en	Intropage - Permission Denied
nl	Intropage - toestemming geweigerd

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
nl	U kunt de rijen hierboven uitschakelen in Instellingen -> Algemeen -> Verberg Cacti Dashboard en gebruik de hele pagina voor Intropage

en	Disable panel move/enable copy text from panel
nl	Schakel paneel verplaatsen/inschakelen van kopieertekst van paneel uit

en	Actions ...
nl	Acties

en	Add New Dashboard
nl	Toevoegen aan Dashboard

en	Remove current dashboard
nl	Verwijderen van het dashboard

en	Number of lines - %d
nl	Aantal controles:

en	Refresh Now
nl	Nu verversen

en	Refresh Disabled
nl	Autorefresh Uitgeschakeld

en	Refresh by Poller
nl	Autorefresh Uitgeschakeld

en	Refresh Every 1 Minute
nl	Autorefresh 1 minuut

en	Refresh Every 5 Minutes
nl	Autorefresh 5 minuten

en	Refresh Every Hour
nl	Ieder uur

en	Sort by Severity
nl	Sorteer op Panel-prioriteit

en	Sort by User Preference
nl	Sorteren op gebruikersvoorkeur

en	Reload Panel Definitions
nl	Herladen paneel

en	Set Intropage as Default Login Page
nl	Stel intropagina in als standaardpagina

en	Set graph as Default Login Page
nl	Grafiek als standaardpagina instellen

en	Display Intropage in Console
nl	Stel intropagina in als standaardpagina

en	Display Intropage in Tab as Default Page
nl	Stel intropagina in als standaardpagina

en	More panels on a line
nl	Toestaan paneel Top 5 Ping

en	Share this dashboard
nl	Toevoegen aan dashboard

en	Use shared dashboard
nl	Verwijderen van het dashboard

en	No shared dashboards
nl	Toevoegen aan Dashboard

en	Welcome to Intropage!
nl	Intropage panelen

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
nl	U kunt dashboardpanelen op twee manieren toevoegen:

en	Customization:
nl	CPU-gebruik

en	Panel Details
nl	Toon details

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
nl	Schakel paneelverplaatsing/tekst uit paneel verplaatsen/kopiëren van tekst uit paneel uit te schakelen

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
nl	Schakel paneel verplaatsen/uitschakelen van tekst kopiëren uit paneel in/uitschakelen

en	Error reading new data
nl	Fout bij het lezen van nieuwe gegevens

en	Dashboard has been removed
nl	Dashboard is verwijderd

en	New Dashboard
nl	Toevoegen aan Dashboard

en	Dashboard has been added
nl	Dashboard is toegevoegd

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
nl	Kan ingezoomde of aangepaste tijdspannegrafiek niet toevoegen, tijdspanne wijzigend in Laatste half uur

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
nl	Het paneel bevat een renderfunctie, maar deze bestaat niet.

en	The Panel does not have a render function.
nl	Het paneel heeft geen renderfunctie.

en	Panel not found
nl	Paneel niet gevonden

en	Details Function does not exist.
nl	Details Functie bestaat niet.

en	Panel Not Found
nl	Paneel niet gevonden

en	[ Updates in %s ]
nl	[ Updates over %s ]

en	%s Seconds
nl	%s Seconden

en	%s Hrs
nl	%s uur

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
nl	Geen gegevens aanwezig. Forceer update of wacht op de volgende Cacti Polling-cyclus.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
nl	Geen gegevens aanwezig. Dit paneel staat geen geforceerde updates toe. U moet wachten tot de Cacti's Poller om de controle uit te voeren.

en	Disable panel
nl	Schakel het paneel uit

en	Reload Panel
nl	Herladen paneel

en	Loading data ...
nl	Data laden ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
nl	Geen data gevonden. Ofwel wachten op de volgende controle, of gebruik de Force Reload indien beschikbaar.

en	Panels ...
nl	panelen ...

en	%s (no permission)
nl	Je hebt geen toestemming...

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
nl	Kan niet toevoegen aan dashboard. Aangepaste tijdspanne.

en	Remove from Dashboard
nl	Verwijderen van het dashboard

en	Dashboard Names
nl	Dashboardnamen

en	Dashboard %s
nl	Toevoegen aan Dashboard

en	User Level Panel Update Frequencies
nl	Panelen op gebruikersniveau

en	Trend Update Frequencies
nl	Update Frequentie: %s

en	Intropage
nl	Intropage panelen

en	System Level Panels
nl	Panelen op systeemniveau

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
nl	Panelen die geschikt zijn voor beheerders of hoofdgebruikers om toegang te krijgen en die doorgaans niet van toepassing zijn op algemene gebruikers. Panelen gaan over het algemeen over het algehele systeemgebruik.

en	User Level Panels
nl	Panelen op gebruikersniveau

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
nl	Panelen die geschikt zijn voor algemene gebruikers om toegang te krijgen. Machtigingen zijn beperkt tot wat de huidige gebruiker kan bekijken.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
nl	U kunt panelen voor gebruikers toestaan/niet toestaan

en	Red Status
nl	Status

en	Yellow Status
nl	Geel alarm

en	Green Status
nl	Status

en	Important things will be at the top
nl	Belangrijke zaken zullen aan de top staan

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
nl	Indien aangevinkt geeft de Intropage eerst belangrijke (fouten, waarschuwingen) informatie weer (fouten, waarschuwingen)

en	Display more panels on a line
nl	Fouten en waarschuwingen in de weergave en waarschuwingen

en	Automatically Uninstall Panels
nl	Panelen automatisch verwijderen

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
nl	Als een paneel is geïnstalleerd en de vereiste plug-in is verwijderd, verwijder het paneel dan automatisch

en	Automatic Page Refresh
nl	Automatische verversingspagina

en	How often
nl	Hoe vaak

en	Automatically by poller
nl	Automatisch door poller

en	Number of panel lines
nl	Aantal controles:

en	Trend Timespan
nl	Trends

en	Poller Timeout
nl	Poller info

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
nl	De hoeveelheid tijd, in minuten, die de Intropage-achtergrondpoller kan uitvoeren voordat hij wordt onderbroken en gedood door Cacti.

en	Analyze Log - number of lines
nl	Analyseer logboek - aantal lijnen

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
nl	Hoeveel regels logboek worden geanalyseerd. Groot aantal kan een langzame paginabelasting veroorzaken

en	How often analyze DB
nl	Hoe vaak analyseren DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
nl	Poller leidt deze taak. Het kan leiden tot een lange pollerloop.

en	Analyze DB - Level of db check
nl	Analyseer DB - Niveau van de db-controle

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
nl	Snel - Geen rijen controleren op inforccert-linksSnel - alleen niet goed gesloten tabellencontroleren Gewijzigd - tabellen controleren die zijn gewijzigd ten opzichte van de laatste controleGemiddeld - met rijen scannenUitgebreid - volledige rijen en toetsenGemiddeld en uitgebreid kan leiden tot langzame paginabelasting!

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
nl	NTP (tijd)controle - IP- of DNS-naam van de NTP-server

en	Insert IP or DNS name of NTP server
nl	Voeg de IP- of DNS-naam van de NTP-server in

en	How often check NTP
nl	Hoe vaak controleren NTP

en	Insert DNS name for test
nl	Voeg de IP- of DNS-naam van de NTP-server in

en	How often check DNS
nl	Hoe vaak controleren NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
nl	Admin-informatiepaneel over onderhoudstaken, down apparaten, ...

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
nl	Als het paneel niet leeg is, wordt het paneel bovenaan weergegeven. U kunt html-tags (b, i, ....) gebruiken.

en	Never warn
nl	Nooit gedraaid

en	When maintenance starts
nl	Wanneer het onderhoud begint

en	%d Day Before
nl	%d Dag voordien

en	%d Days Before
nl	%d Dagen voordien

en	Alarm Settings
nl	Weergave instellingen

en	Alarm DB check Aborted Clients
nl	Alarm DB controle afgebroken clients

en	Alarm Host with the same Description
nl	Apparaten met dezelfde beschrijving: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
nl	Verweesde gegevensbronnen: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
nl	Alarm niet-lege poller-uitgang

en	Alarm Bad indexes Data Source
nl	Alarm Slechte indexen gegevensbron

en	Alarm Threshold logonly action
nl	Alarmdrempel alleen aanmelden actie

en	Alarm Devices with the same IP/port
nl	Apparaten met dezelfde IP- en poort: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
nl	Apparaten in meer dan één boom: %s

en	Alarm Device without a Tree
nl	Apparaten in meer dan één boom: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
nl	Verhuurders met standaard publiek/private gemeenschap: %s

en	Alarm Device without Monitoring
nl	Apparaten met dezelfde IP- en poort: %s

en	Alarm Device without Graph
nl	Apparaten met dezelfde IP- en poort: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
nl	Laat paneel Top 5 slechtste pollingstijd toe

en	10s / 20s Yellow / Red
nl	40s/20s rood/geel

en	20s / 40s Yellow / Red
nl	20s/10s rood/geel

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
nl	Alarm rood/geel mislukt/alle verhouding

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
nl	0,1/0,2 rood/geel

en	Alarm Red/Yellow Ping
nl	Alarm rood/gele ping

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
nl	100/200+ms rood/geel

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
nl	Top5 slechtste beschikbaarheid

en	Host alerts
nl	Hostname

en	Waiting for data
nl	Wachten op gegevens

en	You don't have permissions to any hosts
nl	Je hebt geen toestemming...

en	Analysis Panels
nl	Panelen in-/uitschakelen

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
nl	Panelen die het huidige gedrag van Cacti en zijn plug-ins analyseren.

en	Analyze Logins
nl	Paneel toestaan Analoge logins op het paneel toestaan

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
nl	Analyseer de laatste paar Cacti-logins op trends en fouten.

en	Analyze Logs
nl	Analyseer cacti logboek van cactussen

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
nl	Zoek naar veelvoorkomende fouten in het logbestand van Cacti die reden tot zorg zouden moeten zijn.

en	Database Checks
nl	Database controle

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
nl	Analyseer de MySQL/MariaDB-database op veelvoorkomende fouten. Houd er rekening mee dat dit proces op zeer grote systemen lang kan duren.

en	Analyze Cacti Objects
nl	Analyseer cacti logboek van cactussen

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
nl	Analyseer bomen, grafieken, hosts, ...

en	Analyze DS stats
nl	Paneel toestaan Analoge Databank Analoge Databank

en	Analyze data source stats
nl	Paneel toestaan Analoge Databank Analoge Databank

en	Success - Login
nl	Succes - Inloggen

en	Success - Token
nl	Succes - Token

en	Total Failed Logins: %s
nl	Mislukte aanmeldingen

en	Active Users in Last Hour:
nl	Actieve gebruikers in het afgelopen uur:

en	Log file not accessible or empty
nl	Logboekbestand niet toegankelijk of leeg

en	Analyze last %s log lines:
nl	Mislukte aanmeldingen

en	Errors:
nl	Foutmeldingen

en	Warnings:
nl	Waarschuwingen

en	Log Size: Larger than 2GB
nl	bestand is groter dan 2GB

en	Log Size: OK
nl	Logformaat OK

en	Log Size: Quite Large
nl	De stamgrootte is vrij groot

en	Log Size:
nl	Maximale log grootte

en	Last log lines:
nl	Laatste 10 aanmeldingen

en	Table %s status %s
nl	Tabel %s status %s

en	DB: Problems
nl	DB-probleem

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
nl	Verbindingsfouten - probeer de SQL-service opnieuw op te starten.

en	Aborted clients/connects: %s
nl	Afgebroken clients/verbinden: %s - check logs.

en	Connection errors: %s
nl	Aansluitfouten: %s

en	Damaged tables: %s
nl	Beschadigde tabellen: %s

en	Memory tables: %s
nl	Geheugentabellen: %s

en	All tables: %s
nl	Alle tabellen: %s

en	Devices with the same IP and port: %s
nl	Apparaten met dezelfde IP- en poort: %s

en	Orphaned Data Sources: %s
nl	Verweesde gegevensbronnen: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
nl	Gegevensbron - slechte indexen: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
nl	Thold alleen aanmelden waarschuwing/waarschuwing: %s

en	Devices with the same description: %s
nl	Apparaten met dezelfde beschrijving: %s

en	Devices in more than one tree: %s
nl	Apparaten in meer dan één boom: %s

en	Devices without graphs: %s
nl	Gastheren zonder grafieken: %s

en	Devices without tree: %s
nl	Gastheren zonder boom: %s

en	Devices with default public/private community: %s
nl	Verhuurders met standaard publiek/private gemeenschap: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
nl	Plugin Monitor - Ongecontroleerde hosts: %s

en	Found %s problems
nl	Gevonden %s problemen

en	Everything OK
nl	Alles OK

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
nl	Analyseer Cacti Log Details [ Waarschuwingen/Fouten ]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
nl	bestand is groter dan 2GB

en	Log Size
nl	Afmetingen logboek

en	Analyze Logins Detail
nl	Analyseer logboek - aantal lijnen

en	Active Users in Last 2 Hours:
nl	Actieve gebruikers in de afgelopen 2 uur:

en	No Active Users
nl	Actieve gebruikers

en	View Full User Log
nl	Volledig gebruikerslogboek bekijken

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
nl	Analyseer de boom/gastheer/grafiek van de boom/gastheer/grafiek

en	Devices with the same IP and port - %s
nl	Apparaten met hetzelfde IP en poort %s

en	Data maintenance
nl	Wanneer het onderhoud begint

en	Orphaned Data Sources - %s
nl	Verweesde gegevensbronnen %s

en	Datasources with bad indexes - %s
nl	Datasource - slechte indexen - slechte indexen %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
nl	Houd waarschuwing/waarschuwing voor alleen aanmelden vast - %s:

en	Devices with the same description - %s
nl	Apparaten met dezelfde beschrijving %s

en	Devices in more than one tree - %s
nl	Inrichtingen in meer dan één boom %s

en	Devices without Graphs - %s
nl	Gastheren zonder grafieken %s

en	Devices without tree - %s
nl	Gastheren zonder boom %s

en	Devices with default public/private community - %s
nl	Verhuurders met standaard publieke/particuliere gemeenschap %'s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
nl	Plugin Monitor - Ongecontroleerde hosts %s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
nl	Apparaten met dezelfde IP- en poort: %s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
nl	Apparaten met dezelfde beschrijving: %s

en	Devices with the highest uptime
nl	Top5 slechtste polling tijd

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
nl	Top5 slechtste polling tijd

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
nl	Je hebt geen toestemming...

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
nl	Je hebt geen toestemming...

en	Graphical Panels
nl	Intropage panelen

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
nl	Panelen die op een grafische manier informatie geven over Cacti en zijn plug-ins.

en	Graph of Data Sources
nl	Paneel toestaan Grafische gegevensbron toestaan

en	Graph of Device Templates
nl	Apparaattemplate

en	Devices by Status
nl	Apparaattemplate

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
nl	Grafiek van apparaten op status (omhoog, omlaag,...)

en	Datasources:
nl	Databronnen

en	Device Templates:
nl	Apparaattemplate

en	Devices:
nl	Apparaten

en	No untemplated datasources found
nl	Geen onbeantwoorde gegevensbronnen gevonden

en	Device Count
nl	Max. apparaat uitgeschakeld

en	Total Devices
nl	Apparaten

en	No device templates found
nl	Geen apparaattemplates gevonden

en	MacTrack Panels
nl	Mactrack sites

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
nl	Panelen die informatie geven over de MacTrack-plug-ins van Cacti.

en	MacTrack Plugin
nl	Laat paneel MacTrack-plugin op het paneel toe

en	Various MacTrack collection and site statistics.
nl	Verschillende MacTrack-verzamelings- en sitestatistieken.

en	MacTrack Sites
nl	Mactrack sites

en	Various MacTrack Site statistics.
nl	Verschillende MacTrack-sitestatistieken.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
nl	Mactrack-plugin is niet geïnstalleerd/loopt niet

en	Up: %s
nl	Omhoog: %s

en	Down: %s
nl	Omlaag: %s

en	Unknown: %s
nl	Onbekend: %s

en	Disabled: %s
nl	Gehandicapten: %s

en	MacTrack
nl	Mactrack

en	You don't have plugin permission
nl	Je hebt geen toestemming...

en	Ports up
nl	Poorten omhoog

en	Device Errors
nl	Fouten in het apparaat

en	No mactrack sites found
nl	Geen mactrack sites gevonden

en	Miscellaneous Panels
nl	Diverse panelen

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
nl	Panelen die algemene niet-gecategoriseerde gegevens over Cactussen bevatten.

en	NTP/DNS Status
nl	NTP-status

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
nl	Uw Cacti-systeemklok controleren op afwijkingen vanaf een bekende basislijn.

en	Maint Plugin Details
nl	Toon details

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
nl	Onderhoud Plugin-details over aankomende schema's

en	Webseer Details
nl	Toon details

en	Plugin webseer URL Service Check Details
nl	Plugin webseer URL Service Check details

en	Servcheck plugin Details
nl	Webseer-plug-in - Details

en	Plugin ServCheck Details
nl	Plugin webseer URL Service Check details

en	No NTP server configured
nl	Geen NTP-server geconfigureerd

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
nl	Geen NTP-server geconfigureerd

en	Failed to get NTP time from %s
nl	Niet om NTP-tijd te krijgen van $ntp_server $ntp_server

en	Please check time as it is off by more
nl	Controleer de tijd, want het is meer tijd

en	than %s seconds from NTP server %s.
nl	dan %s seconden vanaf NTP-server %s.

en	Localtime is equal to NTP server
nl	Localtime is gelijk aan de NTP-server

en	Unable to contact the NTP server indicated.
nl	Kan geen contact opnemen met de aangegeven NTP-server.Controleer uw configuratie

en	Please check your configuration.
nl	Controleer uw configuratie.

en	No DNS hostname configured
nl	Geen NTP-server geconfigureerd

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
nl	Geen NTP-server geconfigureerd

en	Maint plugin is not installed/enabled
nl	Mactrack-plugin is niet geïnstalleerd/loopt niet

en	Plugin Webseer isn't installed or started
nl	Plugin Thold is niet geïnstalleerd of gestart

en	Number of checks (all/disabled):
nl	Aantal controles:

en	Status (up/down):
nl	Gastheren neer

en	Webseer Plugin - Details
nl	Webseer-plug-in - Details

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
nl	Plugin Thold is niet geïnstalleerd of gestart

en	Status (ok/error):
nl	Gastheren neer

en	Servcheck Plugin - Details
nl	Webseer-plug-in - Details

en	Poller Panels
nl	Laat paneelpollerstatistieken toe

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
nl	Panelen die informatie geven over het pollingproces van Cacti.

en	Various information about your Cacti poller.
nl	Diverse informatie over uw Cactus poller.

en	Poller Statistics
nl	Laat paneelpollerstatistieken toe

en	Various Cacti poller statistics.
nl	Verschillende statistieken van cactussen.

en	Poller Output Items
nl	Uitgangspunten van de poller: %s

en	Unkn/down
nl	Onkennig/neergeslagen

en	%s Secs
nl	%s seconden

en	(ok)

en	(all)
nl	(alle)

en	Poller Details
nl	Laat paneelpollerstatistieken toe

en	Average Time
nl	Gemiddelde tijd

en	Poller output items
nl	Poller output items %s:

en	Syslog Panels
nl	Herladen paneel

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
nl	Panelen die informatie geven over de Syslog-berichtverwerking van Cacti.

en	Syslog Details
nl	Toon details

en	Various Syslog Plugin statistics.
nl	Verschillende Syslog Plugin-statistieken.

en	Syslog plugin not installed/running
nl	Thold plugin niet geïnstalleerd/loopt niet

en	System Panels
nl	Intropage panelen

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
nl	Panelen die informatie geven over de prestaties van het Cacti-systeem.

en	Various system information about the Cacti system itself.
nl	Diverse systeeminformatie over het Cactus systeem zelf.

en	Administrative Alerts
nl	Administratieve waarschuwingen

en	Extra admin notify panel for all users
nl	Extra beheerdersmeldingspaneel voor alle gebruikers

en	Boost Statistics
nl	Verbetering van de statistieken

en	Information about Cacti's performance boost process.
nl	Informatie over het prestatieverbeteringsproces van Cacti.

en	24 Hour Extremes
nl	24 uur extreem

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
nl	Tabel met 24 uur Polling Extremes (langste pollerrun, down hosts)

en	CPU Utilization
nl	CPU-gebruik

en	CPU utilization Graph (only Linux).
nl	CPU-gebruik

en	CPU Load:
nl	CPU belasting

en	This function is not implemented on Windows platforms
nl	Deze functie is niet geïmplementeerd op Windows-platforms

en	Cacti Version:
nl	Cacti versie

en	Poller Type:
nl	Poller type

en	Spine
nl	Ruggengraat

en	Spine version:
nl	Ruggengraat versie

en	You are using incorrect spine version!
nl	U gebruikt de verkeerde versie van de wervelkolom!

en	Poller Type:
nl	Poller type

en	Running on:
nl	Ik ren door

en	Overrun Warning
nl	Waarschuwing voor overschrijding

en	Boost Status is: %s
nl	Verbetering van de statistieken

en	Pending Records Threshold: %s
nl	Hangende Boost Records: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
nl	Volgende starttijd: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
nl	Gearchiveerde Boost Records: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
nl	Huidige Verhogingstabel(s) Grootte: %s

en	Avg Bytes/Record: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
nl	Laatste looptijd: %s

en	Poller Run
nl	Poller info

en	Down Hosts
nl	Hosts

en	Poller out. itms
nl	Poller output items %s:

en	48 Hour Extreme Polling
nl	24 uur extreem

en	Long Running Poller
nl	Lange termijnpoller

en	Max Device Down
nl	Max. apparaat uitgeschakeld

en	Max Thold Triggered
nl	Draden geactiveerd

en	Poller Output Item
nl	Uitgangspunten van de poller: %s

en	Failed Polls
nl	Mislukte aanmeldingen

en	Threshold Panels
nl	Drempels

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
nl	Panelen die informatie geven over Cacti Thresholding Plugin.

en	Last Threshold Events
nl	Drempels

en	Threshold Plugin Latest Events
nl	Drempels

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
nl	Threshold Plugin Graph (alle, getriggerd, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
nl	Plugin Thold is niet geïnstalleerd of gestart

en	Without events yet
nl	Zonder evenementen nog niet

en	Thresholds:
nl	Drempelwaarden

en	Thold plugin not installed/running
nl	Thold plugin niet geïnstalleerd/loopt niet

en	Trigerred
nl	Geactiveerd

en	Breached
nl	Overtreding

en	Threshold Details
nl	Drempels

en	Breached:
nl	Overtreding

en	Triggered:
nl	Geactiveerd

en	You don't have permission to Thresholds
nl	Je hebt geen toestemming...

en	Top/Bottom 5 Panels
nl	Top5 slechtste polling tijd

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
nl	Panelen die informatie verstrekken over trending informatie over het verzamelen van Cacti-gegevens.

en	Devices with the worst ping response
nl	Apparaten met dezelfde beschrijving: %s

en	Bottom Availability
nl	Beschikbaarheid

en	Devices with the worst availability/reachability
nl	Top5 slechtste beschikbaarheid

en	Bottom Polling Time
nl	Polling tijd

en	Devices with the worst polling time
nl	Top5 slechtste polling tijd

en	Bottom Polling Ratio
nl	Top5 slechtste polling tijd

en	Devices with the worst polling ratio
nl	Apparaten met dezelfde IP- en poort: %s

en	Availability/Reachability
nl	Beschikbaarheid/Bereikbaarheid

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
nl	Top5 slechtste polling tijd

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
nl	Top5 slechtste beschikbaarheid

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
nl	Top5 slechtste polling tijd

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
nl	Top5 slechtste polling tijd

en	Intropage Viewer
nl	Intropage panelen

en	Intropage Administration
nl	Intro Pagina Opties

en	Timespan Last 1 Hour
nl	Actieve gebruikers in de afgelopen 2 uur:

en	Timespan Last %d Hours
nl	Actieve gebruikers in de afgelopen 2 uur: