en	Intropage - Permission Denied
ja	Intropage - 許可が拒否されました

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
ja	権限が不十分なため、1 つ以上のパネルが削除されました。管理者に問い合わせてください。

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
ja	上の設定 - >一般 - > Hide Cacti Dashboardで行を無効にして、ページ全体をIntropageに使うことができます。

en	Default
ja	デフォルト

en	Hide red/yellow/green square notifications
ja	赤/黄/緑の四角い通知を隠す

en	Disable panel move/enable copy text from panel
ja	パネルの移動を無効にする/パネルからのテキストのコピーを有効にする

en	Actions ...
ja	操作

en	Add New Dashboard
ja	ダッシュボードに追加

en	Remove current dashboard
ja	ダッシュボードから削除

en	Number of lines - %d
ja	チェックの数：

en	Refresh Now
ja	今すぐ更新

en	Refresh Disabled
ja	自動リフレッシュ無効

en	Refresh by Poller
ja	自動リフレッシュ無効

en	Refresh Every 1 Minute
ja	自動リフレッシュ1分

en	Refresh Every 5 Minutes
ja	自動リフレッシュ5分

en	Refresh Every Hour
ja	1時間ごと

en	Important period - disabled
ja	重要な期間 - 無効

en	Important period - 15 minutes
ja	重要な期間 - 15分

en	Important period - 1 hour
ja	重要な期間 - 1 時間

en	Important period - 4 hours
ja	重要な期間 - 4時間

en	Important period - 1 day
ja	重要な期間 - 1日

en	Sort by Severity
ja	パネルの優先順位で並べ替え

en	Sort by User Preference
ja	ユーザー設定で並べ替え

en	Reload Panel Definitions
ja	リロードパネル

en	Set Intropage as Default Login Page
ja	イントロページをデフォルトページとして設定

en	Set graph as Default Login Page
ja	グラフをデフォルトページとして設定

en	Display Intropage in Console
ja	イントロページをデフォルトページとして設定

en	Display Intropage in Tab as Default Page
ja	イントロページをデフォルトページとして設定

en	Less panels on a line
ja	ライン上のパネル数の削減

en	More panels on a line
ja	許可パネルトップ5 ping

en	Cancel sharing
ja	共有のキャンセル

en	Share this dashboard
ja	ダッシュボードに追加する

en	Share empty dashboard not allowed
ja	空のダッシュボードの共有は許可されていません

en	Use shared dashboard
ja	ダッシュボードから削除

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
ja	共有ダッシュボードを使用できません - ダッシュボードの制限に達しました。

en	No shared dashboards
ja	ダッシュボードに追加

en	Welcome to Intropage!
ja	イントロパネルパネル

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
ja	ダッシュボードパネルは、次の2つの方法で追加できます。

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
ja	「パネルメニュー」から用意されたパネルを選択します。パネルはグレー表示できます。権限が原因ですので、管理者に問い合わせてください

en	Add any Cacti Graph, use icon
ja	サボテングラフを追加し、アイコンを使用します

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
ja	独自のパネルを作成できます。詳細は <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md を参照してください。

en	You can share dashboards to other users:
ja	ダッシュボードを他のユーザーと共有できます。

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
ja	アクションメニューの「このダッシュボードを共有」オプションを使用する - すべてのユーザーがテンプレートとして使用できます。

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
ja	共有ダッシュボードは、「アクション」メニューを使用して使用できます。

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
ja	「共有ダッシュボード(ユーザー/ダッシュボード名)を使用する」を使用する - 共有と同じダッシュボードを準備しますが、権限があります。

en	Customization:
ja	CPU使用率

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
ja	ダッシュボードは最大 9 つまで作成できます。すべてのダッシュボードに名前を付けることができ、アイコンを使用します

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
ja	イントページは、コンソールまたは別のタブに表示できます。アクションメニューで変更できます

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
ja	パネルからテキストをコピーする場合は、ドラッグアンドドロップ機能を無効にする必要があります。

en	Panel Details
ja	詳細を表示

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
ja	パネル移動を無効にする/パネルからのテキストのコピーを有効にする

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
ja	パネル移動を有効にする/パネルからテキストをコピーするのを無効にする

en	Show red/yellow/green square notifications
ja	赤/黄/緑の四角い通知を表示する

en	Error reading new data
ja	新しいデータの読み取りエラー

en	Close
ja	閉じる

en	Dashboard has been removed
ja	ダッシュボードは削除されました

en	New Dashboard
ja	ダッシュボードに追加

en	Dashboard has been added
ja	ダッシュボードが追加されました

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
ja	ズームまたはカスタムのタイムスパングラフを追加できず、タイムスパンを過去30分に変更

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
ja	Intropage パネルライブラリがパネルライブラリから更新されました

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
ja	ダッシュボードが追加されました。データをポーラー サイクルで数回お待ちください

en	Error - trying share non-shared dashboard
ja	エラー - 共有されていないダッシュボードを共有しようとしています

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
ja	パネルにはレンダリング機能が含まれていますが、存在しません。

en	The Panel does not have a render function.
ja	パネルにはレンダリング機能はありません。

en	Not Found
ja	みつかりません

en	Panel not found
ja	パネルが見つかりません

en	Details Function does not exist.
ja	詳細機能はありません。

en	Panel Not Found
ja	パネルが見つかりません

en	[ Updates in %s ]
ja	[%sの更新]

en	%s Sec
ja	%s 秒

en	%s Seconds
ja	%s 秒間

en	%s Min
ja	%s 最小

en	%s Minutes
ja	%d 分ごと

en	%s Hours
ja	%s 時

en	%s Hrs

en	%s Days
ja	%s 日

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
ja	データがありません。強制更新するか、次のサボテンポーリングサイクルを待ちます。

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
ja	データがありません。このパネルでは、強制更新は許可されていません。チェックを実行するには、サボテンのポーラーまで待つ必要があります。

en	Disable panel
ja	パネルを無効にする

en	Reload Panel
ja	リロードパネル

en	Show Details
ja	詳細を表示

en	Loading data ...
ja	データの読み込んでいます...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
ja	何もデータが見つかりませんでした。次のチェックを待つか、または、可能な場合は強制リロードを使用します。

en	Panels ...
ja	パネル..。

en	%s (no permission)
ja	許可がありません

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
ja	ダッシュボードに追加できません。カスタムタイムスパン。

en	Remove from Dashboard
ja	ダッシュボードから削除

en	Add to Dashboard
ja	ダッシュボードに追加する

en	Dashboard Names
ja	ダッシュボード名

en	Dashboard %s
ja	ダッシュボードに追加

en	User Level Panel Update Frequencies
ja	ユーザーレベルのパネル

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
ja	システム・パネルの更新頻度 (すべての許可ユーザー)

en	Trend Update Frequencies
ja	更新頻度：％s

en	Intropage
ja	イントロパネルパネル

en	Normal User
ja	一般ユーザー

en	[edit: %s]
ja	[編集:%s]

en	System Level Panels
ja	システムレベルのパネル

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
ja	管理ユーザーまたはパワーユーザーがアクセスするのに適切であり、通常は一般ユーザーには適用されないパネル。パネルは通常、システム全体の使用率に関するものです。

en	User Level Panels
ja	ユーザーレベルのパネル

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
ja	一般ユーザーがアクセスするのに適したパネル。権限は、現在のユーザーが表示できるものに制限されています。

en	You can Allow/Disallow Panels for User
ja	ユーザーのパネルを許可/禁止できます

en	Red Status
ja	状態

en	Yellow Status
ja	黄色のアラーム

en	Green Status
ja	状態

en	Display Settings
ja	ディスプレイの設定

en	Important things will be at the top
ja	重要なことは一番上になります

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
ja	チェックすると、Intropageは最初に重要な（エラー、警告）情報を表示します。

en	Display more panels on a line
ja	エラーと警告を表示する

en	For wide screen
ja	ワイドスクリーン用

en	Automatically Uninstall Panels
ja	パネルを自動的にアンインストールする

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
ja	Panelがインストールされ、必要なプラグインが削除された場合は、Panelも自動的にアンインストールされます

en	Automatic Page Refresh
ja	自動更新ページ

en	How often
ja	どのくらいの頻度で

en	Automatically by poller
ja	ポーラーによって自動的に

en	Never
ja	決して

en	Every Minute
ja	毎分

en	Every %d Minutes
ja	%d 分ごと

en	Every Hour
ja	1時間ごと

en	Important period
ja	重要な期間

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
ja	今から過去へ。行の色付けに影響し、古いイベントは強調表示されず、表示されるだけです

en	Disabled
ja	無効

en	15 minutes
ja	15分

en	1 hour
ja	1時間

en	4 hours
ja	4時間

en	1 day
ja	1日

en	Number of panel lines
ja	チェックの数：

en	How many lines in panel
ja	パネル内の行数

en	%d lines
ja	%dライン

en	Trend Timespan
ja	トレンド

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
ja	トレンドチャートの場合、それらのチャートのデフォルトの期間はどれくらいですか。

en	Poller Timeout
ja	ポーラー情報

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
ja	IntropageバックグラウンドポーラーがCactiによって中断されて強制終了されるまでに実行できる時間（分単位）。

en	%d Minute
ja	%d分

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	%d Hour
ja	%d 時間

en	Analyze Log - number of lines
ja	ログを分析 - 行数

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
ja	何行のログが分析されるか。数値が大きいとページの読み込みが遅くなる可能性があります

en	How often analyze DB
ja	DB分析頻度

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
ja	ポーラーがこのタスクを実行します。それは長いポーラーランを引き起こす可能性があります。

en	Every Day
ja	毎日

en	Every Week
ja	毎週

en	Every Month
ja	毎月

en	Analyze DB - Level of db check
ja	DBの分析 - データベースチェックのレベル

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
ja	クイック - インフォリンクの行をチェックしない高速 - 正しく閉じていないテーブルだけをチェック変更 - 前回のチェックからチェックテーブルが変更されました中 - 行スキャンあり拡張 - フル行とキー 中と拡張は遅いページロードを引き起こすかもしれません！

en	Quick
ja	クイック

en	Fast
ja	高速

en	Changed
ja	変更点

en	Medium
ja	中

en	Extended
ja	拡張

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
ja	NTP（時間）チェック - NTPサーバーのIPまたはDNS名

en	Insert IP or DNS name of NTP server
ja	NTPサーバーのIPまたはDNS名を入力

en	How often check NTP
ja	NTPをチェックする頻度

en	DNS Check - Any DNS name
ja	DNS チェック - 任意の DNS 名

en	Insert DNS name for test
ja	NTPサーバーのIPまたはDNS名を入力

en	How often check DNS
ja	NTPをチェックする頻度

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
ja	メンテナンスタスクに関する管理者情報パネル、デバイスのダウンなど

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
ja	空でなければ、パネルが一番上に表示されます。あなたは、HTMLタグ（b、i、...）を使用することができます。

en	Upcoming Maint Schedule warning days
ja	今後のメンテナンススケジュールの警告日数

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
ja	定期メンテナンススケジュールの何日前に警告を表示する必要がありますか?

en	Never warn
ja	決して走らない

en	When maintenance starts
ja	メンテナンス開始時

en	%d Day Before
ja	前の％d日

en	%d Days Before
ja	％d日前

en	Network stats in
ja	ネットワーク統計

en	bytes or bits
ja	バイトまたはビット

en	Bytes
ja	バイト

en	Bits
ja	ビット

en	Alarm Settings
ja	表示設定

en	Alarm DB check Aborted Clients
ja	アラームDBチェックがクライアントを中止しました

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
ja	このイベントが発生した場合は、選択した [正常]、[警告]、または [アラート] の状態の色をトリガーします。

en	Alarm Host with the same Description
ja	同じ説明を持つデバイス：％s

en	Alarm Orphaned Data Source
ja	孤立したデータソース：％s

en	Alarm non-empty Poller Output
ja	アラームの空でないポーラー出力

en	Alarm Bad indexes Data Source
ja	アラーム不良インデックスデータソース

en	Alarm Threshold logonly action
ja	アラームサーホールドログオンアクション

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
ja	デバイスのbulk_walk_sizeが最適化されていない場合のアラーム

en	Alarm Devices with the same IP/port
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Alarm Device in more than one Tree
ja	複数のツリー内のデバイス：％s

en	Alarm Device without a Tree
ja	複数のツリー内のデバイス：％s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
ja	デフォルトのパブリック/プライベートコミュニティを持つホスト：％s

en	Alarm Device without Monitoring
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Alarm Device without Graph
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
ja	パネルトップ5の最悪のポーリング時間を許可する

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
ja	ポーリング時間がこれらのしきい値を超えると、警告またはアラートのステータスの色がトリガーされます。

en	5s / 10s Yellow / Red
ja	5秒 / 10秒 イエロー / レッド

en	10s / 20s Yellow / Red
ja	40代/ 20代赤/黄

en	20s / 40s Yellow / Red
ja	20秒/ 10秒赤/黄

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
ja	アラームの赤/黄の失敗/すべての比率

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
ja	失敗した可用性チェックと成功したチェックの比率は、警告またはアラートのステータスの色としてトリガーされます。

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
ja	0.1 /0.2赤/黄

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
ja	0.2 / 0.4 イエロー / レッド

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
ja	0.5 / 0.5++ イエロー / レッド

en	Alarm Red/Yellow Ping
ja	アラームの赤/黄色のping

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
ja	これらのレベルを超える ping 遅延は、警告またはアラートの状態の色をトリガーします。

en	10ms / 20ms Yellow / Red
ja	10ms / 20ms 黄 / 赤

en	20ms / 50ms Yellow / Red
ja	20ms / 50ms 黄 / 赤

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
ja	100/200 + ms赤/黄

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
ja	トップ5最悪の可用性

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
ja	これらのレベルを下回る可用性は、黄色または赤のステータス色をトリガーします。

en	Yellow / Red
ja	イエロー / レッド

en	Alerts
ja	アラート

en	Panels that provide alerting.
ja	アラートを提供するパネル。

en	Host alerts
ja	ホスト名

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
ja	過去 30 分間のホスト アラート (アップ/ダウン/リカバリ)

en	Date
ja	日付

en	Host
ja	ホスト

en	State
ja	都道府県

en	More records, use detail window
ja	より多くのレコード、詳細ウィンドウの使用

en	Waiting for data
ja	データ待ち

en	You don't have permissions to any hosts
ja	許可がありません

en	Analysis Panels
ja	パネルを有効/無効にする

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
ja	Cactiとそのプラグインの現在の動作を分析するパネル。

en	Analyze Logins
ja	許可パネルアナライザーログイン

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
ja	傾向とエラーについて、最後のいくつかのCactiログインを分析します。

en	Analyze Logs
ja	サボテンログを分析する

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
ja	懸念の原因となるはずのCactiのログファイルで一般的なエラーを探します。

en	Database Checks
ja	データベースチェック

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
ja	MySQL / MariaDBデータベースで一般的なエラーを分析します。非常に大規模なシステムでは、このプロセスに長い時間がかかる場合があることに注意してください。

en	Analyze Cacti Objects
ja	サボテンログを分析する

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
ja	ツリー、グラフ、ホストなどを分析します。

en	Analyze DS stats
ja	許可パネルAnalayse Database

en	Analyze data source stats
ja	許可パネルAnalayse Database

en	Username
ja	ユーザー名

en	IP Address
ja	IPアドレス

en	Status
ja	状態

en	Failed
ja	失敗

en	Success - Login
ja	成功-ログイン

en	Success - Token
ja	成功-トークン

en	Total Failed Logins: %s
ja	失敗したログイン

en	None
ja	なし

en	Active Users in Last Hour:
ja	過去1時間のアクティブユーザー：

en	Log file not accessible or empty
ja	ログファイルにアクセスできない、または空です

en	Analyze last %s log lines:
ja	失敗したログイン

en	Errors:
ja	エラー

en	Warnings:
ja	警告

en	Log Size: Larger than 2GB
ja	ファイルが2GBより大きい

en	Log Size: OK
ja	ログサイズOK

en	Log Size: Quite Large
ja	ログサイズがかなり大きい

en	Log Size:
ja	最大ログサイズ

en	Last log lines:
ja	最後の10ログイン

en	Skipping DB tables checks. Database too large
ja	DB テーブルのチェックをスキップします。データベースが大きすぎます

en	Table %s status %s
ja	テーブル%sステータス%s

en	DB: Problems
ja	DBの問題

en	DB: OK
ja	DB:わかりました

en	Max connection reached: %s / %s
ja	最大接続数:%s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
ja	最大接続数は、コマンドラインツールを介して、または設定ファイルで永続的に増やすことができます

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
ja	接続エラー - SQLサービスを再起動してください。

en	Aborted clients/connects: %s
ja	中止されたクライアント/接続：%s-ログを確認します。

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
ja	中止されたクライアント/接続 - 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' または ' log_error_verbosity = 1;' を実行します。(MySQL / MariaDBのバージョンによって異なります)mysql CLIから実行し、server.cnfで沈黙に設定します。

en	Connection errors: %s
ja	接続エラー：％s

en	Damaged tables: %s
ja	破損したテーブル：％s

en	You should run check and repair table commands
ja	check コマンドと repair table コマンドを実行する必要があります

en	Memory tables: %s
ja	メモリテーブル：％s

en	All tables: %s
ja	すべてのテーブル：％s

en	N/A
ja	該当なし

en	Devices with the same IP and port: %s
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
ja	最適化されていないバルクウォークサイズデバイス:%s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
ja	デバイスパラメータ「Bulk Walk Maximum Repetitions」をご覧ください。ポーリング・プログラムのパフォーマンスを改善できます

en	Reindex last run
ja	最後の実行のインデックスを再作成

en	RRD Checker last run
ja	RRDチェッカーの最終実行

en	RRD Cleaner last run
ja	RRD クリーナーの最終実行

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
ja	このツールは、少なくとも時々実行することをお勧めします

en	%s: not run yet
ja	%s: まだ実行されていません

en	Orphaned Data Sources: %s
ja	孤立したデータソース：％s

en	Datasource - bad indexes: %s
ja	データソース - 不正なインデックス：％s

en	Thold logonly alert/warning: %s
ja	ログオンアラート/警告を保持します：%s

en	Devices with the same description: %s
ja	同じ説明を持つデバイス：％s

en	Devices in more than one tree: %s
ja	複数のツリー内のデバイス：％s

en	Devices without graphs: %s
ja	グラフなしのホスト：％s

en	Devices without tree: %s
ja	ツリーのないホスト：％s

en	Devices with default public/private community: %s
ja	デフォルトのパブリック/プライベートコミュニティを持つホスト：％s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
ja	プラグインモニター - 監視されていないホスト：％s

en	Found %s problems
ja	％sの問題が見つかりました

en	Everything OK
ja	すべてOK

en	DS stats:
ja	DSステータス:

en	Panel needs DS stats enabled.
ja	パネルでは DS 統計を有効にする必要があります。

en	DS all records
ja	DS すべてのレコード

en	DS null records
ja	DS ヌル・レコード

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
ja	サボテンログの詳細を分析する[警告/エラー]

en	Errors
ja	エラー

en	Warnings
ja	警告

en	WARNING: File is Larger than 2GB
ja	ファイルが2GBより大きい

en	Log Size
ja	最大ログサイズ

en	Analyze Logins Detail
ja	ログを分析 - 行数

en	User
ja	ユーザー

en	Result
ja	結果

en	Active Users in Last 2 Hours:
ja	過去2時間のアクティブユーザー：

en	No Active Users
ja	アクティブユーザー

en	View Full User Log
ja	完全なユーザーログを表示

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
ja	ツリー/ホスト/グラフを分析

en	Devices with the same IP and port - %s
ja	同じIPとポート％sを持つデバイス

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
ja	最適化されていないバルクウォークサイズデバイス - %s

en	Data maintenance
ja	メンテナンス開始時

en	Orphaned Data Sources - %s
ja	孤立したデータソース％s

en	Datasources with bad indexes - %s
ja	データソース - 不正なインデックス％s：

en	Thold logonly alert/warning - %s
ja	ログオンアラート/警告を保持します-%s：

en	Devices with the same description - %s
ja	同じ説明が％sのデバイス

en	Devices in more than one tree - %s
ja	複数のツリーにあるデバイス％s

en	Devices without Graphs - %s
ja	グラフなしのホスト％s

en	Devices without tree - %s
ja	ツリー％sがないホスト

en	Devices with default public/private community - %s
ja	デフォルトのパブリック/プライベートコミュニティ％sのホスト

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
ja	プラグインモニター - 未監視ホスト％s

en	The busiest
ja	最も忙しい

en	Panels that finds the busiest hosts.
ja	最もビジーなホストを検出するパネル。

en	Busiest CPU
ja	最もビジーな CPU

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Busiest ucd/net - Load
ja	最もビジーな ucd/net - 負荷

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
ja	同じ説明を持つデバイス：％s

en	Busiest Hard Drive Space
ja	最もビジーなハードドライブスペース

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
ja	ハード ドライブの使用量が最も多いデバイス(ホスト MIB)

en	Busiest uptime
ja	最も忙しい稼働時間

en	Devices with the highest uptime
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Busiest Interface in/out traffic
ja	最もビジーなインターフェイスの入出力トラフィック

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Busiest Interface error
ja	最もビジーなインターフェイス エラー

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
ja	エラー/破棄数が最も多いデバイス(インターフェイス)

en	Busiest Interface utilization
ja	最もビジーなインターフェイス使用率

en	Ports with the highest interface utilization
ja	インターフェイス使用率が最も高いポート

en	Please enable and configure DS stats
ja	DS stats を有効にして設定してください

en	Ask admin to enable DS stats
ja	管理者に DS 統計を有効にするよう依頼する

en	Average
ja	平均

en	Peak
ja	ピーク

en	Average of all allowed DS
ja	許可されるすべての DS の平均

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
ja	データを待機しているか、このテンプレートを使用するデバイスに対するアクセス許可がありません。

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
ja	許可がありません

en	Uptime
ja	あなたのアップタイムロボットAPIキー：

en	Average of all allowed hosts
ja	許可されたすべてのホストの平均

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
ja	許可がありません

en	Direction
ja	方向

en	Time interval last 5 minutes
ja	過去 5 分間の時間間隔

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
ja	最もビジーな 30 ホスト MIB の CPU 使用率 (過去 1 時間)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
ja	TopXプラグインをインストールして、より多くのDS統計を入手してください

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
ja	最もビジーな 30 ucd/net 負荷(過去 1 時間)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
ja	最もビジーな 30 ホスト MIB ハード ドライブ スペース (過去 1 時間)

en	Busiest traffic (in+out)
ja	最も混雑したトラフィック (入力 + 送信)

en	Busiest interface utilization
ja	最もビジーなインターフェイス使用率

en	Graphical Panels
ja	イントロパネルパネル

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
ja	Cactiとそのプラグインに関する情報をグラフィカルな方法で提供するパネル。

en	Data Sources
ja	データソース

en	Graph of Data Sources
ja	許可パネルグラフデータソース

en	Device Templates
ja	デバイステンプレート

en	Graph of Device Templates
ja	デバイステンプレート

en	Devices by Status
ja	デバイステンプレート

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
ja	ステータス別のデバイスのグラフ（上、下、...）

en	Datasources:
ja	データソース：

en	Device Templates:
ja	デバイステンプレート

en	Devices:
ja	デバイス

en	Down
ja	下

en	Recovering
ja	復元中

en	Data Type
ja	データ型

en	Total
ja	合計

en	No untemplated datasources found
ja	テンプレートされていないデータソースが見つかりません

en	Devices
ja	デバイス

en	Device Count
ja	最大デバイスダウン

en	All
ja	すべて

en	Up
ja	上

en	Template Name
ja	テンプレート名

en	Total Devices
ja	デバイス

en	No device templates found
ja	デバイステンプレートが見つかりません

en	MacTrack Panels
ja	マクトラックサイト

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
ja	CactiのMacTrackプラグインに関する情報を提供するパネル。

en	MacTrack Plugin
ja	許可パネルMacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
ja	さまざまなMacTrackコレクションとサイト統計。

en	MacTrack Sites
ja	マクトラックサイト

en	Various MacTrack Site statistics.
ja	さまざまなMacTrackサイトの統計。

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
ja	Mactrackプラグインがインストールされていない/実行中

en	All: %s
ja	すべて：％s

en	Up: %s
ja	UPS

en	Down: %s
ja	下：％s

en	Error: %s
ja	エラー: %s

en	Unknown: %s
ja	不明：％s

en	Disabled: %s
ja	無効：％s

en	MacTrack
ja	マクトラック

en	Error
ja	エラー

en	Unknown
ja	不明

en	You don't have plugin permission
ja	許可がありません

en	Site
ja	サイト

en	IPs
ja	管理 ip アドレスの無効なデータ。

en	Ports
ja	ポート

en	Ports up
ja	ポートアップ

en	MACs
ja	MAC

en	Device Errors
ja	デバイスエラー

en	No mactrack sites found
ja	マックトラックサイトが見つかりません

en	Miscellaneous Panels
ja	その他のパネル

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
ja	サボテンに関する一般的な非分類データのパネル。

en	NTP/DNS Status
ja	NTP ステータス

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
ja	既知のベースラインからのドリフトがないかCactiシステムクロックをチェックします。

en	Maint Plugin Details
ja	詳細を表示

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
ja	今後のスケジュールに関するプラグインの詳細を維持する

en	Webseer Details
ja	詳細を表示

en	Plugin webseer URL Service Check Details
ja	プラグインwebseerURLサービスチェックの詳細

en	Servcheck plugin Details
ja	Webseerプラグイン-詳細

en	Plugin ServCheck Details
ja	プラグインwebseerURLサービスチェックの詳細

en	No NTP server configured
ja	NTPサーバが設定されていません

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
ja	NTPサーバが設定されていません

en	Failed to get NTP time from %s
ja	$ ntp_serverからNTP時間を取得できませんでした

en	Please check time as it is off by more
ja	もっとオフになっているので時間を確認してください

en	than %s seconds from NTP server %s.
ja	NTPサーバー%sから%s秒より後。

en	Localtime is equal to NTP server
ja	現地時間はNTPサーバと等しい

en	Unable to contact the NTP server indicated.
ja	示されているNTPサーバーに接続できません。 設定を確認してください。

en	Please check your configuration.
ja	構成を確認してください。

en	No DNS hostname configured
ja	NTPサーバが設定されていません

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
ja	NTPサーバが設定されていません

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
ja	DNS ホスト名 (%s) の解決は OK です。

en	DNS resolv time: %s ms
ja	DNS 解決時間: %s ミリ秒

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
ja	DNS ホスト名 (%s) の解決に失敗しました。

en	Maint plugin is not installed/enabled
ja	Mactrackプラグインがインストールされていない/実行中

en	Plugin Webseer isn't installed or started
ja	Plugin Tholdがインストールされていないか、起動されていません

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
ja	Webseer プラグインはサポートされなくなったため、代わりにプラグイン servcheck を使用してください

en	Number of checks (all/disabled):
ja	チェックの数：

en	Status (up/down):
ja	ホストダウン

en	Last log messages
ja	最後のログメッセージ

en	URL

en	HTTP code
ja	HTTP コード

en	OK

en	Webseer Plugin - Details
ja	Webseerプラグイン-詳細

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
ja	Plugin Tholdがインストールされていないか、起動されていません

en	Status (ok/error):
ja	ホストダウン

en	Last log records
ja	最後のログ・レコード

en	Test
ja	テスト

en	Type
ja	タイプ

en	Servcheck Plugin - Details
ja	Webseerプラグイン-詳細

en	Poller Panels
ja	許可パネルのポーラー統計

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
ja	Cactiのポーリングプロセスに関する情報を提供するパネル。

en	Poller Information
ja	ポーラー情報

en	Various information about your Cacti poller.
ja	Cactiポーラーに関するさまざまな情報。

en	Poller Statistics
ja	許可パネルのポーラー統計

en	Various Cacti poller statistics.
ja	さまざまなCactiポーラー統計。

en	Poller Output Items
ja	ポーラー出力アイテム：％s

en	ID

en	Name
ja	名前

en	Total Time
ja	合計時間

en	New/Idle
ja	新規/アイドル

en	Running
ja	実行中

en	Idle
ja	待機

en	Unkn/down
ja	Unkn / down

en	%s Secs
ja	%s秒

en	(ok)
ja	OK

en	(all)
ja	（全て）

en	ID:

en	Seconds
ja	秒

en	Poller Details
ja	許可パネルのポーラー統計

en	Average Time
ja	平均時間

en	Max Time
ja	最大時間

en	Poller output items
ja	ポーラー出力項目％s：

en	Items
ja	アイテム

en	Syslog Panels
ja	リロードパネル

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
ja	CactiのSyslogメッセージ処理に関する情報を提供するパネル。

en	Syslog Details
ja	詳細を表示

en	Various Syslog Plugin statistics.
ja	さまざまなSyslogプラグインの統計。

en	Incoming
ja	受信

en	Stored
ja	格納されています

en	Messages
ja	メッセージ

en	Syslog plugin not installed/running
ja	Tholdプラグインがインストールされていない/実行中

en	System Panels
ja	イントロパネルパネル

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
ja	Cactiシステムのパフォーマンスに関する情報を提供するパネル。

en	Information
ja	インフォメーション

en	Various system information about the Cacti system itself.
ja	Cactiシステム自体に関するさまざまなシステム情報。

en	Administrative Alerts
ja	管理アラート

en	Extra admin notify panel for all users
ja	すべてのユーザーのための追加の管理者通知パネル

en	Boost Statistics
ja	統計を向上させる

en	Information about Cacti's performance boost process.
ja	Cactiのパフォーマンスブーストプロセスに関する情報。

en	24 Hour Extremes
ja	24時間の極値

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
ja	24時間のPollingExtremesのテーブル（最長のポーラー実行、ダウンホスト）

en	CPU Utilization
ja	CPU使用率

en	CPU utilization Graph (only Linux).
ja	CPU使用率

en	CPU Load:
ja	CPU負荷

en	This function is not implemented on Windows platforms
ja	この機能は、Windowsプラットフォームには実装されていません。

en	Avg CPU
ja	平均CPU

en	Max CPU
ja	最大CPU

en	Cacti Version:
ja	XML: Cacti バージョンが存在しません。

en	Poller Type:
ja	ポーラータイプ：

en	Spine
ja	背骨

en	Spine version:
ja	背骨のバージョン：

en	You are using incorrect spine version!
ja	あなたは間違った背骨のバージョンを使っています！

en	Poller Type:
ja	ポーラータイプ：

en	Running on:
ja	実行中

en	Overrun Warning
ja	オーバーラン警告

en	Timed Out
ja	タイムアウトしました

en	Other
ja	その他

en	Never Run
ja	決して走らない

en	Boost Status is: %s
ja	統計を向上させる

en	Processes/Frequency: %s / %s
ja	プロセス/周波数:%s/%s

en	Pending Records Threshold: %s
ja	保留中のブーストレコード：％s

en	Approximate Next Start Time: %s
ja	次の開始時間：％s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
ja	アーカイブブーストレコード：％s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
ja	現在のブーストテーブルサイズ：％s

en	Avg Bytes/Record: %s
ja	平均バイト/レコード：％s

en	Last run duration/updates: %s / %s
ja	最後の実行期間：％s

en	Poller Run
ja	ポーラー情報

en	Down Hosts
ja	ホスト

en	Triggered
ja	トリガーされた

en	Poller out. itms
ja	ポーラー出力項目％s：

en	48 Hour Extreme Polling
ja	24時間の極値

en	Long Running Poller
ja	ロングラン投票者

en	Max Device Down
ja	最大デバイスダウン

en	Max Thold Triggered
ja	発動した件

en	Poller Output Item
ja	ポーラー出力アイテム：％s

en	Failed Polls
ja	失敗したログイン

en	Threshold Panels
ja	しきい値

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
ja	CactiThresholdingプラグインに関する情報を提供するパネル。

en	Last Threshold Events
ja	しきい値

en	Threshold Plugin Latest Events
ja	しきい値

en	Threshold
ja	しきい値

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
ja	しきい値プラグイングラフ（すべて、トリガー、...）

en	Plugin Thold isn't installed or started
ja	Plugin Tholdがインストールされていないか、起動されていません

en	Without events yet
ja	まだイベントがなければ

en	Thresholds:
ja	しきい値

en	Thold plugin not installed/running
ja	Tholdプラグインがインストールされていない/実行中

en	Trigerred
ja	トリガーされた

en	Breached
ja	違反

en	Threshold Details
ja	しきい値

en	Thresholds
ja	しきい値

en	Breached:
ja	違反

en	Triggered:
ja	トリガーされた

en	You don't have permission to Thresholds
ja	許可がありません

en	Description
ja	説明

en	Top/Bottom 5 Panels
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
ja	Cactiデータ収集に関する情報トレンド情報を提供するパネル。

en	Bottom Ping
ja	ボトムPing

en	Devices with the worst ping response
ja	同じ説明を持つデバイス：％s

en	Bottom Availability
ja	有効性

en	Devices with the worst availability/reachability
ja	トップ5最悪の可用性

en	Bottom Polling Time
ja	ポーラー情報

en	Devices with the worst polling time
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Bottom Polling Ratio
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Devices with the worst polling ratio
ja	同じIPとポートを持つデバイス：％s

en	Current
ja	現在

en	Hostname
ja	ホスト名

en	Availability/Reachability
ja	可用性/到達可能性

en	Polling Time
ja	ポーラー情報

en	Ratio
ja	比率

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
ja	トップ5最悪の可用性

en	Availability
ja	有効性

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
ja	トップ5最悪のポーリング時間

en	Intropage Viewer
ja	イントロパネルパネル

en	Intropage Administration
ja	紹介ページのオプション

en	System Administration
ja	2. システム管理

en	Timespan Last 1 Hour
ja	過去2時間のアクティブユーザー：

en	Timespan Last %d Hours
ja	過去2時間のアクティブユーザー：

en	Timespan Last 1 Day
ja	過去 1 日の期間

en	%d Seconds
ja	%d 秒

en	%d Hours
ja	%d 時間

en	%d Day
ja	%d 日間