имени NTP-сервера

en	How often check DNS
ru	Как часто проверяют NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
ru	Панель информации администратора о задачах технического обслуживания, отключенных устройствах, ...

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
ru	Если она не пуста, сверху будет отображаться панель. Вы можете использовать html-теги (b, i, ...).

en	Never warn
ru	Никогда не беги

en	When maintenance starts
ru	Когда начнется техническое обслуживание

en	%d Day Before
ru	%d За день до

en	%d Days Before
ru	%d За несколько дней до этого

en	Alarm DB check Aborted Clients
ru	Аварийная БД проверяет прерванных клиентов

en	Alarm Host with the same Description
ru	Устройства с одинаковым описанием: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
ru	Осиротевшие источники данных: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
ru	Аварийный непустой выход опрашивающего устройства

en	Alarm Bad indexes Data Source
ru	Аварийный сигнал Плохие индексы источника данных

en	Alarm Threshold logonly action
ru	Аварийный сигнал Действие при входе в систему

en	Alarm Devices with the same IP/port
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
ru	Устройства в более чем одном дереве: %s

en	Alarm Device without a Tree
ru	Устройства в более чем одном дереве: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
ru	Хозяева с государственным/частным сообществом по умолчанию: %s

en	Alarm Device without Monitoring
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Alarm Device without Graph
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
ru	Разрешить панели Top 5 наихудшее время опроса

en	10s / 20s Yellow / Red
ru	40s/20s красный/желтый

en	20s / 40s Yellow / Red
ru	20 с/10 с красный/желтый

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
ru	Аварийный сигнал красный/желтый сбой/все соотношение

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
ru	0,1/0,2 красный/желтый

en	Alarm Red/Yellow Ping
ru	Аварийный красный/желтый пинг

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
ru	100/200+мс красный/желтый

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
ru	Топ-5 наихудших показателей доступности

en	Host alerts
ru	Имя хоста

en	Waiting for data
ru	Ожидание данных

en	You don't have permissions to any hosts
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Analysis Panels
ru	Включить/выключить панели

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
ru	Панели, анализирующие текущее поведение Cacti и его плагинов.

en	Analyze Logins
ru	Разрешить панели Аналоговые логины

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
ru	Проанализируйте последние несколько входов в систему Cacti на наличие тенденций и ошибок.

en	Analyze Logs
ru	Проанализируйте журнал кактусов

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
ru	Ищите распространенные ошибки в файле журнала Cacti, которые должны вызывать беспокойство.

en	Database Checks
ru	Проверка базы данных

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
ru	Проанализируйте базу данных MySQL/MariaDB на наличие распространенных ошибок. Обратите внимание, что этот процесс может занять много времени на очень больших системах.

en	Analyze Cacti Objects
ru	Проанализируйте журнал кактусов

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
ru	Анализ деревьев, графиков, хостов, ...

en	Analyze DS stats
ru	Разрешить панель Аналоговая база данных Аналоговая база данных

en	Analyze data source stats
ru	Разрешить панель Аналоговая база данных Аналоговая база данных

en	Success - Login
ru	Успех - Войти

en	Success - Token
ru	Успех – жетон

en	Total Failed Logins: %s
ru	Неудачные логины

en	Active Users in Last Hour:
ru	Активные пользователи за последний час:

en	Log file not accessible or empty
ru	Журнал не доступен или пустой

en	Analyze last %s log lines:
ru	Неудачные логины

en	Errors:
ru	Ошибки

en	Warnings:
ru	Предупреждения

en	Log Size: Larger than 2GB
ru	размер файла превышает 2 Гб

en	Log Size: OK
ru	Размер журнала ОК

en	Log Size: Quite Large
ru	Размер бревна довольно большой

en	Log Size:
ru	Размер лога

en	Last log lines:
ru	Последние 10 логинов

en	Table %s status %s
ru	Статус таблицы %s %s

en	DB: Problems
ru	проблема с БД

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
ru	Ошибки подключения - попробуйте перезапустить сервис SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
ru	Прерванные клиенты/подключения: %s — проверьте журналы.

en	Connection errors: %s
ru	Ошибки подключения: %s

en	Damaged tables: %s
ru	Поврежденные таблицы: %s

en	Memory tables: %s
ru	Таблицы памяти: %s

en	All tables: %s
ru	Все таблицы: %s

en	Devices with the same IP and port: %s
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Orphaned Data Sources: %s
ru	Осиротевшие источники данных: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
ru	Источник данных - плохие показатели: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
ru	Удерживать предупреждение/предупреждение при входе в систему: %s

en	Devices with the same description: %s
ru	Устройства с одинаковым описанием: %s

en	Devices in more than one tree: %s
ru	Устройства в более чем одном дереве: %s

en	Devices without graphs: %s
ru	Хозяева без графиков: %s

en	Devices without tree: %s
ru	Хозяева без дерева: %s

en	Devices with default public/private community: %s
ru	Хозяева с государственным/частным сообществом по умолчанию: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
ru	Монитор плагина - Неконтролируемые узлы: %s

en	Found %s problems
ru	Обнаружены проблемы

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
ru	Анализ сведений журнала Cacti [Предупреждения/Ошибки]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
ru	размер файла превышает 2 Гб

en	Analyze Logins Detail
ru	Анализировать журнал - количество строк

en	Active Users in Last 2 Hours:
ru	Активные пользователи за последние 2 часа:

en	No Active Users
ru	Активные пользователи

en	View Full User Log
ru	Просмотреть полный журнал пользователя

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
ru	Анализ деревьев/хозяев/графиков

en	Devices with the same IP and port - %s
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом %s

en	Data maintenance
ru	Когда начнется техническое обслуживание

en	Orphaned Data Sources - %s
ru	Источники данных осиротевших детей %s

en	Datasources with bad indexes - %s
ru	Источник данных - плохие показатели %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
ru	Удерживать оповещение/предупреждение при входе в систему - %s:

en	Devices with the same description - %s
ru	Устройства с одинаковым описанием %s

en	Devices in more than one tree - %s
ru	Устройства в более чем одном дереве %s

en	Devices without Graphs - %s
ru	Хозяева без графиков %s

en	Devices without tree - %s
ru	Хозяева без деревьев %s

en	Devices with default public/private community - %s
ru	Хозяева с государственным/частным сообществом по умолчанию %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
ru	Монитор плагина - Неконтролируемые хосты %s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
ru	Устройства с одинаковым описанием: %s

en	Devices with the highest uptime
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Graphical Panels
ru	Внутристраничные панели

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
ru	Панели, предоставляющие информацию о Cacti и его плагинах в графическом виде.

en	Graph of Data Sources
ru	Разрешить панель Graph Data Dource (Источник графических данных)

en	Graph of Device Templates
ru	Шаблон Устройства

en	Devices by Status
ru	Шаблон Устройства

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
ru	График устройств по статусу (вверху, внизу,...)

en	Datasources:
ru	Источники данных

en	Device Templates:
ru	Шаблон Устройства

en	Devices:
ru	Устройства

en	No untemplated datasources found
ru	Необработанных источников данных не обнаружено

en	Device Count
ru	Максимальное количество отключенных устройств

en	Total Devices
ru	Устройства

en	No device templates found
ru	Шаблоны устройств не найдены

en	MacTrack Panels
ru	Участки тактреков

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
ru	Панели, предоставляющие информацию о плагинах Cacti для MacTrack.

en	MacTrack Plugin
ru	Разрешить панели MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
ru	Различные коллекции MacTrack и статистика сайта.

en	MacTrack Sites
ru	Участки тактреков

en	Various MacTrack Site statistics.
ru	Различная статистика сайта MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
ru	Плагин Mactrack не установлен/не работает

en	All: %s
ru	Все: %s

en	Up: %s
ru	Вверх: %s

en	Down: %s
ru	Вниз: %s

en	Unknown: %s
ru	Неизвестно: %s

en	Disabled: %s
ru	Инвалидность: %s

en	MacTrack
ru	Мактрэк

en	You don't have plugin permission
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Ports up
ru	Порты вверх

en	MACs
ru	ПДК

en	Device Errors
ru	Ошибки устройства

en	No mactrack sites found
ru	Места кактреков не найдено

en	Miscellaneous Panels
ru	Разные панели

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
ru	Панели с общими неклассифицированными данными о кактусах.

en	NTP/DNS Status
ru	NTP-статус

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
ru	Проверка системных часов Cacti на отклонение от известного базового уровня.

en	Maint Plugin Details
ru	Показать детали

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
ru	Детали плагина Maint о предстоящих расписаниях

en	Webseer Details
ru	Показать детали

en	Plugin webseer URL Service Check Details
ru	Детали проверки URL службы веб-просмотра плагина

en	Servcheck plugin Details
ru	Плагин веб-просмотра — подробности

en	Plugin ServCheck Details
ru	Детали проверки URL службы веб-просмотра плагина

en	No NTP server configured
ru	Нет настроенного сервера NTP

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
ru	Нет настроенного сервера NTP

en	Failed to get NTP time from %s
ru	Не удалось получить время по протоколу NTP FROM $ntp_server

en	Please check time as it is off by more
ru	Пожалуйста, проверьте время, так как оно больше

en	than %s seconds from NTP server %s.
ru	чем %s секунд с NTP-сервера %s.

en	Localtime is equal to NTP server
ru	Локальное время равно NTP-серверу

en	Unable to contact the NTP server indicated.
ru	Невозможно связаться с указанным сервером NTP.Пожалуйста, проверьте свою конфигурацию

en	No DNS hostname configured
ru	Нет настроенного сервера NTP

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
ru	Нет настроенного сервера NTP

en	Maint plugin is not installed/enabled
ru	Плагин Mactrack не установлен/не работает

en	Plugin Webseer isn't installed or started
ru	Формат плагина не установлен или не запущен

en	Number of checks (all/disabled):
ru	Количество проверок:

en	Status (up/down):
ru	Хозяева вниз

en	HTTP code
ru	HTTP-код

en	Webseer Plugin - Details
ru	Плагин веб-просмотра — подробности

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
ru	Формат плагина не установлен или не запущен

en	Status (ok/error):
ru	Хозяева вниз

en	Servcheck Plugin - Details
ru	Плагин веб-просмотра — подробности

en	Poller Panels
ru	Разрешить панели Poller Stats

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
ru	Панели, предоставляющие информацию о процессе опроса Cacti.

en	Poller Information
ru	Информация о полисере

en	Various information about your Cacti poller.
ru	Различная информация о вашем опроснике Cacti.

en	Poller Statistics
ru	Разрешить панели Poller Stats

en	Various Cacti poller statistics.
ru	Различные статистические данные поллеров Cacti.

en	Poller Output Items
ru	Выходные параметры опросника: %s

en	New/Idle
ru	Новый/Подробнее

en	Unkn/down
ru	Развязать / вниз

en	%s Secs
ru	%s сек.

en	(ok)
ru	Ок

en	(all)
ru	Все

en	Poller Details
ru	Разрешить панели Poller Stats

en	Average Time
ru	Среднее время

en	Poller output items
ru	Элементы выходов полюсоров %s:

en	Syslog Panels
ru	Перезагрузочная панель

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
ru	Панели, предоставляющие информацию об обработке сообщений системного журнала Cacti.

en	Syslog Details
ru	Показать детали

en	Various Syslog Plugin statistics.
ru	Различная статистика плагина Syslog.

en	Syslog plugin not installed/running
ru	Сказанный плагин не установлен/не работает

en	System Panels
ru	Внутристраничные панели

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
ru	Панели, предоставляющие информацию о производительности системы Cacti.

en	Various system information about the Cacti system itself.
ru	Различная системная информация о самой системе Cacti.

en	Administrative Alerts
ru	Административные предупреждения

en	Extra admin notify panel for all users
ru	Дополнительная панель уведомлений администратора для всех пользователей

en	Boost Statistics
ru	Ускорить статистику

en	Information about Cacti's performance boost process.
ru	Информация о процессе повышения производительности Cacti.

en	24 Hour Extremes
ru	24 часа в сутки

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
ru	Таблица с экстремумами опроса за 24 часа (самый продолжительный опрос, неработающие хосты)

en	CPU Utilization
ru	загрузка ЦП

en	CPU utilization Graph (only Linux).
ru	использование процессора

en	CPU Load:
ru	Загрузка процессора

en	This function is not implemented on Windows platforms
ru	Данная функция не реализована на платформах Windows

en	Cacti Version:
ru	Версия Cacti

en	Poller Type:
ru	Поллер типа:

en	Spine
ru	Позвоночник

en	Spine version:
ru	Версия для позвоночника

en	You are using incorrect spine version!
ru	Вы используете неправильную версию!

en	Poller Type:
ru	Поллер типа

en	Running on:
ru	В процессе

en	Overrun Warning
ru	Предупреждение о перебеге

en	Never Run
ru	Никогда не беги

en	Boost Status is: %s
ru	Ускорить статистику

en	Pending Records Threshold: %s
ru	Ожидаемые дополнительные записи: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
ru	Следующее время запуска: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
ru	Архивированные вспомогательные записи: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
ru	Текущий размер таблицы (таблиц) увеличения мощности: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
ru	Avg байт/запись: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
ru	Продолжительность последнего цикла: %s

en	Poller Run
ru	Информация о полисере

en	Down Hosts
ru	Хосты

en	Poller out. itms
ru	Элементы выходов полюсоров %s:

en	48 Hour Extreme Polling
ru	24 часа в сутки

en	Long Running Poller
ru	Долгосрочныйопросник

en	Max Device Down
ru	Максимальное количество отключенных устройств

en	Max Thold Triggered
ru	Сигналы сработали

en	Poller Output Item
ru	Выходные параметры опросника: %s

en	Failed Polls
ru	Неудачные логины

en	Threshold Panels
ru	Пороги

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
ru	Панели, предоставляющие информацию о плагине Cacti Thresholding.

en	Last Threshold Events
ru	Пороги

en	Threshold Plugin Latest Events
ru	Пороги

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
ru	График плагина Threshold (все, сработавшие, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
ru	Формат плагина не установлен или не запущен

en	Without events yet
ru	Без событий

en	Thresholds:
ru	Выберите тип используемых слов (частей речи). & kvoctrain; не обращает внимания на подтипы.

en	Thold plugin not installed/running
ru	Сказанный плагин не установлен/не работает

en	Trigerred
ru	Просмотренный

en	Breached
ru	Нарушенный

en	Threshold Details
ru	Пороги

en	Breached:
ru	Нарушенный

en	Triggered:
ru	Просмотренный

en	You don't have permission to Thresholds
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Top/Bottom 5 Panels
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
ru	Панели, которые предоставляют информацию о тенденциях сбора данных Cacti.

en	Devices with the worst ping response
ru	Устройства с одинаковым описанием: %s

en	Bottom Availability
ru	Доступность

en	Devices with the worst availability/reachability
ru	Топ-5 наихудших показателей доступности

en	Bottom Polling Time
ru	Время опроса

en	Devices with the worst polling time
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Bottom Polling Ratio
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Devices with the worst polling ratio
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Availability/Reachability
ru	Доступность/доступность

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
ru	Топ-5 наихудших показателей доступности

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Intropage Viewer
ru	Внутристраничные панели

en	Intropage Administration
ru	Введение Параметры страницы

en	Timespan Last 1 Hour
ru	Активные пользователи за последние 2 часа:

en	Timespan Last %d Hours
ru	Активные пользователи за последние 2 часа:

en	%d Seconds
ru	%d секунд