en	Intropage - Permission Denied
ja	Intropage - 許可が拒否されました

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
ja	上の設定 - >一般 - > Hide Cacti Dashboardで行を無効にして、ページ全体をIntropageに使うことができます。

en	Disable panel move/enable copy text from panel
ja	パネルの移動を無効にする/パネルからのテキストのコピーを有効にする

en	Actions ...
ja	操作

en	Add New Dashboard
ja	ダッシュボードに追加

en	Remove current dashboard
ja	ダッシュボードから削除

en	Number of lines - %d
ja	チェックの数：

en	Refresh Now
ja	今すぐ更新

en	Refresh Disabled
ja	自動リフレッシュ無効

en	Refresh by Poller
ja	自動リフレッシュ無効

en	Refresh Every 1 Minute
ja	自動リフレッシュ1分

en	Refresh Every 5 Minutes
ja	自動リフレッシュ5分

en	Refresh Every Hour
ja	1時間ごと

en	Sort by Severity
ja	パネルの優先順位で並べ替え

en	Sort by User Preference
ja	ユーザー設定で並べ替え

en	Reload Panel Definitions
ja	リロードパネル

en	Set Intropage as Default Login Page
ja	イントロページをデフォルトページとして設定

en	Set graph as Default Login Page
ja	グラフをデフォルトページとして設定

en	Display Intropage in Console
ja	イントロページをデフォルトページとして設定

en	Display Intropage in Tab as Default Page
ja	イントロページをデフォルトページとして設定

en	More panels on a line
ja	許可パネルトップ5 ping

en	Share this dashboard
ja	ダッシュボードに追加する

en	Use shared dashboard
ja	ダッシュボードから削除

en	No shared dashboards
ja	ダッシュボードに追加

en	Welcome to Intropage!
ja	イントロパネルパネル

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
ja	ダッシュボードパネルは、次の2つの方法で追加できます。

en	Customization:
ja	CPU使用率

en	Panel Details
ja	詳細を表示

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
ja	パネル移動を無効にする/パネルからのテキストのコピーを有効にする

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
ja	パネル移動を有効にする/パネルからテキストをコピーするのを無効にする

en	Error reading new data
ja	新しいデータの読み取りエラー

en	Dashboard has been removed
ja	ダッシュボードは削除されました

en	New Dashboard
ja	ダッシュボードに追加

en	Dashboard has been added
ja	ダッシュボードが追加されました

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
ja	ズームまたはカスタムのタイムスパングラフを追加できず、タイムスパンを過去30分に変更

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
ja	パネルにはレンダリング機能が含まれていますが、存在しません。

en	The Panel does not have a render function.
ja	パネルにはレンダリング機能はありません。

en	Panel not found
ja	パネルが見つかりません

en	Details Function does not exist.
ja	詳細機能はありません。

en	Panel Not Found
ja	パネルが見つかりません

en	[ Updates in %s ]
ja	[%sの更新]

en	%s Minutes
ja	%d 分ごと

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
ja	データがありません。強制更新するか、次のサボテンポーリングサイクルを待ちます。

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
ja	データがありません。このパネルでは、強制更新は許可されていません。チェックを実行するには、サボテンのポーラーまで待つ必要があります。

en	Disable panel
ja	パネルを無効にする

en	Reload Panel
ja	リロードパネル

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
ja	何もデータが見つかりませんでした。次のチェックを待つか、または、可能な場合は強制リロードを使用します。

en	Panels ...
ja	パネル..。

en	%s (no permission)
ja	許可がありません

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
ja	ダッシュボードに追加できません。カスタムタイムスパン。

en	Remove from Dashboard
ja	ダッシュボードから削除

en	Dashboard Names
ja	ダッシュボード名

en	Dashboard %s
ja	ダッシュボードに追加

en	User Level Panel Update Frequencies
ja	ユーザーレベルのパネル

en	Trend Update Frequencies
ja	更新頻度：％s

en	Intropage
ja	イントロパネルパネル

en	System Level Panels
ja	システムレベルのパネル

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
ja	管理ユーザーまたはパワーユーザーがアクセスするのに適切であり、通常は一般ユーザーには適用されないパネル。パネルは通常、システム全体の使用率に関するものです。

en	User Level Panels
ja	ユーザーレベルのパネル

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
ja	一般ユーザーがアクセスするのに適したパネル。権限は、現在のユーザーが表示できるものに制限されています。

en	You can Allow/Disallow Panels for User
ja	ユーザーのパネルを許可/禁止できます

en	Red Status
ja	状態

en	Yellow Status
ja	黄色のアラーム

en	Green Status
ja	状態

en	Important things will be at the top
ja	重要なことは一番上になります

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
ja	チェックすると、Intropageは最初に重要な（エラー、警告）情報を表示します。

en	Display more panels on a line
ja	エラーと警告を表示する

en	Automatically Uninstall Panels
ja	パネルを自動的にアンインストールする

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
ja	Panelがインストールされ、必要なプラグインが削除された場合は、Panelも自動的にアンインストールされます

en	Automatic Page Refresh
ja	自動更新ページ

en	How often
ja	どのくらいの頻度で

en	Automatically by poller
ja	ポーラーによって自動的に

en	Every Hour
ja	1時間ごと

en	Number of panel lines
ja	チェックの数：

en	Trend Timespan
ja	トレンド

en	Poller Timeout
ja	ポーラー情報

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
ja	IntropageバックグラウンドポーラーがCactiによって中断されて強制終了されるまでに実行できる時間（分単位）。

en	%d Minute
ja	%d分

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	%d Hour
ja	%d 時間

en	Analyze Log - number of lines
ja	ログを分析 - 行数

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
ja	何行のログが分析されるか。数値が大きいとページの読み込みが遅くなる可能性があります

en	How often analyze DB
ja	DB分析頻度

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
ja	ポーラーがこのタスクを実行します。それは長いポーラーランを引き起こす可能性があります。

en	Analyze DB - Level of db check
ja	DBの分析 - データベースチェックのレベル

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
ja	クイック - インフォリンクの行をチェックしない高速 - 正しく閉じていないテーブルだけをチェック変更 - 前回のチェックからチェックテーブルが変更されました中 - 行スキャンあり拡張 - フル行とキー 中と拡張は遅いページロードを引き起こすかもしれません！

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
ja	NTP（時間）チェック - NTPサーバーのIPまたはDNS名

en	Insert IP or DNS name of NTP server
ja	NTPサーバーのIPまたはDNS名を入力

en	How often check NTP
ja	NTPをチェックする頻度

en	Insert DNS name for test
ja	NTPサーバーのIPまたはDNS名を入力

en	How often check DNS
ja	NTPをチェックする頻度

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
ja	メンテナンスタスクに関する管理者情報パネル、デバイスのダウンなど

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
ja	空でなければ、パネルが一番上に表示されます。あなたは、HTMLタグ（b、i、...）を使用することができます。

en	Never warn
ja	決して走らない

en	When maintenance starts
ja	メンテナンス開始時

en	%d Day Before
ja	前の％d日

en	%d Days Before
ja	％d日前

en	Alarm Settings
ja	表示設定

en	Alarm DB check Aborted Clients
ja	アラームDBチェックがクライアントを中止しました

en	Alarm Host with the same Description
ja	同じ説明を持つデバイス：％s

en	Alarm Orphaned Data Source
ja	孤立したデータソース：％s

en	Alarm non-empty Poller Output
ja	アラームの空でないポーラー出力

en	Alarm Bad indexes Data Source
ja	アラーム不良インデックスデータソース

en	Alarm Threshold logonly action
ja	アラームサーホールドログオンアクション

en	Alarm Devices with the same IP/port
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Alarm Device in more than one Tree
ja	複数のツリー内のデバイス：％s

en	Alarm Device without a Tree
ja	複数のツリー内のデバイス：％s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
ja	デフォルトのパブリック/プライベートコミュニティを持つホスト：％s

en	Alarm Device without Monitoring
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Alarm Device without Graph
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
ja	パネルトップ5の最悪のポーリング時間を許可する

en	10s / 20s Yellow / Red
ja	40代/ 20代赤/黄

en	20s / 40s Yellow / Red
ja	20秒/ 10秒赤/黄

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
ja	アラームの赤/黄の失敗/すべての比率

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
ja	0.1 /0.2赤/黄

en	Alarm Red/Yellow Ping
ja	アラームの赤/黄色のping

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
ja	100/200 + ms赤/黄

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
ja	トップ5最悪の可用性

en	Host alerts
ja	ホスト名

en	Waiting for data
ja	データ待ち

en	You don't have permissions to any hosts
ja	許可がありません

en	Analysis Panels
ja	パネルを有効/無効にする

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
ja	Cactiとそのプラグインの現在の動作を分析するパネル。

en	Analyze Logins
ja	許可パネルアナライザーログイン

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
ja	傾向とエラーについて、最後のいくつかのCactiログインを分析します。

en	Analyze Logs
ja	サボテンログを分析する

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
ja	懸念の原因となるはずのCactiのログファイルで一般的なエラーを探します。

en	Database Checks
ja	データベースチェック

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
ja	MySQL / MariaDBデータベースで一般的なエラーを分析します。非常に大規模なシステムでは、このプロセスに長い時間がかかる場合があることに注意してください。

en	Analyze Cacti Objects
ja	サボテンログを分析する

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
ja	ツリー、グラフ、ホストなどを分析します。

en	Analyze DS stats
ja	許可パネルAnalayse Database

en	Analyze data source stats
ja	許可パネルAnalayse Database

en	Success - Login
ja	成功-ログイン

en	Success - Token
ja	成功-トークン

en	Total Failed Logins: %s
ja	失敗したログイン

en	Active Users in Last Hour:
ja	過去1時間のアクティブユーザー：

en	Log file not accessible or empty
ja	ログファイルにアクセスできない、または空です

en	Analyze last %s log lines:
ja	失敗したログイン

en	Errors:
ja	エラー

en	Warnings:
ja	警告

en	Log Size: Larger than 2GB
ja	ファイルが2GBより大きい

en	Log Size: OK
ja	ログサイズOK

en	Log Size: Quite Large
ja	ログサイズがかなり大きい

en	Log Size:
ja	最大ログサイズ

en	Last log lines:
ja	最後の10ログイン

en	Table %s status %s
ja	テーブル%sステータス%s

en	DB: Problems
ja	DBの問題

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
ja	接続エラー - SQLサービスを再起動してください。

en	Aborted clients/connects: %s
ja	中止されたクライアント/接続：%s-ログを確認します。

en	Connection errors: %s
ja	接続エラー：％s

en	Damaged tables: %s
ja	破損したテーブル：％s

en	Memory tables: %s
ja	メモリテーブル：％s

en	All tables: %s
ja	すべてのテーブル：％s

en	Devices with the same IP and port: %s
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Orphaned Data Sources: %s
ja	孤立したデータソース：％s

en	Datasource - bad indexes: %s
ja	データソース - 不正なインデックス：％s

en	Thold logonly alert/warning: %s
ja	ログオンアラート/警告を保持します：%s

en	Devices with the same description: %s
ja	同じ説明を持つデバイス：％s

en	Devices in more than one tree: %s
ja	複数のツリー内のデバイス：％s

en	Devices without graphs: %s
ja	グラフなしのホスト：％s

en	Devices without tree: %s
ja	ツリーのないホスト：％s

en	Devices with default public/private community: %s
ja	デフォルトのパブリック/プライベートコミュニティを持つホスト：％s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
ja	プラグインモニター - 監視されていないホスト：％s

en	Found %s problems
ja	％sの問題が見つかりました

en	Everything OK
ja	すべてOK

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
ja	サボテンログの詳細を分析する[警告/エラー]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
ja	ファイルが2GBより大きい

en	Log Size
ja	最大ログサイズ

en	Analyze Logins Detail
ja	ログを分析 - 行数

en	Active Users in Last 2 Hours:
ja	過去2時間のアクティブユーザー：

en	No Active Users
ja	アクティブユーザー

en	View Full User Log
ja	完全なユーザーログを表示

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
ja	ツリー/ホスト/グラフを分析

en	Devices with the same IP and port - %s
ja	同じIPとポート％sを持つデバイス

en	Data maintenance
ja	メンテナンス開始時

en	Orphaned Data Sources - %s
ja	孤立したデータソース％s

en	Datasources with bad indexes - %s
ja	データソース - 不正なインデックス％s：

en	Thold logonly alert/warning - %s
ja	ログオンアラート/警告を保持します-%s：

en	Devices with the same description - %s
ja	同じ説明が％sのデバイス

en	Devices in more than one tree - %s
ja	複数のツリーにあるデバイス％s

en	Devices without Graphs - %s
ja	グラフなしのホスト％s

en	Devices without tree - %s
ja	ツリー％sがないホスト

en	Devices with default public/private community - %s
ja	デフォルトのパブリック/プライベートコミュニティ％sのホスト

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
ja	プラグインモニター - 未監視ホスト％s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
ja	同じ説明を持つデバイス：％s

en	Devices with the highest uptime
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
ja	許可がありません

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
ja	許可がありません

en	Graphical Panels
ja	イントロパネルパネル

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
ja	Cactiとそのプラグインに関する情報をグラフィカルな方法で提供するパネル。

en	Graph of Data Sources
ja	許可パネルグラフデータソース

en	Device Templates
ja	デバイステンプレート

en	Graph of Device Templates
ja	デバイステンプレート

en	Devices by Status
ja	デバイステンプレート

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
ja	ステータス別のデバイスのグラフ（上、下、...）

en	Datasources:
ja	データソース：

en	Device Templates:
ja	デバイステンプレート

en	Devices:
ja	デバイス

en	No untemplated datasources found
ja	テンプレートされていないデータソースが見つかりません

en	Device Count
ja	最大デバイスダウン

en	Total Devices
ja	デバイス

en	No device templates found
ja	デバイステンプレートが見つかりません

en	MacTrack Panels
ja	マクトラックサイト

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
ja	CactiのMacTrackプラグインに関する情報を提供するパネル。

en	MacTrack Plugin
ja	許可パネルMacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
ja	さまざまなMacTrackコレクションとサイト統計。

en	MacTrack Sites
ja	マクトラックサイト

en	Various MacTrack Site statistics.
ja	さまざまなMacTrackサイトの統計。

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
ja	Mactrackプラグインがインストールされていない/実行中

en	All: %s
ja	すべて：％s

en	Up: %s
ja	UPS

en	Down: %s
ja	下：％s

en	Unknown: %s
ja	不明：％s

en	Disabled: %s
ja	無効：％s

en	MacTrack
ja	マクトラック

en	You don't have plugin permission
ja	許可がありません

en	Ports up
ja	ポートアップ

en	MACs
ja	MAC

en	Device Errors
ja	デバイスエラー

en	No mactrack sites found
ja	マックトラックサイトが見つかりません

en	Miscellaneous Panels
ja	その他のパネル

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
ja	サボテンに関する一般的な非分類データのパネル。

en	NTP/DNS Status
ja	NTP ステータス

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
ja	既知のベースラインからのドリフトがないかCactiシステムクロックをチェックします。

en	Maint Plugin Details
ja	詳細を表示

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
ja	今後のスケジュールに関するプラグインの詳細を維持する

en	Webseer Details
ja	詳細を表示

en	Plugin webseer URL Service Check Details
ja	プラグインwebseerURLサービスチェックの詳細

en	Servcheck plugin Details
ja	Webseerプラグイン-詳細

en	Plugin ServCheck Details
ja	プラグインwebseerURLサービスチェックの詳細

en	No NTP server configured
ja	NTPサーバが設定されていません

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
ja	NTPサーバが設定されていません

en	Failed to get NTP time from %s
ja	$ ntp_serverからNTP時間を取得できませんでした

en	Please check time as it is off by more
ja	もっとオフになっているので時間を確認してください

en	than %s seconds from NTP server %s.
ja	NTPサーバー%sから%s秒より後。

en	Localtime is equal to NTP server
ja	現地時間はNTPサーバと等しい

en	Unable to contact the NTP server indicated.
ja	示されているNTPサーバーに接続できません。 設定を確認してください。

en	Please check your configuration.
ja	構成を確認してください。

en	No DNS hostname configured
ja	NTPサーバが設定されていません

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
ja	NTPサーバが設定されていません

en	Maint plugin is not installed/enabled
ja	Mactrackプラグインがインストールされていない/実行中

en	Plugin Webseer isn't installed or started
ja	Plugin Tholdがインストールされていないか、起動されていません

en	Number of checks (all/disabled):
ja	チェックの数：

en	Status (up/down):
ja	ホストダウン

en	HTTP code
ja	HTTP コード

en	Webseer Plugin - Details
ja	Webseerプラグイン-詳細

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
ja	Plugin Tholdがインストールされていないか、起動されていません

en	Status (ok/error):
ja	ホストダウン

en	Servcheck Plugin - Details
ja	Webseerプラグイン-詳細

en	Poller Panels
ja	許可パネルのポーラー統計

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
ja	Cactiのポーリングプロセスに関する情報を提供するパネル。

en	Poller Information
ja	ポーラー情報

en	Various information about your Cacti poller.
ja	Cactiポーラーに関するさまざまな情報。

en	Poller Statistics
ja	許可パネルのポーラー統計

en	Various Cacti poller statistics.
ja	さまざまなCactiポーラー統計。

en	Poller Output Items
ja	ポーラー出力アイテム：％s

en	New/Idle
ja	新規/アイドル

en	Unkn/down
ja	Unkn / down

en	%s Secs
ja	%s秒

en	(ok)
ja	OK

en	Poller Details
ja	許可パネルのポーラー統計

en	Average Time
ja	平均時間

en	Poller output items
ja	ポーラー出力項目％s：

en	Syslog Panels
ja	リロードパネル

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
ja	CactiのSyslogメッセージ処理に関する情報を提供するパネル。

en	Syslog Details
ja	詳細を表示

en	Various Syslog Plugin statistics.
ja	さまざまなSyslogプラグインの統計。

en	Syslog plugin not installed/running
ja	Tholdプラグインがインストールされていない/実行中

en	System Panels
ja	イントロパネルパネル

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
ja	Cactiシステムのパフォーマンスに関する情報を提供するパネル。

en	Various system information about the Cacti system itself.
ja	Cactiシステム自体に関するさまざまなシステム情報。

en	Administrative Alerts
ja	管理アラート

en	Extra admin notify panel for all users
ja	すべてのユーザーのための追加の管理者通知パネル

en	Boost Statistics
ja	統計を向上させる

en	Information about Cacti's performance boost process.
ja	Cactiのパフォーマンスブーストプロセスに関する情報。

en	24 Hour Extremes
ja	24時間の極値

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
ja	24時間のPollingExtremesのテーブル（最長のポーラー実行、ダウンホスト）

en	CPU Utilization
ja	CPU使用率

en	CPU utilization Graph (only Linux).
ja	CPU使用率

en	CPU Load:
ja	CPU負荷

en	This function is not implemented on Windows platforms
ja	この機能は、Windowsプラットフォームには実装されていません。

en	Cacti Version:
ja	XML: Cacti バージョンが存在しません。

en	Poller Type:
ja	ポーラータイプ：

en	Spine version:
ja	背骨のバージョン：

en	You are using incorrect spine version!
ja	あなたは間違った背骨のバージョンを使っています！

en	Poller Type:
ja	ポーラータイプ：

en	Running on:
ja	実行中

en	Overrun Warning
ja	オーバーラン警告

en	Timed Out
ja	タイムアウトしました

en	Never Run
ja	決して走らない

en	Boost Status is: %s
ja	統計を向上させる

en	Pending Records Threshold: %s
ja	保留中のブーストレコード：％s

en	Approximate Next Start Time: %s
ja	次の開始時間：％s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
ja	アーカイブブーストレコード：％s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
ja	現在のブーストテーブルサイズ：％s

en	Avg Bytes/Record: %s
ja	平均バイト/レコード：％s

en	Last run duration/updates: %s / %s
ja	最後の実行期間：％s

en	Poller Run
ja	ポーラー情報

en	Down Hosts
ja	ホスト

en	Poller out. itms
ja	ポーラー出力項目％s：

en	48 Hour Extreme Polling
ja	24時間の極値

en	Long Running Poller
ja	ロングラン投票者

en	Max Device Down
ja	最大デバイスダウン

en	Max Thold Triggered
ja	発動した件

en	Poller Output Item
ja	ポーラー出力アイテム：％s

en	Failed Polls
ja	失敗したログイン

en	Threshold Panels
ja	しきい値

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
ja	CactiThresholdingプラグインに関する情報を提供するパネル。

en	Last Threshold Events
ja	しきい値

en	Threshold Plugin Latest Events
ja	しきい値

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
ja	しきい値プラグイングラフ（すべて、トリガー、...）

en	Plugin Thold isn't installed or started
ja	Plugin Tholdがインストールされていないか、起動されていません

en	Without events yet
ja	まだイベントがなければ

en	Thresholds:
ja	しきい値

en	Thold plugin not installed/running
ja	Tholdプラグインがインストールされていない/実行中

en	Trigerred
ja	トリガーされた

en	Breached
ja	違反

en	Threshold Details
ja	しきい値

en	Breached:
ja	違反

en	Triggered:
ja	トリガーされた

en	You don't have permission to Thresholds
ja	許可がありません

en	Top/Bottom 5 Panels
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
ja	Cactiデータ収集に関する情報トレンド情報を提供するパネル。

en	Devices with the worst ping response
ja	同じ説明を持つデバイス：％s

en	Bottom Availability
ja	有効性

en	Devices with the worst availability/reachability
ja	トップ5最悪の可用性

en	Bottom Polling Time
ja	ポーラー情報

en	Devices with the worst polling time
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Bottom Polling Ratio
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Devices with the worst polling ratio
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Availability/Reachability
ja	可用性/到達可能性

en	Polling Time
ja	ポーラー情報

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
ja	トップ5最悪の可用性

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Intropage Viewer
ja	イントロパネルパネル

en	Intropage Administration
ja	紹介ページのオプション

en	Timespan Last 1 Hour
ja	過去2時間のアクティブユーザー：

en	Timespan Last %d Hours
ja	過去2時間のアクティブユーザー：

en	%d Seconds
ja	%d 秒

en	%d Hours
ja	%d 時間