en	Intropage - Permission Denied
it	Intropage - autorizzazione negata

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
it	Uno o più pannelli sono stati rimossi a causa di autorizzazioni insufficienti. Contattare l'amministratore.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
it	È possibile disabilitare le righe sopra in Impostazioni -> Generale -> Nascondi cruscotto Cacti e utilizzare l'intera pagina per Intropage

en	Default
it	Predefinito

en	Hide red/yellow/green square notifications
it	Nascondi le notifiche quadrate rosse/gialle/verdi

en	Disable panel move/enable copy text from panel
it	Disabilita lo spostamento/abilita la copia del testo dal pannello

en	Actions ...
it	Azioni

en	Add New Dashboard
it	Aggiungi a Dashboard

en	Remove current dashboard
it	Rimuovere dal cruscotto

en	Number of lines - %d
it	Numero di controlli:

en	Refresh Now
it	Aggiorna ora

en	Refresh Disabled
it	Autorefresh Disabilitato

en	Refresh by Poller
it	Autorefresh Disabilitato

en	Refresh Every 1 Minute
it	Autorefresh 1 minuto

en	Refresh Every 5 Minutes
it	Autorefresh 5 Minuti

en	Refresh Every Hour
it	Ogni Ora

en	Important period - disabled
it	Periodo importante - disabilitato

en	Important period - 15 minutes
it	Periodo importante - 15 minuti

en	Important period - 1 hour
it	Periodo importante - 1 ora

en	Important period - 4 hours
it	Periodo importante - 4 ore

en	Important period - 1 day
it	Periodo importante - 1 giorno

en	Sort by Severity
it	Ordina per priorità del pannello

en	Sort by User Preference
it	Ordina per preferenza utente

en	Reload Panel Definitions
it	Ricarica pannello

en	Set Intropage as Default Login Page
it	Impostare l'intropage come pagina predefinita

en	Set graph as Default Login Page
it	Imposta il grafico come pagina predefinita

en	Display Intropage in Console
it	Impostare l'intropage come pagina predefinita

en	Display Intropage in Tab as Default Page
it	Impostare l'intropage come pagina predefinita

en	Less panels on a line
it	Meno pannelli su una linea

en	More panels on a line
it	Consentire pannello Top 5 Ping

en	Cancel sharing
it	Annullare la condivisione

en	Share this dashboard
it	Aggiungere al Panello

en	Share empty dashboard not allowed
it	Condivisione di dashboard vuote non consentita

en	Use shared dashboard
it	Rimuovere dal cruscotto

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
it	Impossibile utilizzare il dashboard condiviso: è stato raggiunto il limite del dashboard.

en	No shared dashboards
it	Aggiungi a Dashboard

en	Welcome to Intropage!
it	Pannelli introduttivi

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
it	Puoi aggiungere pannelli dashboard in due modi:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
it	Selezionare i pannelli preparati dal menu "Pannelli". Il pannello può essere disattivato. È dovuto alle autorizzazioni, chiedi all'amministratore

en	Add any Cacti Graph, use icon
it	Aggiungi qualsiasi grafico di cactus, usa l'icona

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
it	È possibile creare pannelli personalizzati. Maggiori informazioni nel file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
it	È possibile condividere i dashboard con altri utenti:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
it	utilizzare l'opzione "Condividi questa dashboard" nel menu Azioni - Ogni utente può utilizzarla come modello.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
it	È possibile utilizzare il dashboard condiviso utilizzando il menu Azioni:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
it	Usa dashboard condiviso (nome utente/dashboard) - Prepara lo stesso dashboard come condiviso ma con le tue autorizzazioni.

en	Customization:
it	Utilizzo della CPU

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
it	È possibile creare fino a 9 dashboard. Ogni dashboard può essere nominato, usa l'icona

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
it	Intopage può essere visualizzato nella console o in una scheda separata. È possibile modificarlo nel menu Azione

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
it	Se si desidera copiare il testo dal pannello, è necessario disabilitare la funzione di trascinamento della selezione, utilizzare l'icona

en	Panel Details
it	Mostra dettagli

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
it	Disattivare lo spostamento del pannello/attivare la copia del testo dal pannello

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
it	Abilita lo spostamento del pannello / Disabilita la copia del testo dal pannello

en	Show red/yellow/green square notifications
it	Mostra notifiche quadrate rosse/gialle/verdi

en	Error reading new data
it	Errore nella lettura di nuovi dati

en	Close
it	Chiudi

en	Dashboard has been removed
it	Il dashboard è stato rimosso

en	New Dashboard
it	Aggiungi a Dashboard

en	Dashboard has been added
it	Il dashboard è stato aggiunto

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
it	Impossibile aggiungere un grafico con intervallo di tempo ingrandito o personalizzato, modificando l'intervallo di tempo in Ultima mezz'ora

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
it	Libreria di pannelli Intropage Aggiornata da Libreria di pannelli

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
it	La dashboard è stata aggiunta, attendere alcuni cicli di poller per i dati

en	Error - trying share non-shared dashboard
it	Errore: tentativo di condivisione di dashboard non condiviso

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
it	Il pannello include una funzione di rendering ma non esiste.

en	The Panel does not have a render function.
it	Il pannello non ha una funzione di rendering.

en	Not Found
it	Non trovato

en	Panel not found
it	Pannello non trovato

en	Details Function does not exist.
it	Dettagli La funzione non esiste.

en	Panel Not Found
it	Pannello non trovato

en	[ Updates in %s ]
it	[ Aggiornamenti in %s ]

en	%s Sec
it	%s Sez

en	%s Seconds
it	%s Secondi

en	%s Min

en	%s Minutes
it	%s minuti

en	%s Hours
it	%s Ore

en	%s Hrs
it	%s Ore

en	%s Days
it	%s Giorni

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
it	Nessun dato presente. Forza l'aggiornamento o attendi il prossimo ciclo di Cacti Polling.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
it	Nessun dato presente. Questo pannello non consente gli aggiornamenti forzati. Dovrai aspettare fino a quando il Cacti's Poller per eseguire il controllo.

en	Disable panel
it	Disattivare il pannello

en	Reload Panel
it	Ricarica pannello

en	Show Details
it	Mostra dettagli

en	Loading data ...
it	Caricamento dati ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
it	Nessun dato trovato. O aspetta il prossimo controllo, o usa il Force Reload se disponibile.

en	Panels ...
it	Pannelli...

en	%s (no permission)
it	Non hai l'autorizzazione

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
it	Impossibile aggiungere al dashboard. Intervallo di tempo personalizzato.

en	Remove from Dashboard
it	Rimuovi dal panello

en	Add to Dashboard
it	Aggiungere al Panello

en	Dashboard Names
it	Nomi dashboard

en	Dashboard %s
it	Aggiungi a Dashboard

en	User Level Panel Update Frequencies
it	Pannelli di livello utente

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
it	Frequenze di aggiornamento del pannello di sistema (tutti gli utenti autorizzati)

en	Trend Update Frequencies
it	Frequenza di aggiornamento: %s

en	Intropage
it	Pannelli introduttivi

en	Normal User
it	Utente Normale

en	[edit: %s]
it	[modifica: %s]

en	System Level Panels
it	Pannelli a livello di sistema

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
it	Pannelli appropriati per l'accesso agli utenti amministrativi o avanzati e generalmente non applicabili agli utenti generici. I pannelli riguardano generalmente l'utilizzo complessivo del sistema.

en	User Level Panels
it	Pannelli di livello utente

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
it	Riquadri appropriati per l'accesso degli utenti generici. Le autorizzazioni sono limitate a ciò che l'utente corrente può visualizzare.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
it	È possibile consentire/disabilitare i pannelli per l'utente

en	Red Status
it	Stato

en	Yellow Status
it	Allarme giallo

en	Green Status
it	Stato

en	Display Settings
it	Visuale

en	Important things will be at the top
it	Le cose importanti saranno al top

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
it	Se selezionato Intropage visualizza per prima cosa informazioni importanti (errori, avvisi)

en	Display more panels on a line
it	Errori del display e avvertenze

en	For wide screen
it	Per schermo panoramico

en	Automatically Uninstall Panels
it	Disinstalla automaticamente i pannelli

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
it	Se un pannello è installato e il plug-in richiesto viene rimosso, disinstalla automaticamente anche il pannello

en	Automatic Page Refresh
it	Aggiornamento automatico della pagina

en	How often
it	Con quale frequenza

en	Automatically by poller
it	Automaticamente tramite poller

en	Never
it	Mai

en	Every Minute
it	Ogni minuto

en	Every %d Minutes
it	Ogni %d minuti

en	Every Hour
it	Ogni Ora

en	Important period
it	Periodo importante

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
it	Da oggi al passato. Influisce sulla colorazione delle righe, gli eventi più vecchi non verranno evidenziati, ma solo visualizzati

en	Disabled
it	Disabilitato

en	15 minutes
it	15 minuti

en	1 hour
it	1 ora

en	4 hours
it	4 ore

en	1 day
it	1 giorno

en	Number of panel lines
it	Numero di controlli:

en	How many lines in panel
it	Quante righe nel pannello

en	%d lines
it	%d linee

en	Trend Timespan
it	Tendenze

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
it	Per i grafici di tendenza, quale dovrebbe essere l'intervallo di tempo predefinito per tali grafici.

en	Poller Timeout
it	Info Poller

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
it	La quantità di tempo, in minuti, che il poller in background di Intropage può eseguire prima di essere interrotto e ucciso da Cacti.

en	%d Minute
it	%d Minuto

en	%d Minutes
it	%d Minuti

en	%d Hour
it	%d ora

en	Analyze Log - number of lines
it	Analizza log - numero di righe

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
it	Quante righe di log saranno analizzate. Un numero elevato può causare un lento caricamento della pagina

en	How often analyze DB
it	Quante volte analizzare DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
it	L'impollinatore dirige questo compito. Potrebbe causare un lungo periodo di scrutinio.

en	Every Day
it	Ogni giorno

en	Every Week
it	Ogni settimana

en	Every Month
it	Ogni mese

en	Analyze DB - Level of db check
it	Analizza DB - Livello di controllo db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
it	Veloce - No Controllare le righe per i collegamentiinformccert Veloce - controllare solo le tabelle non correttamente chiuseModificato - controllare le tabelle modificate dall'ultimo controlloMedio - con scansionerighe Estesa - file piene e tastiMedio ed esteso può causare un lento caricamento della pagina!

en	Quick

en	Fast
it	Veloce

en	Changed
it	Variata

en	Medium
it	Medio

en	Extended
it	Esteso

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
it	Controllo NTP (orario) - nome IP o DNS del server NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
it	Inserire il nome IP o DNS del server NTP

en	How often check NTP
it	Quanto spesso controllare NTP

en	DNS Check - Any DNS name
it	Controllo DNS: qualsiasi nome DNS

en	Insert DNS name for test
it	Inserire il nome IP o DNS del server NTP

en	How often check DNS
it	Quanto spesso controllare NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
it	Pannello informativo dell'amministratore sulle attività di manutenzione, dispositivi inattivi, ...

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
it	Se non è vuoto, il pannello sarà visualizzato in alto. È possibile utilizzare i tag html (b, i, i, ....).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
it	Prossimi giorni di avviso per il programma di manutenzione

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
it	Quanti giorni prima di un programma di manutenzione programmata deve essere visualizzato un avviso?

en	Never warn
it	Mai eseguito

en	When maintenance starts
it	Quando inizia la manutenzione

en	%d Day Before
it	%d giorno prima

en	%d Days Before
it	%d giorni prima

en	Network stats in
it	Statistiche di rete in

en	bytes or bits
it	byte o bit

en	Bytes
it	B

en	Bits
it	Bit

en	Alarm Settings
it	Settaggio Allarmi

en	Alarm DB check Aborted Clients
it	Il controllo del DB di allarme ha interrotto i client

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
it	Se si è verificato questo evento, attivare il colore di stato Normale, Avviso o Avviso selezionato.

en	Alarm Host with the same Description
it	Dispositivi con la stessa descrizione: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
it	Fonti di dati orfani: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
it	Uscita poller allarme non vuota

en	Alarm Bad indexes Data Source
it	Allarme Bad indicizza l'origine dati

en	Alarm Threshold logonly action
it	Azione di sola registrazione della soglia di allarme

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
it	Allarme quando la bulk_walk_size del dispositivo non è ottimizzata

en	Alarm Devices with the same IP/port
it	Dispositivi con lo stesso IP e la stessa porta: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
it	Dispositivi in più di un albero: %s

en	Alarm Device without a Tree
it	Dispositivi in più di un albero: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
it	Ospiti con comunità pubblica/privata predefinita: %s

en	Alarm Device without Monitoring
it	Dispositivi con lo stesso IP e la stessa porta: %s

en	Alarm Device without Graph
it	Dispositivi con lo stesso IP e la stessa porta: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
it	Consentire il pannello Top 5 peggior tempo di polling

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
it	I tempi di polling al di sopra di queste soglie attiveranno un colore di stato di avviso o avviso.

en	5s / 10s Yellow / Red
it	5s / 10s Giallo / Rosso

en	10s / 20s Yellow / Red
it	Rosso/giallo anni '40/20

en	20s / 40s Yellow / Red
it	20s/10s rosso/giallo

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
it	Allarme rosso/giallo non riuscito/tutti i rapporti

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
it	Rapporto tra i controlli di disponibilità non riusciti e i controlli riusciti da attivare come colore di stato di avviso o avviso.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
it	0,1/0,2 rosso/giallo

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
it	0.2 / 0.4 Giallo / Rosso

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
it	0.5 / 0.5++ Giallo / Rosso

en	Alarm Red/Yellow Ping
it	Allarme ping rosso/giallo

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
it	La latenza del ping al di sopra di questi livelli attiverà un colore di stato di avviso o di avviso.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
it	10ms / 20ms Giallo / Rosso

en	20ms / 50ms Yellow / Red
it	20ms / 50ms Giallo / Rosso

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
it	100/200+ms rosso/giallo

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
it	Top5 peggiore disponibilità

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
it	La disponibilità al di sotto di questi livelli attiverà un colore di stato giallo o rosso.

en	Yellow / Red
it	Giallo / Rosso

en	Alerts
it	Avvisi

en	Panels that provide alerting.
it	Pannelli che forniscono avvisi.

en	Host alerts
it	Nome Host

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
it	Avvisi dell'host (attivo/inattivo/ripristino) negli ultimi 30 minuti

en	Date
it	Data

en	Host

en	State
it	Stato

en	More records, use detail window
it	Altri record, usa la finestra dei dettagli

en	Waiting for data
it	Attesa dei dati

en	You don't have permissions to any hosts
it	Non hai l'autorizzazione

en	Analysis Panels
it	Abilita/disabilita i pannelli

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
it	Pannelli che analizzano il comportamento attuale di Cacti e dei suoi plugin.

en	Analyze Logins
it	Consentire gli accessi Analayse pannello Analayse

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
it	Analizza gli ultimi numerosi accessi Cacti per tendenze ed errori.

en	Analyze Logs
it	Analizzare il log dei cactus

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
it	Cerca gli errori comuni nel file di registro di Cacti che dovrebbero essere motivo di preoccupazione.

en	Database Checks
it	Controllo database

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
it	Analizza il database MySQL/MariaDB per errori comuni. Si noti che questo processo potrebbe richiedere molto tempo su sistemi molto grandi.

en	Analyze Cacti Objects
it	Analizzare il log dei cactus

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
it	Analizza alberi, grafici, host, ...

en	Analyze DS stats
it	Consentire pannello Analayse Database

en	Analyze data source stats
it	Consentire pannello Analayse Database

en	Username
it	Nome utente

en	IP Address
it	Indirizzo IP

en	Status
it	Stato

en	Failed
it	Fallito

en	Success - Login
it	Successo - Accesso

en	Success - Token
it	Successo - Gettone

en	Total Failed Logins: %s
it	Accesso non riuscito

en	None
it	Nessuno

en	Active Users in Last Hour:
it	Utenti attivi nell'ultima ora:

en	Log file not accessible or empty
it	File di log non accessibile o vuoto

en	Analyze last %s log lines:
it	Accesso non riuscito

en	Errors:
it	Errori

en	Warnings:
it	Avvertenze

en	Log Size: Larger than 2GB
it	è più grande di 2GB

en	Log Size: OK
it	Dimensione registro OK

en	Log Size: Quite Large
it	La dimensione del tronco è abbastanza grande

en	Log Size:
it	Dimensione registro

en	Last log lines:
it	Ultimi 10 accessi

en	Skipping DB tables checks. Database too large
it	Ignorare i controlli delle tabelle DB. Database troppo grande

en	Table %s status %s
it	Stato della tabella %s %s

en	DB: Problems
it	Problema DB

en	DB: OK
it	DB: Va bene

en	Max connection reached: %s / %s
it	Connessione massima raggiunta: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
it	È possibile aumentare la connessione massima tramite gli strumenti della riga di comando o in modo permanente nel file di configurazione

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
it	Errori di connessione - prova a riavviare il servizio SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
it	Client/connessioni interrotti: %s - controlla i log.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
it	Client/connessioni interrotti - Eseguire 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' o ' log_error_verbosity = 1;' (dipende dalla versione di MySQL/MariaDB) dalla CLI di mysql e impostare in server.cnf su silence.

en	Connection errors: %s
it	Errori di connessione: %s

en	Damaged tables: %s
it	Tavoli danneggiati: %s

en	You should run check and repair table commands
it	È necessario eseguire i comandi di controllo e riparazione della tabella

en	Memory tables: %s
it	Tabelle di memoria: %s

en	All tables: %s
it	Tutte le tabelle: %s

en	N/A

en	Devices with the same IP and port: %s
it	Dispositivi con lo stesso IP e la stessa porta: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
it	Dispositivi Bulk Walk Size non ottimizzati: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
it	Si prega di dare un'occhiata al parametro del dispositivo "Bulk Walk Maximum Repetitions". È possibile migliorare le prestazioni del poller

en	Reindex last run
it	Reindicizzare l'ultima esecuzione

en	RRD Checker last run
it	Ultima esecuzione di RRD Checker

en	RRD Cleaner last run
it	RRD Cleaner ultima esecuzione

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
it	Si consiglia di eseguire questo strumento almeno occasionalmente

en	%s: not run yet
it	%s: non ancora eseguito

en	Orphaned Data Sources: %s
it	Fonti di dati orfani: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
it	Fonte dati - indici negativi: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
it	Mantieni avviso/avviso di solo accesso: %s

en	Devices with the same description: %s
it	Dispositivi con la stessa descrizione: %s

en	Devices in more than one tree: %s
it	Dispositivi in più di un albero: %s

en	Devices without graphs: %s
it	Ospiti senza grafici: %s

en	Devices without tree: %s
it	Ospiti senza albero: %s

en	Devices with default public/private community: %s
it	Ospiti con comunità pubblica/privata predefinita: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
it	Plugin Monitor - Host non monitorati: %s

en	Found %s problems
it	Trovato %s problemi

en	Everything OK
it	Tutto OK

en	DS stats:
it	Statistiche DS:

en	Panel needs DS stats enabled.
it	Il pannello richiede l'abilitazione delle statistiche DS.

en	DS all records
it	DS tutti i record

en	DS null records
it	Record Null DS

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
it	Analizza i dettagli del registro dei cactus [Avvisi/Errori]

en	Errors
it	Errori

en	Warnings
it	Avvertenze

en	WARNING: File is Larger than 2GB
it	è più grande di 2GB

en	Log Size
it	Dimensione registro

en	Analyze Logins Detail
it	Analizza log - numero di righe

en	User
it	Utente

en	Result
it	Risultato

en	Active Users in Last 2 Hours:
it	Utenti attivi nelle ultime 2 ore:

en	No Active Users
it	Utenti Attivi

en	View Full User Log
it	Visualizza il registro utente completo

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
it	Analizzare l'albero/ospitante/grafo

en	Devices with the same IP and port - %s
it	Dispositivi con lo stesso IP e la stessa porta %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
it	Dispositivi Bulk Walk Size non ottimizzati - %s

en	Data maintenance
it	Quando inizia la manutenzione

en	Orphaned Data Sources - %s
it	Fonti di dati orfani %s

en	Datasources with bad indexes - %s
it	Fonte dati - indici negativi %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
it	Mantieni avviso/avviso di solo accesso - %s:

en	Devices with the same description - %s
it	Dispositivi con la stessa descrizione %s

en	Devices in more than one tree - %s
it	Dispositivi in più di un albero %s

en	Devices without Graphs - %s
it	Ospiti senza grafici %s

en	Devices without tree - %s
it	Ospiti senza albero %s

en	Devices with default public/private community - %s
it	Ospiti con comunità pubblica/privata predefinita %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
it	Plugin Monitor - Host non monitorati %s

en	The busiest
it	Il più affollato

en	Panels that finds the busiest hosts.
it	Pannelli che trovano gli host più impegnati.

en	Busiest CPU
it	CPU più occupata

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
it	Dispositivi con lo stesso IP e la stessa porta: %s

en	Busiest ucd/net - Load
it	Più trafficato ucd/net - Carico

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
it	Dispositivi con la stessa descrizione: %s

en	Busiest Hard Drive Space
it	Spazio sul disco rigido più occupato

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
it	Dispositivi con il massimo spazio su disco rigido utilizzato (MIB host)

en	Busiest uptime
it	Tempo di attività più intenso

en	Devices with the highest uptime
it	Top5 peggior tempo di sondaggio

en	Busiest Interface in/out traffic
it	Traffico di ingresso/uscita dell'interfaccia più trafficato

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
it	Top5 peggior tempo di sondaggio

en	Busiest Interface error
it	Errore dell'interfaccia più occupata

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
it	Dispositivi con il maggior numero di errori/scarti (interfaccia)

en	Busiest Interface utilization
it	Utilizzo dell'interfaccia più occupato

en	Ports with the highest interface utilization
it	Porte con il più alto utilizzo dell'interfaccia

en	Please enable and configure DS stats
it	Abilita e configura le statistiche DS

en	Ask admin to enable DS stats
it	Chiedi all'amministratore di abilitare le statistiche di DS

en	Average
it	Media

en	Peak
it	Picco

en	Average of all allowed DS
it	Media di tutti i DS consentiti

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
it	In attesa di dati o non si dispone dell'autorizzazione per nessun dispositivo con questo modello.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
it	Non hai l'autorizzazione

en	Uptime
it	Tempo di attività

en	Average of all allowed hosts
it	Media di tutti gli host consentiti

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
it	Non hai l'autorizzazione

en	Direction
it	Direzione

en	Time interval last 5 minutes
it	Intervallo di tempo ultimo 5 minuti

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
it	Utilizzo della CPU MIB host 30 più occupato (ultima ora)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
it	Installa il plug-in TopX per ulteriori statistiche DS

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
it	Carico più trafficato 30 ucd/net (ultima ora)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
it	Spazio su disco rigido MIB host 30 più occupato (ultima ora)

en	Busiest traffic (in+out)
it	Traffico più intenso (in entrata + in uscita)

en	Busiest interface utilization
it	Utilizzo dell'interfaccia più intenso

en	Graphical Panels
it	Pannelli introduttivi

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
it	Pannelli che forniscono informazioni su Cacti e sui suoi plugin in modo grafico.

en	Data Sources
it	Fonte Dati

en	Graph of Data Sources
it	Consentire la fonte dati del grafico del pannello

en	Device Templates
it	Modelli del dispositivo

en	Graph of Device Templates
it	Modelli del dispositivo

en	Devices by Status
it	Modelli del dispositivo

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
it	Grafico dei dispositivi per stato (su, giù,...)

en	Datasources:
it	Fonti di dati

en	Device Templates:
it	Modelli del dispositivo

en	Devices:
it	Nessuna periferica

en	Down
it	Giù

en	Recovering
it	Recupero in corso

en	Data Type
it	Tipo data

en	Total
it	Totale

en	No untemplated datasources found
it	Non sono state trovate fonti di dati non temperate

en	Devices
it	Dispositivi

en	Device Count
it	Dispositivo massimo giù

en	All
it	Tutti

en	Up
it	Su

en	Template Name
it	Nome del Modello

en	Total Devices
it	Dispositivi totali

en	No device templates found
it	Nessun modello di dispositivo trovato

en	MacTrack Panels
it	Siti Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
it	Pannelli che forniscono informazioni sui plugin MacTrack di Cacti.

en	MacTrack Plugin
it	Consentire pannello MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
it	Varie raccolte di MacTrack e statistiche del sito.

en	MacTrack Sites
it	Siti Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
it	Varie statistiche del sito MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
it	Mactrack plugin non installato/in esecuzione

en	All: %s
it	Tutti: %s

en	Up: %s
it	Su: %s

en	Down: %s
it	Giù: %s

en	Error: %s
it	Errore: %s

en	Unknown: %s
it	Sconosciuto: %s

en	Disabled: %s
it	Disabili: %s

en	MacTrack
it	Mactrack

en	Error
it	Errore

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	You don't have plugin permission
it	Non hai l'autorizzazione

en	Site
it	Sito

en	IPs
it	IP

en	Ports
it	Porte

en	Ports up
it	Porte su

en	MACs
it	MAC

en	Device Errors
it	Errori periferica

en	No mactrack sites found
it	Nessun sito mactrack trovato

en	Miscellaneous Panels
it	Pannelli vari

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
it	Pannelli che generalizzavano dati non categorizzati su Cacti's.

en	NTP/DNS Status
it	Stato NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
it	Controllo dell'orologio del tuo sistema Cacti per la deriva da una linea di base nota.

en	Maint Plugin Details
it	Mostra dettagli

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
it	Mantieni i dettagli del plug-in sui programmi imminenti

en	Webseer Details
it	Mostra dettagli

en	Plugin webseer URL Service Check Details
it	Plugin webseer URL Service Check Dettagli

en	Servcheck plugin Details
it	Plugin Webseer - Dettagli

en	Plugin ServCheck Details
it	Plugin webseer URL Service Check Dettagli

en	No NTP server configured
it	Nessun server NTP configurato

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
it	Nessun server NTP configurato

en	Failed to get NTP time from %s
it	Impossibile ottenere il tempo NTP DA $ntp_server

en	Please check time as it is off by more
it	Si prega di controllare l'ora in quanto è disattivata di più

en	than %s seconds from NTP server %s.
it	di %s secondi dal server NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
it	L'ora locale è uguale al server NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
it	Impossibile contattare il server NTP indicato.Controllare la propria configurazione

en	Please check your configuration.
it	Si prega di controllare la configurazione.

en	No DNS hostname configured
it	Nessun server NTP configurato

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
it	Nessun server NTP configurato

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
it	Il nome host DNS (%s) si risolve correttamente.

en	DNS resolv time: %s ms
it	Tempo di risoluzione DNS: %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
it	Risoluzione del nome host DNS (%s) non riuscita.

en	Maint plugin is not installed/enabled
it	Mactrack plugin non installato/in esecuzione

en	Plugin Webseer isn't installed or started
it	Il plugin Thold non è installato o avviato

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
it	Il plugin Webseer non è più supportato, utilizzare invece il plugin servcheck

en	Number of checks (all/disabled):
it	Numero di controlli:

en	Status (up/down):
it	Ospiti giù

en	Last log messages
it	Ultimi messaggi di log

en	URL

en	HTTP code
it	Codice HTTP

en	OK

en	Webseer Plugin - Details
it	Plugin Webseer - Dettagli

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
it	Il plugin Thold non è installato o avviato

en	Status (ok/error):
it	Ospiti giù

en	Last log records
it	Record dell'ultimo log

en	Test

en	Type
it	Tipo

en	Servcheck Plugin - Details
it	Plugin Webseer - Dettagli

en	Poller Panels
it	Consentire statistiche Poller pannello

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
it	Pannelli che forniscono informazioni sul processo di polling di Cacti.

en	Poller Information
it	Info Poller

en	Various information about your Cacti poller.
it	Varie informazioni sul tuo poller Cacti.

en	Poller Statistics
it	Consentire statistiche Poller pannello

en	Various Cacti poller statistics.
it	Varie statistiche sui sondaggi di cactus.

en	Poller Output Items
it	Voci di uscita Poller: %s

en	ID

en	Name
it	Nome

en	Total Time
it	Tempo Totale

en	New/Idle
it	Nuovo/Idle

en	Running
it	Corsa

en	Idle

en	Unkn/down
it	Scollegare/abbassare

en	%s Secs
it	%s Sec

en	(ok)

en	(all)
it	(tutti)

en	ID:

en	Seconds
it	Secondi

en	Poller Details
it	Consentire statistiche Poller pannello

en	Average Time
it	Tempo medio

en	Max Time
it	Tempo massimo di anticipo

en	Poller output items
it	Poller output items %s:

en	Items
it	Elementi

en	Syslog Panels
it	Ricarica pannello

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
it	Pannelli che forniscono informazioni sull'elaborazione dei messaggi Syslog di Cacti.

en	Syslog Details
it	Mostra dettagli

en	Various Syslog Plugin statistics.
it	Varie statistiche del plug-in Syslog.

en	Incoming
it	In ingresso

en	Stored
it	Memorizzato

en	Messages
it	Messaggi

en	Syslog plugin not installed/running
it	Thold plugin non installato / in esecuzione

en	System Panels
it	Pannelli introduttivi

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
it	Pannelli che forniscono informazioni sulle prestazioni del sistema Cacti.

en	Information
it	Informazioni

en	Various system information about the Cacti system itself.
it	Varie informazioni di sistema sul sistema Cacti stesso.

en	Administrative Alerts
it	Avvisi amministrativi

en	Extra admin notify panel for all users
it	Pannello di notifica dell'amministratore aggiuntivo per tutti gli utenti

en	Boost Statistics
it	Statistiche Boost

en	Information about Cacti's performance boost process.
it	Informazioni sul processo di aumento delle prestazioni di Cacti.

en	24 Hour Extremes
it	Estremità di 24 ore

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
it	Tabella con 24 ore di Polling Extremes (selezione polling più lunga, host inattivi)

en	CPU Utilization
it	Utilizzo della CPU

en	CPU utilization Graph (only Linux).
it	Utilizzo della CPU

en	CPU Load:
it	Carico della CPU

en	This function is not implemented on Windows platforms
it	Questa funzione non è implementata su piattaforme Windows

en	Avg CPU
it	Media CPU

en	Max CPU
it	CPU massima

en	Cacti Version:
it	Versione Cacti

en	Poller Type:
it	Tipo Poller:

en	Spine
it	Spina

en	Spine version:
it	Versione per la colonna vertebrale

en	You are using incorrect spine version!
it	Si sta utilizzando la versione errata della colonna vertebrale!

en	Poller Type:
it	Tipo Poller

en	Running on:
it	Continua a correre

en	Overrun Warning
it	Avviso di superamento

en	Timed Out
it	Scaduto

en	Other
it	Altro

en	Never Run
it	Mai eseguito

en	Boost Status is: %s
it	Statistiche Boost

en	Processes/Frequency: %s / %s
it	Processi/Frequenza: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
it	In attesa di Boost Records: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
it	Ora di inizio successivo: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
it	Archiviato Boost Records: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
it	Tabella(i) di incremento della corrente Dimensione: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
it	Media Bytes/Registrazione: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
it	Durata dell'ultima corsa: %s

en	Poller Run
it	Info Poller

en	Down Hosts
it	Hosts

en	Triggered
it	innescato

en	Poller out. itms
it	Poller output items %s:

en	48 Hour Extreme Polling
it	Estremità di 24 ore

en	Long Running Poller
it	Poller a lungo termine

en	Max Device Down
it	Dispositivo massimo giù

en	Max Thold Triggered
it	I Tholds innescato

en	Poller Output Item
it	Voci di uscita Poller: %s

en	Failed Polls
it	Accesso non riuscito

en	Threshold Panels
it	Soglie

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
it	Pannelli che forniscono informazioni su Cacti Thresholding Plugin.

en	Last Threshold Events
it	Soglie

en	Threshold Plugin Latest Events
it	Soglie

en	Threshold
it	Soglia

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
it	Grafico del plug-in di soglia (tutti, con trigger, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
it	Il plugin Thold non è installato o avviato

en	Without events yet
it	Senza eventi

en	Thresholds:
it	Soglie

en	Thold plugin not installed/running
it	Thold plugin non installato / in esecuzione

en	Trigerred
it	innescato

en	Breached
it	Infranto

en	Threshold Details
it	Soglie

en	Thresholds
it	Soglie

en	Breached:
it	Infranto

en	Triggered:
it	innescato

en	You don't have permission to Thresholds
it	Non hai l'autorizzazione

en	Description
it	Descrizione

en	Top/Bottom 5 Panels
it	Top5 peggior tempo di sondaggio

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
it	Pannelli che forniscono informazioni sull'andamento delle informazioni sulla raccolta dei dati di Cacti.

en	Bottom Ping
it	Ping inferiore

en	Devices with the worst ping response
it	Dispositivi con la stessa descrizione: %s

en	Bottom Availability
it	Disponibilità

en	Devices with the worst availability/reachability
it	Top5 peggiore disponibilità

en	Bottom Polling Time
it	Info Poller

en	Devices with the worst polling time
it	Top5 peggior tempo di sondaggio

en	Bottom Polling Ratio
it	Top5 peggior tempo di sondaggio

en	Devices with the worst polling ratio
it	Dispositivi con lo stesso IP e la stessa porta: %s

en	Current
it	Attuale

en	Hostname
it	Nome Host

en	Availability/Reachability
it	Disponibilità/Raggiungibilità

en	Polling Time
it	Info Poller

en	Ratio
it	Rapporto

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
it	Top5 peggior tempo di sondaggio

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
it	Top5 peggiore disponibilità

en	Availability
it	Disponibilità

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
it	Top5 peggior tempo di sondaggio

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
it	Top5 peggior tempo di sondaggio

en	Intropage Viewer
it	Pannelli introduttivi

en	Intropage Administration
it	Opzioni della pagina introduttiva

en	System Administration
it	Amministrazione di sistema

en	Timespan Last 1 Hour
it	Utenti attivi nelle ultime 2 ore:

en	Timespan Last %d Hours
it	Utenti attivi nelle ultime 2 ore:

en	Timespan Last 1 Day
it	Timespan Ultimo 1 Giorno

en	%d Seconds
it	%d Secondi

en	%d Hours
it	%d Ore

en	%d Day
it	%d Giorno