en	Intropage - Permission Denied
pt-br	Intropage - permissão negada

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
pt-br	Você pode desativar as linhas acima em Configurações -> Geral -> Ocultar Dashboard Cacti e usar a página inteira para Intropage

en	Disable panel move/enable copy text from panel
pt-br	Desativar mover/ativar cópia de texto do painel a partir do painel

en	Actions ...
pt-br	Ações

en	Add New Dashboard
pt-br	Adicionar ao Painel

en	Remove current dashboard
pt-br	Remover do painel de instrumentos

en	Number of lines - %d
pt-br	Número de cheques:

en	Refresh Disabled
pt-br	Autorefresh Deficiente

en	Refresh by Poller
pt-br	Autorefresh Deficiente

en	Refresh Every 1 Minute
pt-br	Autorefresh 1 Minuto

en	Refresh Every 5 Minutes
pt-br	Autorefresh 5 Minutos

en	Refresh Every Hour
pt-br	A Cada Hora

en	Sort by Severity
pt-br	Ordenar por Prioridade do Painel

en	Sort by User Preference
pt-br	Classificar por preferência do usuário

en	Reload Panel Definitions
pt-br	Recarregar Painel

en	Set Intropage as Default Login Page
pt-br	Definir intropágina como página padrão

en	Set graph as Default Login Page
pt-br	Definir gráfico como página padrão

en	Display Intropage in Console
pt-br	Definir intropágina como página padrão

en	Display Intropage in Tab as Default Page
pt-br	Definir intropágina como página padrão

en	More panels on a line
pt-br	Permitir painel Top 5 Ping

en	Share this dashboard
pt-br	Adicionar ao Painel

en	Use shared dashboard
pt-br	Remover do painel de instrumentos

en	No shared dashboards
pt-br	Novo Painel do bate-papo

en	Welcome to Intropage!
pt-br	Painéis Intropage

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
pt-br	Você pode adicionar painéis do painel de duas maneiras:

en	Customization:
pt-br	Utilização da CPU

en	Panel Details
pt-br	Mostrar detalhes

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
pt-br	Desativar movimento do painel/Desativar cópia de texto do painel

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
pt-br	Habilitar mover/Desabilitar cópia de texto do painel a partir do painel

en	Error reading new data
pt-br	Erro na leitura de novos dados

en	Dashboard has been removed
pt-br	O painel foi removido

en	Dashboard has been added
pt-br	O painel foi adicionado

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
pt-br	Não é possível adicionar um gráfico de intervalo de tempo ampliado ou personalizado, alterando o intervalo de tempo para Última meia hora

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
pt-br	O Painel inclui uma função de renderização, mas ela não existe.

en	The Panel does not have a render function.
pt-br	O Painel não possui uma função de renderização.

en	Panel not found
pt-br	Painel não encontrado

en	Details Function does not exist.
pt-br	Detalhes A função não existe.

en	Panel Not Found
pt-br	Painel não encontrado

en	[ Updates in %s ]
pt-br	[ Atualizações em %s ]

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
pt-br	Nenhum dado presente. Forçar atualização ou aguardar o próximo ciclo de sondagem do Cacti.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
pt-br	Nenhum dado presente. Este Painel não permite Atualizações Forçadas. Você terá que esperar até o Cacti's Poller para realizar a verificação.

en	Disable panel
pt-br	Desativar painel

en	Reload Panel
pt-br	Recarregar Painel

en	Loading data ...
pt-br	Carregando dados ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
pt-br	Nenhum dado encontrado. Ou espere pela próxima verificação, ou use o Force Reload, se disponível.

en	Panels ...
pt-br	Painéis...

en	%s (no permission)
pt-br	Você não tem permissão

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
pt-br	Não é possível adicionar ao Painel. Período de tempo personalizado.

en	Remove from Dashboard
pt-br	Remover do painel de instrumentos

en	Dashboard Names
pt-br	Nomes do painel

en	User Level Panel Update Frequencies
pt-br	Painéis de nível de usuário

en	Trend Update Frequencies
pt-br	Freqüência de Atualização: %s

en	Intropage
pt-br	Painéis Intropage

en	System Level Panels
pt-br	Painéis de nível de sistema

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
pt-br	Painéis que são apropriados para usuários administrativos ou avançados acessarem e normalmente não são aplicáveis para usuários gerais. Os painéis são geralmente sobre a utilização geral do sistema.

en	User Level Panels
pt-br	Painéis de nível de usuário

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
pt-br	Painéis apropriados para usuários gerais acessarem. As permissões são limitadas ao que o usuário atual pode visualizar.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
pt-br	Você pode permitir/proibir painéis para usuário

en	Red Status
pt-br	Status

en	Yellow Status
pt-br	Alarme amarelo

en	Green Status
pt-br	Status

en	Important things will be at the top
pt-br	Coisas importantes estarão no topo

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
pt-br	Se marcada Intropage exibe informações importantes (erros, avisos) primeiro

en	Display more panels on a line
pt-br	Exibir erros e avisos

en	Automatically Uninstall Panels
pt-br	Desinstalar painéis automaticamente

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
pt-br	Se um painel estiver instalado e o plug-in solicitado for removido, desinstale automaticamente o painel também

en	Automatic Page Refresh
pt-br	Página de atualização automática

en	How often
pt-br	Quantas vezes

en	Automatically by poller
pt-br	Automaticamente por sondagem

en	Number of panel lines
pt-br	Número de cheques:

en	Trend Timespan
pt-br	Tendências

en	Poller Timeout
pt-br	Poller info

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
pt-br	A quantidade de tempo, em minutos, que o poller de plano de fundo do Intropage pode ser executado antes de ser interrompido e morto pelo Cacti.

en	Analyze Log - number of lines
pt-br	Analisar log - número de linhas

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
pt-br	Quantas linhas de log serão analisadas. Um número grande pode causar um carregamento lento da página

en	How often analyze DB
pt-br	Com que frequência analisar DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
pt-br	O Poller dirige esta tarefa. Pode causar uma longa corrida de polers.

en	Analyze DB - Level of db check
pt-br	Analyse DB - Nível de verificação db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
pt-br	Quick - No Check lines for inforccert linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with lines scanExtended - full lines and keysMedium and extended may causes slow page load!

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
pt-br	NTP (time) check - Nome IP ou DNS do servidor NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
pt-br	Insira o nome IP ou DNS do servidor NTP

en	How often check NTP
pt-br	Com que frequência verificar NTP

en	Insert DNS name for test
pt-br	Insira o nome IP ou DNS do servidor NTP

en	How often check DNS
pt-br	Com que frequência verificar NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
pt-br	Painel de informações administrativas sobre tarefas de manutenção, dispositivos para baixo, ...

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
pt-br	Se não estiver vazio, o painel será exibido na parte superior. Você pode usar tags html (b, i, ...).

en	Never warn
pt-br	Nunca Executar

en	When maintenance starts
pt-br	Quando a manutenção é iniciada

en	%d Day Before
pt-br	%d Dia anterior

en	%d Days Before
pt-br	%d Dias Antes

en	Alarm DB check Aborted Clients
pt-br	Clientes abortados de verificação de banco de dados de alarme

en	Alarm Host with the same Description
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
pt-br	Fontes de dados órfãs: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
pt-br	Saída do poller de alarme não vazia

en	Alarm Bad indexes Data Source
pt-br	Fonte de dados de índices de alarme inválidos

en	Alarm Threshold logonly action
pt-br	Ação somente de logon do Alarm Therhold

en	Alarm Devices with the same IP/port
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
pt-br	Dispositivos em mais de uma árvore: %s

en	Alarm Device without a Tree
pt-br	Dispositivos em mais de uma árvore: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
pt-br	Hospedagem com comunidade pública/privada padrão: %s

en	Alarm Device without Monitoring
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Alarm Device without Graph
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
pt-br	Permitir painel Top 5 pior tempo de votação

en	10s / 20s Yellow / Red
pt-br	40s/20s vermelho/amarelo

en	20s / 40s Yellow / Red
pt-br	20s/10s vermelho/amarelo

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
pt-br	Relação de alarme vermelho/amarelo falhou/todos

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
pt-br	0,1/0,2 vermelho/amarelo

en	Alarm Red/Yellow Ping
pt-br	Alarme ping vermelho/amarelo

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
pt-br	100/200+ms vermelho/amarelo

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
pt-br	Top5 pior disponibilidade

en	Host alerts
pt-br	Hostname

en	Waiting for data
pt-br	Aguardando dados

en	You don't have permissions to any hosts
pt-br	Você não tem permissão

en	Analysis Panels
pt-br	Ativar/desativar painéis

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
pt-br	Painéis que analisam o comportamento atual do Cacti e seus plugins.

en	Analyze Logins
pt-br	Permitir painel Analayse Logins

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
pt-br	Analise os últimos logins do Cacti em busca de tendências e erros.

en	Analyze Logs
pt-br	Analisar log de cactos

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
pt-br	Procure erros comuns no arquivo de log do Cacti que devem ser motivo de preocupação.

en	Database Checks
pt-br	Verificação de banco de dados

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
pt-br	Analise o banco de dados MySQL/MariaDB para erros comuns. Observe que esse processo pode levar muito tempo em sistemas muito grandes.

en	Analyze Cacti Objects
pt-br	Analisar log de cactos

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
pt-br	Analisar árvores, gráficos, hosts, ...

en	Analyze DS stats
pt-br	Permitir painel Analayse Database

en	Analyze data source stats
pt-br	Permitir painel Analayse Database

en	Success - Login
pt-br	Sucesso - Entrar

en	Success - Token
pt-br	Sucesso - Token

en	Total Failed Logins: %s
pt-br	Logins falhados

en	Active Users in Last Hour:
pt-br	Usuários ativos na última hora:

en	Log file not accessible or empty
pt-br	Arquivo de log não acessível ou vazio

en	Analyze last %s log lines:
pt-br	Logins falhados

en	Log Size: Larger than 2GB
pt-br	é maior que 2GB

en	Log Size: OK
pt-br	Tamanho do registo OK

en	Log Size: Quite Large
pt-br	O tamanho do log é bastante grande

en	Log Size:
pt-br	Tamanho do log

en	Last log lines:
pt-br	Últimos 10 logins

en	Table %s status %s
pt-br	Status da tabela %s %s

en	DB: Problems
pt-br	Problema DB

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
pt-br	Erros de conexão - tente reiniciar o serviço SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
pt-br	Clientes/conexões abortadas: %s - verifique os logs.

en	Connection errors: %s
pt-br	Erros de conexão: %s

en	Damaged tables: %s
pt-br	Tabelas danificadas: %s

en	Memory tables: %s
pt-br	Tabelas de memória: %s

en	All tables: %s
pt-br	Todas as tabelas: %s

en	Devices with the same IP and port: %s
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Orphaned Data Sources: %s
pt-br	Fontes de dados órfãs: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
pt-br	Fonte de dados - índices ruins: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
pt-br	Manter alerta/aviso somente de logon: %s

en	Devices with the same description: %s
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição: %s

en	Devices in more than one tree: %s
pt-br	Dispositivos em mais de uma árvore: %s

en	Devices without graphs: %s
pt-br	Hosts sem gráficos: %s

en	Devices without tree: %s
pt-br	Anfitriões sem árvore: %s

en	Devices with default public/private community: %s
pt-br	Hospedagem com comunidade pública/privada padrão: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
pt-br	Plugin Monitor - hosts não monitorados: %s

en	Found %s problems
pt-br	Problemas encontrados %s

en	Everything OK
pt-br	Tudo bem

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
pt-br	Analisar detalhes do log do Cacti [ Avisos/Erros ]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
pt-br	é maior que 2GB

en	Log Size
pt-br	Tamanho do log

en	Analyze Logins Detail
pt-br	Analisar log - número de linhas

en	Active Users in Last 2 Hours:
pt-br	Usuários ativos nas últimas 2 horas:

en	No Active Users
pt-br	Usuários ativos

en	View Full User Log
pt-br	Visualizar registro completo do usuário

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
pt-br	Analisar árvore/hospedeiro/gráfico

en	Devices with the same IP and port - %s
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta %s

en	Data maintenance
pt-br	Quando a manutenção é iniciada

en	Orphaned Data Sources - %s
pt-br	Fontes de dados órfãs %s

en	Datasources with bad indexes - %s
pt-br	Datasource - índices ruins %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
pt-br	Manter alerta/aviso somente de logon - %s:

en	Devices with the same description - %s
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição %s

en	Devices in more than one tree - %s
pt-br	Dispositivos em mais de uma árvore %s

en	Devices without Graphs - %s
pt-br	Hosts sem gráficos %s

en	Devices without tree - %s
pt-br	Anfitriões sem árvore %s

en	Devices with default public/private community - %s
pt-br	Hospedagem com comunidade pública/privada padrão %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
pt-br	Plugin Monitor - hosts não monitorados %s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição: %s

en	Devices with the highest uptime
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
pt-br	Você não tem permissão

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
pt-br	Você não tem permissão

en	Graphical Panels
pt-br	Painéis Intropage

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o Cacti e seus plugins de forma gráfica.

en	Graph of Data Sources
pt-br	Permitir painel Graph Data Dource

en	Device Templates
pt-br	Modelos de dispositivos

en	Graph of Device Templates
pt-br	Modelos de dispositivos

en	Devices by Status
pt-br	Modelos de dispositivos

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
pt-br	Gráfico de dispositivos por status (para cima, para baixo,...)

en	Datasources:
pt-br	Fontes de dados

en	Device Templates:
pt-br	Modelos de dispositivos

en	Devices:
pt-br	Dispositivos

en	Recovering
pt-br	Recuperando

en	No untemplated datasources found
pt-br	Nenhuma fonte de dados não modelada encontrada

en	Device Count
pt-br	Max Dispositivo Inativo

en	Total Devices
pt-br	Dispositivos

en	No device templates found
pt-br	Nenhum modelo de dispositivo encontrado

en	MacTrack Panels
pt-br	Sites Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre os plug-ins MacTrack do Cacti.

en	MacTrack Plugin
pt-br	Permitir painel MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
pt-br	Várias coletas MacTrack e estatísticas do site.

en	MacTrack Sites
pt-br	Sites Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
pt-br	Várias estatísticas do site MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
pt-br	Plugin do Mactrack não instalado/em execução

en	All: %s
pt-br	Todos: %s

en	Up: %s
pt-br	Acima: %s

en	Down: %s
pt-br	Abaixo: %s

en	Unknown: %s
pt-br	Desconhecido: %s

en	MacTrack
pt-br	Mactrack

en	You don't have plugin permission
pt-br	Você não tem permissão

en	Ports up
pt-br	Portos para cima

en	MACs

en	Device Errors
pt-br	Erros no dispositivo

en	No mactrack sites found
pt-br	Nenhum site mactrack encontrado

en	Miscellaneous Panels
pt-br	Painéis Diversos

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
pt-br	Painéis que generalizam dados não categorizados sobre Cactos.

en	NTP/DNS Status
pt-br	Status NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
pt-br	Verificando o relógio do sistema Cacti quanto a desvios de uma linha de base conhecida.

en	Maint Plugin Details
pt-br	Mostrar detalhes

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
pt-br	Detalhes do plug-in de manutenção sobre os próximos horários

en	Webseer Details
pt-br	Mostrar detalhes

en	Plugin webseer URL Service Check Details
pt-br	Detalhes da verificação do serviço de URL do plug-in webseer

en	Servcheck plugin Details
pt-br	Plugin Webseer - Detalhes

en	Plugin ServCheck Details
pt-br	Detalhes da verificação do serviço de URL do plug-in webseer

en	No NTP server configured
pt-br	Nenhum servidor NTP configurado

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
pt-br	Nenhum servidor NTP configurado

en	Failed to get NTP time from %s
pt-br	Falha ao obter o tempo NTP do servidor $ntp_servidor

en	Please check time as it is off by more
pt-br	Por favor, verifique o tempo, pois está desligado por mais

en	than %s seconds from NTP server %s.
pt-br	de %s segundos do servidor NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
pt-br	A hora local é igual à do servidor NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
pt-br	Não foi possível contactar o servidor NTP indicado.Por favor, verifique a sua configuração

en	No DNS hostname configured
pt-br	Nenhum servidor NTP configurado

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
pt-br	Nenhum servidor NTP configurado

en	Maint plugin is not installed/enabled
pt-br	Plugin do Mactrack não instalado/em execução

en	Plugin Webseer isn't installed or started
pt-br	Plugin Thold não está instalado ou iniciado

en	Number of checks (all/disabled):
pt-br	Número de cheques:

en	Status (up/down):
pt-br	Anfitriões em baixo

en	HTTP code
pt-br	Código HTTP

en	Webseer Plugin - Details
pt-br	Plugin Webseer - Detalhes

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
pt-br	Plugin Thold não está instalado ou iniciado

en	Status (ok/error):
pt-br	Anfitriões em baixo

en	Servcheck Plugin - Details
pt-br	Plugin Webseer - Detalhes

en	Poller Panels
pt-br	Permitir estatísticas do Polidor de painel

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o processo de votação do Cacti.

en	Poller Information
pt-br	Poller info

en	Various information about your Cacti poller.
pt-br	Várias informações sobre o seu poller Cacti.

en	Poller Statistics
pt-br	Permitir estatísticas do Polidor de painel

en	Various Cacti poller statistics.
pt-br	Várias estatísticas de sondagem de cactos.

en	Poller Output Items
pt-br	Itens de saída do polidor: %s

en	New/Idle
pt-br	Novo/Informação

en	Unkn/down

en	%s Secs
pt-br	%s segundos

en	(ok)

en	Poller Details
pt-br	Permitir estatísticas do Polidor de painel

en	Poller output items
pt-br	Itens de saída do polidor %s:

en	Syslog Panels
pt-br	Recarregar Painel

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o processamento de mensagens Syslog do Cacti.

en	Syslog Details
pt-br	Mostrar detalhes

en	Various Syslog Plugin statistics.
pt-br	Várias estatísticas do plug-in Syslog.

en	Syslog plugin not installed/running
pt-br	Plugin Thold não instalado/em funcionamento

en	System Panels
pt-br	Painéis Intropage

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o desempenho do sistema Cacti.

en	Various system information about the Cacti system itself.
pt-br	Várias informações do sistema sobre o próprio sistema Cacti.

en	Administrative Alerts
pt-br	Alertas administrativos

en	Extra admin notify panel for all users
pt-br	Painel de notificação extra do administrador para todos os usuários

en	Boost Statistics
pt-br	Aumentar as estatísticas

en	Information about Cacti's performance boost process.
pt-br	Informações sobre o processo de aumento de desempenho do Cacti.

en	24 Hour Extremes
pt-br	24 horas extremas

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
pt-br	Tabela com 24 horas de Polling Extremes (execução mais longa do poller, hosts inativos)

en	CPU Utilization
pt-br	Utilização da CPU

en	CPU utilization Graph (only Linux).
pt-br	Utilização da CPU

en	This function is not implemented on Windows platforms
pt-br	Esta função não está implementada em plataformas Windows

en	Cacti Version:
pt-br	Versão Cacti

en	Poller Type:
pt-br	Tipo Poller:

en	Spine
pt-br	Coluna vertebral

en	Spine version:
pt-br	Versão da coluna vertebral

en	You are using incorrect spine version!
pt-br	Você está usando a versão incorreta da coluna vertebral!

en	Poller Type:
pt-br	Tipo Poller

en	Running on:
pt-br	A correr

en	Overrun Warning
pt-br	Aviso de Ultrapassagem

en	Boost Status is: %s
pt-br	Aumentar as estatísticas

en	Pending Records Threshold: %s
pt-br	Registros de impulso pendentes: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
pt-br	Próxima Hora de Início: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
pt-br	Registros de impulso arquivados: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
pt-br	Tabela(s) de aumento de corrente Tamanho: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
pt-br	Média Bytes/Registro: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
pt-br	Duração da última execução: %s

en	Poller Run
pt-br	Poller info

en	Down Hosts
pt-br	Anfitriões

en	Poller out. itms
pt-br	Itens de saída do polidor %s:

en	48 Hour Extreme Polling
pt-br	24 horas extremas

en	Long Running Poller
pt-br	Polidor de longa duração

en	Max Device Down
pt-br	Max Dispositivo Inativo

en	Max Thold Triggered
pt-br	Desencadeados por ventos

en	Poller Output Item
pt-br	Itens de saída do polidor: %s

en	Failed Polls
pt-br	Logins falhados

en	Threshold Panels
pt-br	Limiares

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o plug-in de limite do Cacti.

en	Last Threshold Events
pt-br	Limiares

en	Threshold Plugin Latest Events
pt-br	Limiares

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
pt-br	Gráfico de plug-in de limite (todos, acionados, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
pt-br	Plugin Thold não está instalado ou iniciado

en	Without events yet
pt-br	Sem eventos ainda

en	Thresholds:
pt-br	Limiares

en	Thold plugin not installed/running
pt-br	Plugin Thold não instalado/em funcionamento

en	Trigerred
pt-br	Provocado

en	Breached
pt-br	Quebrado

en	Threshold Details
pt-br	Limiares

en	Breached:
pt-br	Quebrado

en	Triggered:
pt-br	Provocado

en	You don't have permission to Thresholds
pt-br	Você não tem permissão

en	Top/Bottom 5 Panels
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
pt-br	Painéis que fornecem informações de tendências sobre a coleta de dados do Cacti.

en	Devices with the worst ping response
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição: %s

en	Bottom Availability
pt-br	Disponibilidade

en	Devices with the worst availability/reachability
pt-br	Top5 pior disponibilidade

en	Bottom Polling Time
pt-br	Tempo de escolha

en	Devices with the worst polling time
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Bottom Polling Ratio
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Devices with the worst polling ratio
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Availability/Reachability
pt-br	Disponibilidade/Acessibilidade

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
pt-br	Top5 pior disponibilidade

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Intropage Viewer
pt-br	Painéis Intropage

en	Intropage Administration
pt-br	Opções da página introdutória

en	Timespan Last 1 Hour
pt-br	Usuários ativos nas últimas 2 horas:

en	Timespan Last %d Hours
pt-br	Usuários ativos nas últimas 2 horas:

en	%d Seconds
pt-br	%d segundos