en	Intropage - Permission Denied
ru	Вторжение - в разрешении отказано

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
ru	Одна или несколько панелей были удалены из-за недостаточных разрешений. Связаться с администратором.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
ru	Вы можете отключить строки выше в Настройки -> Общие -> Скрыть панель инструментов Cacti Dashboard и использовать всю страницу для Intropage

en	Default
ru	Стандартно

en	Hide red/yellow/green square notifications
ru	Скрыть уведомления о красных/желтых/зеленых квадратах

en	Disable panel move/enable copy text from panel
ru	Отключить перемещение панели/Включить копирование текста с панели

en	Actions ...
ru	Действия ...

en	Add New Dashboard
ru	Добавить новый дашборд

en	Remove current dashboard
ru	Удалить текущий дашборд

en	Number of lines - %d
ru	Количество линий - %d

en	Refresh Now
ru	Обновить сейчас

en	Refresh Disabled
ru	Обновление отключено

en	Refresh by Poller
ru	Autorefresh Disabled

en	Refresh Every 1 Minute
ru	Обновлять каждую минуту

en	Refresh Every 5 Minutes
ru	Обновлять каждые 5 минут

en	Refresh Every Hour
ru	Обновлять каждый час

en	Important period - disabled
ru	Важный период - отключен

en	Important period - 15 minutes
ru	Важный период – 15 минут

en	Important period - 1 hour
ru	Важный период - 1 час

en	Important period - 4 hours
ru	Важный период - 4 часа

en	Important period - 1 day
ru	Важный период - 1 день

en	Sort by Severity
ru	Сортировать по приоритету

en	Sort by User Preference
ru	Сортировать по предпочтениям пользователя

en	Reload Panel Definitions
ru	Перезагрузочная панель

en	Set Intropage as Default Login Page
ru	Установить вводную страницу в качестве страницы по умолчанию

en	Set graph as Default Login Page
ru	Установить график в качестве страницы по умолчанию

en	Display Intropage in Console
ru	Отображать стартовую страницу в консоли

en	Display Intropage in Tab as Default Page
ru	Установить вводную страницу в качестве страницы по умолчанию

en	Less panels on a line
ru	Меньшее количество панелей на линии

en	More panels on a line
ru	Больше панелей на линии

en	Cancel sharing
ru	Отмена общего доступа

en	Share this dashboard
ru	Поделиться этим дашбордом

en	Share empty dashboard not allowed
ru	Предоставление общего доступа к пустой панели мониторинга запрещено

en	Use shared dashboard
ru	Удалить из панели приборов

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
ru	Невозможно использовать общую панель мониторинга - достигнуто ограничение панели мониторинга.

en	No shared dashboards
ru	Новая панель управления.

en	Welcome to Intropage!
ru	Добро пожаловать на стартовую страницу!

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
ru	Вы можете добавить панели мониторинга двумя способами:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
ru	Выберите подготовленные панели в меню «Панели». Панель может быть неактивна. Это связано с разрешениями, спросите администратора

en	Add any Cacti Graph, use icon
ru	Добавьте любой Cacti Graph, используйте иконку

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
ru	Вы можете создавать собственные панели. Больше информации в <cacti_install_dir>файле /plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
ru	Вы можете поделиться информационными панелями с другими пользователями:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
ru	используйте опцию "Поделиться этим дашбордом" в меню "Действия" - каждый пользователь может использовать ее в качестве шаблона.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
ru	Вы можете использовать общий дашборд с помощью меню Действия:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
ru	Используйте "Использовать общую панель мониторинга (имя пользователя/панели мониторинга) - Он подготавливает ту же панель мониторинга, что и общую, но с вашими разрешениями.

en	Customization:
ru	Кастомизация:

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
ru	Вы можете создать до 9 дашбордов. Каждому дашборду можно присвоить имя, используйте иконку

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
ru	Intopage может отображаться в консоли или в отдельной вкладке. Вы можете изменить его в меню действий

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
ru	Если вы хотите скопировать текст с панели, вам нужно отключить функцию перетаскивания, используйте иконку

en	Panel Details
ru	Детали панели

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
ru	Отключить перемещение панели/Включить копирование текста с панели

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
ru	Включить перемещение панели/отключить копирование текста с панели

en	Show red/yellow/green square notifications
ru	Показывать уведомления в красном/желтом/зеленом квадрате

en	Error reading new data
ru	Ошибка считывания новых данных

en	Close
ru	Закрыть

en	Dashboard has been removed
ru	Дашборд удален

en	New Dashboard
ru	Новая панель управления.

en	Dashboard has been added
ru	Дашборд добавлен

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
ru	Невозможно добавить увеличенный или пользовательский график с временным интервалом, изменение временного интервала на «Последние полчаса»

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
ru	Библиотека панелей «Вступление» обновлена из библиотеки панелей

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
ru	Была добавлена панель управления, пожалуйста, подождите несколько циклов поллера для получения данных

en	Error - trying share non-shared dashboard
ru	Ошибка - попытка предоставить общий доступ к необщей панели мониторинга

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
ru	Панель включает в себя функцию рендеринга, но она не существует.

en	The Panel does not have a render function.
ru	Панель не имеет функции рендеринга.

en	Not Found
ru	Не найдено

en	Panel not found
ru	Панель не найдена

en	Details Function does not exist.
ru	Детали Функция не существует.

en	Panel Not Found
ru	Панель не найдена

en	[ Updates in %s ]
ru	[ Обновления в %s ]

en	%s Sec
ru	%s сек

en	%s Seconds
ru	%s секунд

en	%s Min
ru	%s мин

en	%s Minutes
ru	%s Минут

en	%s Hours
ru	%s Часов

en	%s Hrs
ru	%s ч

en	%s Days
ru	%s Дней

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
ru	Данные отсутствуют. Либо принудительно обновить, либо дождаться следующего цикла опроса Cacti.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
ru	Данные отсутствуют. Эта панель не допускает принудительного обновления. Вам придется подождать, пока Cacti's Poller выполнит проверку.

en	Disable panel
ru	Отключить панель

en	Reload Panel
ru	Перезагрузочная панель

en	Show Details
ru	Показать детали

en	Loading data ...
ru	Загрузка данных ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
ru	Данные не найдены. Либо ждать следующей проверки, или используйте принудительную перезагрузку, если она доступна.

en	Panels ...
ru	Панели ...

en	%s (no permission)
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
ru	Невозможно добавить в панель управления. Пользовательский временной интервал.

en	Remove from Dashboard
ru	Удалить из панели приборов

en	Add to Dashboard
ru	Добавить на панель управления

en	Dashboard Names
ru	Имена информационных панелей

en	Dashboard %s
ru	Добавить в приборную панель

en	User Level Panel Update Frequencies
ru	Панели пользовательского уровня

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
ru	Частота обновления системной панели (все авторизованные пользователи)

en	Trend Update Frequencies
ru	Частота обновления: %s

en	Intropage
ru	Внутристраничные панели

en	Normal User
ru	Обычный пользователь

en	[edit: %s]
ru	[редакция: %s

en	System Level Panels
ru	Панели системного уровня

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
ru	Панели, которые подходят для администраторов или опытных пользователей и обычно не подходят для обычных пользователей. Панели обычно касаются общего использования системы.

en	User Level Panels
ru	Панели пользовательского уровня

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
ru	Панели, которые подходят для доступа обычных пользователей. Разрешения ограничены тем, что может просматривать текущий пользователь.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
ru	Вы можете разрешить/запретить панели для пользователя

en	Red Status
ru	Статус

en	Yellow Status
ru	Желтый будильник

en	Green Status
ru	Статус

en	Display Settings
ru	Настройки отображения

en	Important things will be at the top
ru	Важные вещи будут наверху

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
ru	Если установлен флажок Интропейдж, то сначала отображается важная информация (ошибки, предупреждения)

en	Display more panels on a line
ru	Отображение ошибок и предупреждений

en	For wide screen
ru	Для широкоформатного экрана

en	Automatically Uninstall Panels
ru	Автоматически удалять панели

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
ru	Если панель установлена, а требуемый плагин удален, автоматически удаляется и панель.

en	Automatic Page Refresh
ru	Автоматическое обновление страницы

en	How often
ru	Как часто

en	Automatically by poller
ru	Автоматически поллером

en	Never
ru	Никогда

en	Every Minute
ru	Каждую минуту

en	Every %d Minutes
ru	Каждые %d Минуты

en	Every Hour
ru	Каждый час

en	Important period
ru	Важный период

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
ru	От настоящего момента к прошлому. Влияет на цвет строки, старые события не будут подсвечиваться, а только отображаться

en	Disabled
ru	Выключен

en	15 minutes
ru	15 минут

en	1 hour
ru	1 час

en	4 hours
ru	4 часа

en	1 day
ru	1 день

en	Number of panel lines
ru	Количество проверок:

en	How many lines in panel
ru	Сколько строк в панели

en	%d lines
ru	%d Линий

en	Trend Timespan
ru	тенденция

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
ru	Для трендовых графиков, каким должен быть временной интервал по умолчанию для этих графиков.

en	Poller Timeout
ru	Информация о полисере

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
ru	Количество времени в минутах, в течение которого может работать фоновый опросчик Intropage, прежде чем его прервет и уничтожит Cacti.

en	%d Minute
ru	%d Минута

en	%d Minutes
ru	%d Минут

en	%d Hour
ru	%d Час

en	Analyze Log - number of lines
ru	Анализировать журнал - количество строк

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
ru	Сколько строк журнала будет проанализировано. Большое число может привести к медленной загрузке страницы

en	How often analyze DB
ru	Как часто анализировать БД

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
ru	Поллер решает эту задачу. Это может привести к длительным опросам.

en	Every Day
ru	Каждый день

en	Every Week
ru	Каждую неделю

en	Every Month
ru	Каждый месяц

en	Analyze DB - Level of db check
ru	Анализ БД - Уровень проверки дБ

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
ru	Быстро - нет Проверка строк на наличие ссылок на инфоркертБыстро - проверка только ненадлежащим образом закрытых таблицИзменено - проверка таблиц изменилась с последней проверкиСредний - при сканировании строкРасширенные - полные строки и клавишиСредний и расширенный могут привести к медленной загрузке страниц!

en	Quick
ru	Quick(Быстро)

en	Fast
ru	Быстро

en	Changed
ru	Изменено

en	Medium
ru	Средний

en	Extended
ru	Расширенный

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
ru	Проверка NTP (время) - IP или DNS имя NTP-сервера

en	Insert IP or DNS name of NTP server
ru	Вставка IP или DNS имени NTP-сервера

en	How often check NTP
ru	Как часто проверяют NTP

en	DNS Check - Any DNS name
ru	Проверка DNS - Любое DNS-имя

en	Insert DNS name for test
ru	Вставка IP или DNS имени NTP-сервера

en	How often check DNS
ru	Как часто проверяют NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
ru	Панель информации администратора о задачах технического обслуживания, отключенных устройствах, ...

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
ru	Если она не пуста, сверху будет отображаться панель. Вы можете использовать html-теги (b, i, ...).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
ru	Предстоящие дни предупреждения о расписании Maint

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
ru	За сколько дней до запланированного технического обслуживания должно отображаться предупреждение?

en	Never warn
ru	Никогда не беги

en	When maintenance starts
ru	Когда начнется техническое обслуживание

en	%d Day Before
ru	%d За день до

en	%d Days Before
ru	%d За несколько дней до этого

en	Network stats in
ru	Статистика по сети в

en	bytes or bits
ru	байты или биты

en	Bytes
ru	Байт

en	Bits
ru	Биты

en	Alarm Settings
ru	Настройки Тревог

en	Alarm DB check Aborted Clients
ru	Аварийная БД проверяет прерванных клиентов

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
ru	Если это событие произошло, активируйте выбранный цвет состояния Normal, Warning или Alert.

en	Alarm Host with the same Description
ru	Устройства с одинаковым описанием: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
ru	Осиротевшие источники данных: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
ru	Аварийный непустой выход опрашивающего устройства

en	Alarm Bad indexes Data Source
ru	Аварийный сигнал Плохие индексы источника данных

en	Alarm Threshold logonly action
ru	Аварийный сигнал Действие при входе в систему

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
ru	Сигнал тревоги, когда bulk_walk_size устройства не оптимизирован

en	Alarm Devices with the same IP/port
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
ru	Устройства в более чем одном дереве: %s

en	Alarm Device without a Tree
ru	Устройства в более чем одном дереве: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
ru	Хозяева с государственным/частным сообществом по умолчанию: %s

en	Alarm Device without Monitoring
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Alarm Device without Graph
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
ru	Разрешить панели Top 5 наихудшее время опроса

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
ru	Если время опроса превышает эти пороговые значения, активируется цвет состояния Предупреждение или Оповещение.

en	5s / 10s Yellow / Red
ru	5 сек / 10 сек Желтый / Красный

en	10s / 20s Yellow / Red
ru	40s/20s красный/желтый

en	20s / 40s Yellow / Red
ru	20 с/10 с красный/желтый

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
ru	Аварийный сигнал красный/желтый сбой/все соотношение

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
ru	Отношение неудачных проверок доступности к успешным проверкам для активации в виде цвета Предупреждение или Состояние оповещения.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
ru	0,1/0,2 красный/желтый

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
ru	0.2 / 0.4 Желтый / Красный

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
ru	0.5 / 0.5++ Желтый / Красный

en	Alarm Red/Yellow Ping
ru	Аварийный красный/желтый пинг

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
ru	Задержка пинга выше этих уровней приведет к появлению цвета состояния Предупреждение или Оповещение.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
ru	10 мс / 20 мс Желтый / Красный

en	20ms / 50ms Yellow / Red
ru	20 мс / 50 мс Желтый/Красный

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
ru	100/200+мс красный/желтый

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
ru	Топ-5 наихудших показателей доступности

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
ru	Доступность ниже этих уровней активирует желтый или красный цвет статуса.

en	Yellow / Red
ru	Желтый / Красный

en	Alerts
ru	Оповещения

en	Panels that provide alerting.
ru	Панели, обеспечивающие оповещение.

en	Host alerts
ru	Имя хоста

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
ru	Оповещения узла сети (вверх/вниз/восстановление) за последние 30 минут

en	Date
ru	Дата

en	Host
ru	Хост

en	State
ru	Область

en	More records, use detail window
ru	Больше записей, используйте подробное окно

en	Waiting for data
ru	Ожидание данных

en	You don't have permissions to any hosts
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Analysis Panels
ru	Включить/выключить панели

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
ru	Панели, анализирующие текущее поведение Cacti и его плагинов.

en	Analyze Logins
ru	Разрешить панели Аналоговые логины

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
ru	Проанализируйте последние несколько входов в систему Cacti на наличие тенденций и ошибок.

en	Analyze Logs
ru	Проанализируйте журнал кактусов

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
ru	Ищите распространенные ошибки в файле журнала Cacti, которые должны вызывать беспокойство.

en	Database Checks
ru	Проверка базы данных

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
ru	Проанализируйте базу данных MySQL/MariaDB на наличие распространенных ошибок. Обратите внимание, что этот процесс может занять много времени на очень больших системах.

en	Analyze Cacti Objects
ru	Проанализируйте журнал кактусов

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
ru	Анализ деревьев, графиков, хостов, ...

en	Analyze DS stats
ru	Разрешить панель Аналоговая база данных Аналоговая база данных

en	Analyze data source stats
ru	Разрешить панель Аналоговая база данных Аналоговая база данных

en	Username
ru	Имя Пользователя

en	IP Address
ru	IP адрес

en	Status
ru	Статус

en	Failed
ru	Ошибка

en	Success - Login
ru	Успех - Войти

en	Success - Token
ru	Успех – жетон

en	Total Failed Logins: %s
ru	Неудачные логины

en	None
ru	Нет

en	Active Users in Last Hour:
ru	Активные пользователи за последний час:

en	Log file not accessible or empty
ru	Журнал не доступен или пустой

en	Analyze last %s log lines:
ru	Неудачные логины

en	Errors:
ru	Ошибки

en	Warnings:
ru	Предупреждения

en	Log Size: Larger than 2GB
ru	размер файла превышает 2 Гб

en	Log Size: OK
ru	Размер журнала ОК

en	Log Size: Quite Large
ru	Размер бревна довольно большой

en	Log Size:
ru	Размер лога

en	Last log lines:
ru	Последние 10 логинов

en	Skipping DB tables checks. Database too large
ru	Пропуск проверок таблиц БД. База данных слишком велика

en	Table %s status %s
ru	Статус таблицы %s %s

en	DB: Problems
ru	проблема с БД

en	DB: OK
ru	ДБ: ОК

en	Max connection reached: %s / %s
ru	Максимальное количество подключений: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
ru	Вы можете увеличить максимальное количество соединений с помощью инструментов командной строки или постоянно в конфигурационном файле

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
ru	Ошибки подключения - попробуйте перезапустить сервис SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
ru	Прерванные клиенты/подключения: %s — проверьте журналы.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
ru	Прерванные клиенты/соединения - Выполните 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' или ' log_error_verbosity = 1;' (зависит от вашей версии MySQL/MariaDB) из mysql CLI и установите в server.cnf значение silence.

en	Connection errors: %s
ru	Ошибки подключения: %s

en	Damaged tables: %s
ru	Поврежденные таблицы: %s

en	You should run check and repair table commands
ru	Вы должны выполнить команды check и repair table

en	Memory tables: %s
ru	Таблицы памяти: %s

en	All tables: %s
ru	Все таблицы: %s

en	N/A
ru	Н/Д

en	Devices with the same IP and port: %s
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
ru	Не оптимизированные устройства Bulk Walk Size: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
ru	Пожалуйста, обратите внимание на параметр устройства "Bulk Walk Maximum Repetitions". Вы можете повысить производительность поллера

en	Reindex last run
ru	Повторная индексация последнего запуска

en	RRD Checker last run
ru	Последний запуск RRD Checker

en	RRD Cleaner last run
ru	Последний запуск RRD Cleaner

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
ru	Рекомендуется запускать этот инструмент хотя бы изредка

en	%s: not run yet
ru	%s: еще не запущен

en	Orphaned Data Sources: %s
ru	Осиротевшие источники данных: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
ru	Источник данных - плохие показатели: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
ru	Удерживать предупреждение/предупреждение при входе в систему: %s

en	Devices with the same description: %s
ru	Устройства с одинаковым описанием: %s

en	Devices in more than one tree: %s
ru	Устройства в более чем одном дереве: %s

en	Devices without graphs: %s
ru	Хозяева без графиков: %s

en	Devices without tree: %s
ru	Хозяева без дерева: %s

en	Devices with default public/private community: %s
ru	Хозяева с государственным/частным сообществом по умолчанию: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
ru	Монитор плагина - Неконтролируемые узлы: %s

en	Found %s problems
ru	Обнаружены проблемы

en	Everything OK
ru	Все ОК

en	DS stats:
ru	Статистика DS:

en	Panel needs DS stats enabled.
ru	У панели должна быть включена статистика DS.

en	DS all records
ru	DS все записи

en	DS null records
ru	Нулевые записи DS

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
ru	Анализ сведений журнала Cacti [Предупреждения/Ошибки]

en	Errors
ru	Ошибки

en	Warnings
ru	Предупреждения

en	WARNING: File is Larger than 2GB
ru	размер файла превышает 2 Гб

en	Log Size
ru	Размер лога

en	Analyze Logins Detail
ru	Анализировать журнал - количество строк

en	User
ru	Пользователь

en	Result
ru	Результат

en	Active Users in Last 2 Hours:
ru	Активные пользователи за последние 2 часа:

en	No Active Users
ru	Активные пользователи

en	View Full User Log
ru	Просмотреть полный журнал пользователя

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
ru	Анализ деревьев/хозяев/графиков

en	Devices with the same IP and port - %s
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
ru	Не оптимизированные устройства Bulk Walk Size — %s

en	Data maintenance
ru	Когда начнется техническое обслуживание

en	Orphaned Data Sources - %s
ru	Источники данных осиротевших детей %s

en	Datasources with bad indexes - %s
ru	Источник данных - плохие показатели %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
ru	Удерживать оповещение/предупреждение при входе в систему - %s:

en	Devices with the same description - %s
ru	Устройства с одинаковым описанием %s

en	Devices in more than one tree - %s
ru	Устройства в более чем одном дереве %s

en	Devices without Graphs - %s
ru	Хозяева без графиков %s

en	Devices without tree - %s
ru	Хозяева без деревьев %s

en	Devices with default public/private community - %s
ru	Хозяева с государственным/частным сообществом по умолчанию %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
ru	Монитор плагина - Неконтролируемые хосты %s

en	The busiest
ru	Самые загруженные

en	Panels that finds the busiest hosts.
ru	Панели, которые находят наиболее занятые узлы.

en	Busiest CPU
ru	Самый загруженный процессор

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Busiest ucd/net - Load
ru	Самый загруженный ucd/net - Нагрузка

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
ru	Устройства с одинаковым описанием: %s

en	Busiest Hard Drive Space
ru	Самое занятое место на жестком диске

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
ru	Устройства с наибольшим объемом используемого пространства на жестком диске (Host MIB)

en	Busiest uptime
ru	Самое загруженное время безотказной работы

en	Devices with the highest uptime
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Busiest Interface in/out traffic
ru	Самый загруженный входящий/исходящий трафик интерфейса

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Busiest Interface error
ru	Ошибка самого занятого интерфейса

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
ru	Устройства с наибольшим количеством ошибок/сбросов (Интерфейс)

en	Busiest Interface utilization
ru	Наиболее загруженное использование интерфейса

en	Ports with the highest interface utilization
ru	Порты с наибольшим коэффициентом использования интерфейса

en	Please enable and configure DS stats
ru	Пожалуйста, включите и настройте статистику DS

en	Ask admin to enable DS stats
ru	Попросите администратора включить статистику DS

en	Average
ru	Средне

en	Peak
ru	Пик

en	Average of all allowed DS
ru	Среднее значение всех допустимых DS

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
ru	Ожидаете данных или у вас нет разрешения ни для одного устройства с этим шаблоном.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Uptime
ru	Аптайм

en	Average of all allowed hosts
ru	Среднее значение всех разрешенных узлов сети

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Direction
ru	Направление

en	Time interval last 5 minutes
ru	Временной интервал длительностью 5 минут

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
ru	Загрузка ЦП 30 MIB узла (за последний час)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
ru	Установите плагин TopX для получения дополнительной статистики DS

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
ru	Самая загруженная нагрузка 30 мкд/нетто (последний час)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
ru	Место на жестком диске Busy 30 Host MIB (последний час)

en	Busiest traffic (in+out)
ru	Самый загруженный трафик (входящий + исходящий)

en	Busiest interface utilization
ru	Наиболее интенсивное использование интерфейса

en	Graphical Panels
ru	Внутристраничные панели

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
ru	Панели, предоставляющие информацию о Cacti и его плагинах в графическом виде.

en	Data Sources
ru	Источники Данных

en	Graph of Data Sources
ru	Разрешить панель Graph Data Dource (Источник графических данных)

en	Device Templates
ru	Шаблон Устройства

en	Graph of Device Templates
ru	Шаблон Устройства

en	Devices by Status
ru	Шаблон Устройства

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
ru	График устройств по статусу (вверху, внизу,...)

en	Datasources:
ru	Источники данных

en	Device Templates:
ru	Шаблон Устройства

en	Devices:
ru	Устройства

en	Down
ru	Вниз

en	Recovering
ru	Восстановление

en	Data Type
ru	Тип данных

en	Total
ru	Всего

en	No untemplated datasources found
ru	Необработанных источников данных не обнаружено

en	Devices
ru	Устройства

en	Device Count
ru	Максимальное количество отключенных устройств

en	All
ru	Все

en	Up
ru	Вкл

en	Template Name
ru	Имя Шаблона

en	Total Devices
ru	Устройства

en	No device templates found
ru	Шаблоны устройств не найдены

en	MacTrack Panels
ru	Участки тактреков

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
ru	Панели, предоставляющие информацию о плагинах Cacti для MacTrack.

en	MacTrack Plugin
ru	Разрешить панели MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
ru	Различные коллекции MacTrack и статистика сайта.

en	MacTrack Sites
ru	Участки тактреков

en	Various MacTrack Site statistics.
ru	Различная статистика сайта MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
ru	Плагин Mactrack не установлен/не работает

en	All: %s
ru	Все: %s

en	Up: %s
ru	Вверх: %s

en	Down: %s
ru	Вниз: %s

en	Error: %s
ru	Ошибка: %s

en	Unknown: %s
ru	Неизвестно: %s

en	Disabled: %s
ru	Инвалидность: %s

en	MacTrack
ru	Мактрэк

en	Error
ru	Ошибка

en	Unknown
ru	Неизвестно

en	You don't have plugin permission
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Site
ru	Узел

en	IPs

en	Ports
ru	Порты

en	Ports up
ru	Порты вверх

en	MACs
ru	ПДК

en	Device Errors
ru	Ошибки устройства

en	No mactrack sites found
ru	Места кактреков не найдено

en	Miscellaneous Panels
ru	Разные панели

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
ru	Панели с общими неклассифицированными данными о кактусах.

en	NTP/DNS Status
ru	NTP-статус

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
ru	Проверка системных часов Cacti на отклонение от известного базового уровня.

en	Maint Plugin Details
ru	Показать детали

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
ru	Детали плагина Maint о предстоящих расписаниях

en	Webseer Details
ru	Показать детали

en	Plugin webseer URL Service Check Details
ru	Детали проверки URL службы веб-просмотра плагина

en	Servcheck plugin Details
ru	Плагин веб-просмотра — подробности

en	Plugin ServCheck Details
ru	Детали проверки URL службы веб-просмотра плагина

en	No NTP server configured
ru	Нет настроенного сервера NTP

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
ru	Нет настроенного сервера NTP

en	Failed to get NTP time from %s
ru	Не удалось получить время по протоколу NTP FROM $ntp_server

en	Please check time as it is off by more
ru	Пожалуйста, проверьте время, так как оно больше

en	than %s seconds from NTP server %s.
ru	чем %s секунд с NTP-сервера %s.

en	Localtime is equal to NTP server
ru	Локальное время равно NTP-серверу

en	Unable to contact the NTP server indicated.
ru	Невозможно связаться с указанным сервером NTP.Пожалуйста, проверьте свою конфигурацию

en	Please check your configuration.
ru	Проверьте конфигурацию.

en	No DNS hostname configured
ru	Нет настроенного сервера NTP

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
ru	Нет настроенного сервера NTP

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
ru	Имя хоста DNS (%s) разрешается нормально.

en	DNS resolv time: %s ms
ru	Время разрешения DNS: %s мс

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
ru	Не удалось разрешить имя узла DNS (%s).

en	Maint plugin is not installed/enabled
ru	Плагин Mactrack не установлен/не работает

en	Plugin Webseer isn't installed or started
ru	Формат плагина не установлен или не запущен

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
ru	Плагин Webseer больше не поддерживается, вместо него используйте плагин servcheck

en	Number of checks (all/disabled):
ru	Количество проверок:

en	Status (up/down):
ru	Хозяева вниз

en	Last log messages
ru	Последние сообщения журнала

en	URL

en	HTTP code
ru	HTTP-код

en	OK

en	Webseer Plugin - Details
ru	Плагин веб-просмотра — подробности

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
ru	Формат плагина не установлен или не запущен

en	Status (ok/error):
ru	Хозяева вниз

en	Last log records
ru	Последние записи журнала

en	Test
ru	Тест

en	Type
ru	Тип

en	Servcheck Plugin - Details
ru	Плагин веб-просмотра — подробности

en	Poller Panels
ru	Разрешить панели Poller Stats

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
ru	Панели, предоставляющие информацию о процессе опроса Cacti.

en	Poller Information
ru	Информация о полисере

en	Various information about your Cacti poller.
ru	Различная информация о вашем опроснике Cacti.

en	Poller Statistics
ru	Разрешить панели Poller Stats

en	Various Cacti poller statistics.
ru	Различные статистические данные поллеров Cacti.

en	Poller Output Items
ru	Выходные параметры опросника: %s

en	ID
ru	ИД

en	Name
ru	Имя

en	Total Time
ru	Общее время

en	New/Idle
ru	Новый/Подробнее

en	Running
ru	В процессе

en	Idle
ru	Неактивно

en	Unkn/down
ru	Развязать / вниз

en	%s Secs
ru	%s сек.

en	(ok)
ru	Ок

en	(all)
ru	Все

en	ID:

en	Seconds
ru	Секунд

en	Poller Details
ru	Разрешить панели Poller Stats

en	Average Time
ru	Среднее время

en	Max Time
ru	Макс. время

en	Poller output items
ru	Элементы выходов полюсоров %s:

en	Items
ru	Элементы

en	Syslog Panels
ru	Перезагрузочная панель

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
ru	Панели, предоставляющие информацию об обработке сообщений системного журнала Cacti.

en	Syslog Details
ru	Показать детали

en	Various Syslog Plugin statistics.
ru	Различная статистика плагина Syslog.

en	Incoming
ru	Входящий

en	Stored
ru	Хранится

en	Messages
ru	Сообщения

en	Syslog plugin not installed/running
ru	Сказанный плагин не установлен/не работает

en	System Panels
ru	Внутристраничные панели

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
ru	Панели, предоставляющие информацию о производительности системы Cacti.

en	Information
ru	Информация

en	Various system information about the Cacti system itself.
ru	Различная системная информация о самой системе Cacti.

en	Administrative Alerts
ru	Административные предупреждения

en	Extra admin notify panel for all users
ru	Дополнительная панель уведомлений администратора для всех пользователей

en	Boost Statistics
ru	Ускорить статистику

en	Information about Cacti's performance boost process.
ru	Информация о процессе повышения производительности Cacti.

en	24 Hour Extremes
ru	24 часа в сутки

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
ru	Таблица с экстремумами опроса за 24 часа (самый продолжительный опрос, неработающие хосты)

en	CPU Utilization
ru	загрузка ЦП

en	CPU utilization Graph (only Linux).
ru	использование процессора

en	CPU Load:
ru	Загрузка процессора

en	This function is not implemented on Windows platforms
ru	Данная функция не реализована на платформах Windows

en	Avg CPU
ru	Средняя загрузка ЦП

en	Max CPU
ru	Максимальная загрузка ЦП

en	Cacti Version:
ru	Версия Cacti

en	Poller Type:
ru	Поллер типа:

en	Spine
ru	Позвоночник

en	Spine version:
ru	Версия для позвоночника

en	You are using incorrect spine version!
ru	Вы используете неправильную версию!

en	Poller Type:
ru	Поллер типа

en	Running on:
ru	В процессе

en	Overrun Warning
ru	Предупреждение о перебеге

en	Timed Out
ru	Тайм-аут

en	Other
ru	Другое

en	Never Run
ru	Никогда не беги

en	Boost Status is: %s
ru	Ускорить статистику

en	Processes/Frequency: %s / %s
ru	Процессов/Периодичность: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
ru	Ожидаемые дополнительные записи: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
ru	Следующее время запуска: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
ru	Архивированные вспомогательные записи: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
ru	Текущий размер таблицы (таблиц) увеличения мощности: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
ru	Avg байт/запись: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
ru	Продолжительность последнего цикла: %s

en	Poller Run
ru	Информация о полисере

en	Down Hosts
ru	Хосты

en	Triggered
ru	Просмотренный

en	Poller out. itms
ru	Элементы выходов полюсоров %s:

en	48 Hour Extreme Polling
ru	24 часа в сутки

en	Long Running Poller
ru	Долгосрочныйопросник

en	Max Device Down
ru	Максимальное количество отключенных устройств

en	Max Thold Triggered
ru	Сигналы сработали

en	Poller Output Item
ru	Выходные параметры опросника: %s

en	Failed Polls
ru	Неудачные логины

en	Threshold Panels
ru	Пороги

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
ru	Панели, предоставляющие информацию о плагине Cacti Thresholding.

en	Last Threshold Events
ru	Пороги

en	Threshold Plugin Latest Events
ru	Пороги

en	Threshold
ru	Порог

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
ru	График плагина Threshold (все, сработавшие, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
ru	Формат плагина не установлен или не запущен

en	Without events yet
ru	Без событий

en	Thresholds:
ru	Выберите тип используемых слов (частей речи). & kvoctrain; не обращает внимания на подтипы.

en	Thold plugin not installed/running
ru	Сказанный плагин не установлен/не работает

en	Trigerred
ru	Просмотренный

en	Breached
ru	Нарушенный

en	Threshold Details
ru	Пороги

en	Thresholds
ru	Выберите тип используемых слов (частей речи). & kvoctrain; не обращает внимания на подтипы.

en	Breached:
ru	Нарушенный

en	Triggered:
ru	Просмотренный

en	You don't have permission to Thresholds
ru	У вас нет разрешения на покупку продукта

en	Description
ru	Описание

en	Top/Bottom 5 Panels
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
ru	Панели, которые предоставляют информацию о тенденциях сбора данных Cacti.

en	Bottom Ping
ru	Нижний пинг

en	Devices with the worst ping response
ru	Устройства с одинаковым описанием: %s

en	Bottom Availability
ru	Доступность

en	Devices with the worst availability/reachability
ru	Топ-5 наихудших показателей доступности

en	Bottom Polling Time
ru	Время опроса

en	Devices with the worst polling time
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Bottom Polling Ratio
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Devices with the worst polling ratio
ru	Устройства с одинаковым IP-адресом и портом: %s

en	Current
ru	Текущий

en	Hostname
ru	Имя хоста

en	Availability/Reachability
ru	Доступность/доступность

en	Polling Time
ru	Время опроса

en	Ratio
ru	Соотношение

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
ru	Топ-5 наихудших показателей доступности

en	Availability
ru	Доступность

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
ru	Топ-5 худших результатов опроса

en	Intropage Viewer
ru	Внутристраничные панели

en	Intropage Administration
ru	Введение Параметры страницы

en	System Administration
ru	Администрирование системы.

en	Timespan Last 1 Hour
ru	Активные пользователи за последние 2 часа:

en	Timespan Last %d Hours
ru	Активные пользователи за последние 2 часа:

en	Timespan Last 1 Day
ru	Временной промежуток Последний 1 день

en	%d Seconds
ru	%d секунд

en	%d Hours
ru	%d Часов

en	%d Day
ru	%d День