en	Intropage - Permission Denied
hi	परिचय - अनुमति से इनकार किया

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
hi	आप सेटिंग्स में ऊपर की पंक्तियों को अक्षम कर सकते हैं -> सामान्य -> कैक्टि डैशबोर्ड को छुपाएं और इंट्रापेज के लिए पूरे पृष्ठ का उपयोग करें

en	Disable panel move/enable copy text from panel
hi	पैनल से पैनल मूव / सक्षम पाठ अक्षम करें

en	Actions ...
hi	कार्रवाइयाँ

en	Add New Dashboard
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Remove current dashboard
hi	डैशबोर्ड से निकालें

en	Number of lines - %d
hi	चेक की संख्या:

en	Refresh Now
hi	अब ताज़ा करें

en	Refresh Disabled
hi	ऑटोरफ्रेश अक्षम

en	Refresh by Poller
hi	ऑटोरफ्रेश अक्षम

en	Refresh Every 1 Minute
hi	ऑटोरफ्रेश 1 मिनट

en	Refresh Every 5 Minutes
hi	ऑटोरफ्रेश 5 मिनट

en	Refresh Every Hour
hi	प्रत्येक घंटे

en	Sort by Severity
hi	पैनल प्राथमिकता द्वारा क्रमबद्ध करें

en	Sort by User Preference
hi	उपयोगकर्ता वरीयता के आधार पर छाँटें

en	Reload Panel Definitions
hi	रीलोड पैनल

en	Set Intropage as Default Login Page
hi	डिफ़ॉल्ट पृष्ठ के रूप में इंट्रोपेज सेट करें

en	Set graph as Default Login Page
hi	डिफ़ॉल्ट पृष्ठ के रूप में ग्राफ सेट करें

en	Display Intropage in Console
hi	डिफ़ॉल्ट पृष्ठ के रूप में इंट्रोपेज सेट करें

en	Display Intropage in Tab as Default Page
hi	डिफ़ॉल्ट पृष्ठ के रूप में इंट्रोपेज सेट करें

en	More panels on a line
hi	पैनल टॉप 5 पिंग की अनुमति दें

en	Share this dashboard
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Use shared dashboard
hi	डैशबोर्ड से निकालें

en	No shared dashboards
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Welcome to Intropage!
hi	इंट्रापेज पैनल

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
hi	आप डैशबोर्ड पैनल को दो तरह से जोड़ सकते हैं:

en	Customization:
hi	सीपीयू का उपयोग

en	Panel Details
hi	प्रदर्शन का विवरण

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
hi	पैनल मूव करें / कॉपी टेक्स्ट पैनल से सक्षम करें

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
hi	पैनल से पैनल मूव / डिसेबल कॉपी टेक्स्ट को सक्षम करें

en	Error reading new data
hi	नया डेटा पढ़ने में त्रुटि

en	Dashboard has been removed
hi	डैशबोर्ड हटा दिया गया है

en	New Dashboard
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Dashboard has been added
hi	डैशबोर्ड जोड़ा गया है

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
hi	ज़ूम किए गए या कस्टम टाइमपेन्ड ग्राफ़ को नहीं जोड़ सकते, टाइमपैन को पिछले आधे घंटे में बदल सकते हैं

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
hi	पैनल में एक रेंडर फ़ंक्शन शामिल है लेकिन यह मौजूद नहीं है।

en	The Panel does not have a render function.
hi	पैनल में रेंडर फ़ंक्शन नहीं है।

en	Panel not found
hi	पैनल नहीं मिला

en	Details Function does not exist.
hi	विवरण फ़ंक्शन मौजूद नहीं है।

en	Panel Not Found
hi	पैनल नहीं मिला

en	[ Updates in %s ]
hi	[ में अपडेट %s ]

en	%s Sec
hi	%s सेकंड

en	%s Seconds
hi	%s सेकंड

en	%s Min
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	%s Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	%s Hours
hi	%s घंटे

en	%s Hrs
hi	%s घंटे

en	%s Days
hi	%s दिन

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
hi	कोई डेटा मौजूद नहीं है। या तो फोर्स अपडेट करें, या अगले कैक्टि पोलिंग चक्र की प्रतीक्षा करें।

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
hi	कोई डेटा मौजूद नहीं है। यह पैनल जबरन अद्यतन की अनुमति नहीं देता है। आपको कैक्टि के पोलर के चेक करने के लिए इंतजार करना होगा।

en	Disable panel
hi	पैनल अक्षम करें

en	Reload Panel
hi	रीलोड पैनल

en	Loading data ...
hi	डेटा लोड हो रहा है ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
hi	डाटा प्राप्त नहीं हुआ। या तो अगले चेक की प्रतीक्षा करें, या यदि उपलब्ध हो तो फ़ोर्स रीलोड का उपयोग करें।

en	Panels ...
hi	पैनल...

en	%s (no permission)
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
hi	डैशबोर्ड में नहीं जोड़ा जा सकता. कस्टम समय अवधि।

en	Remove from Dashboard
hi	डैशबोर्ड से निकालें

en	Add to Dashboard
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Dashboard Names
hi	डैशबोर्ड नाम

en	Dashboard %s
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	User Level Panel Update Frequencies
hi	उपयोगकर्ता स्तर के पैनल

en	Trend Update Frequencies
hi	अद्यतन आवृत्ति: %s

en	Intropage
hi	इंट्रापेज पैनल

en	System Level Panels
hi	सिस्टम स्तर पैनल

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
hi	पैनल जो प्रशासनिक या बिजली उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और आम तौर पर सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए लागू नहीं होते हैं। पैनल आमतौर पर समग्र सिस्टम उपयोग के बारे में होते हैं।

en	User Level Panels
hi	उपयोगकर्ता स्तर के पैनल

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
hi	पैनल जो सामान्य उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। अनुमतियाँ वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा देखी जा सकने वाली चीज़ों तक सीमित हैं।

en	You can Allow/Disallow Panels for User
hi	आप उपयोगकर्ता के लिए पैनलों को अनुमति/अस्वीकार कर सकते हैं

en	Red Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Yellow Status
hi	पीला अलार्म

en	Green Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Display Settings
hi	प्रदर्शन सेटिंग्स

en	Important things will be at the top
hi	महत्वपूर्ण चीजें शीर्ष पर होंगी

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
hi	यदि जाँच की गई इंट्रॉज महत्वपूर्ण (त्रुटियों, चेतावनियों) को पहले प्रदर्शित करता है

en	Display more panels on a line
hi	त्रुटियां और चेतावनी प्रदर्शित करें

en	Automatically Uninstall Panels
hi	पैनलों को स्वचालित रूप से अनइंस्टॉल करें

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
hi	यदि कोई पैनल स्थापित है और आवश्यक प्लगइन हटा दिया गया है, तो स्वचालित रूप से पैनल को भी अनइंस्टॉल कर दें

en	Automatic Page Refresh
hi	स्वचालित ताज़ा पृष्ठ

en	How often
hi	कितनी बार

en	Automatically by poller
hi	पोलर द्वारा स्वचालित रूप से

en	Every %d Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	Every Hour
hi	प्रत्येक घंटे

en	15 minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	1 hour
hi	1 घंटा

en	4 hours
hi	4 घंटे

en	1 day
hi	1 दिन

en	Number of panel lines
hi	चेक की संख्या:

en	Trend Timespan
hi	रुझान

en	Poller Timeout
hi	पोल जानकारी

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
hi	समय की मात्रा, मिनटों में, कैक्टि द्वारा बाधित और मारे जाने से पहले इंट्रोपेज बैकग्राउंड पोलर चल सकता है।

en	%d Minute
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	%d Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	%d Hour
hi	%d घंटा

en	Analyze Log - number of lines
hi	लॉग का विश्लेषण करें - लाइनों की संख्या

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
hi	लॉग की कितनी लाइनों का विश्लेषण किया जाएगा। बड़ी संख्या में धीमा पृष्ठ लोड हो सकता है

en	How often analyze DB
hi	कितनी बार DB का विश्लेषण करें

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
hi	पोलर इस कार्य को चलाता है। यह लंबे समय तक मतदाता चलाने का कारण बन सकता है।

en	Every Day
hi	हर रोज

en	Every Week
hi	प्रति सप्ताह

en	Every Month
hi	हर महीने

en	Analyze DB - Level of db check
hi	DB का विश्लेषण करें - db जाँच का स्तर

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
hi	त्वरित - inforccert लिंक के लिए कोई चेक पंक्तियाँ नहीं फास्ट - केवल ठीक से बंद तालिकाओं की जांच न करें परिवर्तित - अंतिम जांच से चेक टेबल बदल गए मध्यम - पंक्तियों के साथ स्कैन विस्तारित - पूर्ण पंक्तियाँ और कुंजियाँ मध्यम और विस्तारित धीमा पृष्ठ लोड का कारण हो सकता है!

en	How often check NTP
hi	कितनी बार NTP देखें

en	How often check DNS
hi	कितनी बार NTP देखें

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
hi	रखरखाव कार्यों, डाउन डिवाइसेज़ के बारे में व्यवस्थापक जानकारी पैनल, ।।

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
hi	यदि खाली नहीं है, तो पैनल शीर्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा। आप html टैग (b, i, ...) का उपयोग कर सकते हैं।

en	Never warn
hi	कभी मत दौडना

en	When maintenance starts
hi	जब रखरखाव शुरू होता है

en	%d Day Before
hi	% द डे से पहले

en	%d Days Before
hi	% d दिन पहले

en	Alarm Settings
hi	प्रदर्शन सेटिंग्स

en	Alarm DB check Aborted Clients
hi	अलार्म डीबी चेक निरस्त क्लाइंट

en	Alarm Host with the same Description
hi	समान विवरण वाले उपकरण: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
hi	अनाथ डेटा स्रोत: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
hi	अलार्म गैर-खाली पोलर आउटपुट

en	Alarm Bad indexes Data Source
hi	अलार्म खराब इंडेक्स डेटा स्रोत

en	Alarm Threshold logonly action
hi	अलार्म थर्सहोल्ड लॉगऑनली कार्रवाई

en	Alarm Devices with the same IP/port
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
hi	एक से अधिक पेड़ में उपकरण: %s

en	Alarm Device without a Tree
hi	एक से अधिक पेड़ में उपकरण: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
hi	डिफ़ॉल्ट सार्वजनिक / निजी समुदाय के साथ होस्ट: %s

en	Alarm Device without Monitoring
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Alarm Device without Graph
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
hi	पैनल शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान समय की अनुमति दें

en	10s / 20s Yellow / Red
hi	40s/20s लाल/पीला

en	20s / 40s Yellow / Red
hi	20s/10s लाल/पीला

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
hi	अलार्म लाल/पीला विफल/सभी अनुपात

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
hi	0.1/0.2 लाल/पीला

en	Alarm Red/Yellow Ping
hi	अलार्म लाल/पीला पिंग

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
hi	100/200+ms लाल/पीला

en	Host alerts
hi	होस्टनांऽ

en	Waiting for data
hi	डाटा का इंतजार है

en	You don't have permissions to any hosts
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Analysis Panels
hi	पैनलों को सक्षम / अक्षम करें

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
hi	पैनल जो कैक्टि और उसके प्लगइन्स के वर्तमान व्यवहार का विश्लेषण करते हैं।

en	Analyze Logins
hi	पैनल एनालाइज लॉगिन की अनुमति दें

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
hi	प्रवृत्तियों और त्रुटियों के लिए पिछले कई कैक्टि लॉगिन का विश्लेषण करें।

en	Analyze Logs
hi	कैक्टि लॉग का विश्लेषण करें

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
hi	कैक्टि की लॉग फ़ाइल में सामान्य त्रुटियों की तलाश करें जो चिंता का कारण होनी चाहिए।

en	Database Checks
hi	डेटाबेस की जाँच

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
hi	सामान्य त्रुटियों के लिए MySQL/MariaDB डेटाबेस का विश्लेषण करें। ध्यान दें कि इस प्रक्रिया में बहुत बड़े सिस्टम पर लंबा समय लग सकता है।

en	Analyze Cacti Objects
hi	कैक्टि लॉग का विश्लेषण करें

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
hi	पेड़ों, रेखांकन, मेजबानों का विश्लेषण करें, ...

en	Analyze DS stats
hi	पैनल एनालायस डेटाबेस की अनुमति दें

en	Analyze data source stats
hi	पैनल एनालायस डेटाबेस की अनुमति दें

en	Success - Login
hi	सफलता - लॉगिन

en	Success - Token
hi	सफलता - टोकन

en	Total Failed Logins: %s
hi	लॉग किए गए विफल

en	Active Users in Last Hour:
hi	अंतिम घंटे में सक्रिय उपयोगकर्ता:

en	Log file not accessible or empty
hi	लॉग फ़ाइल सुलभ या खाली नहीं

en	Analyze last %s log lines:
hi	लॉग किए गए विफल

en	Errors:
hi	गल्तियां

en	Warnings:
hi	चेतावनियां

en	Log Size: Larger than 2GB
hi	फ़ाइल 2GB से बड़ी है

en	Log Size: OK
hi	लॉग आकार ठीक है

en	Log Size: Quite Large
hi	लॉग का आकार काफी बड़ा है

en	Log Size:
hi	लॉग आकार

en	Last log lines:
hi	अंतिम 10 लॉगिन

en	Table %s status %s
hi	तालिका %s स्थिति %s

en	DB: Problems
hi	DB समस्या

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
hi	कनेक्शन त्रुटियां - SQL सेवा को पुनरारंभ करने का प्रयास करें।

en	Aborted clients/connects: %s
hi	निरस्त क्लाइंट/कनेक्ट: %s - लॉग जांचें।

en	Connection errors: %s
hi	कनेक्शन त्रुटियां: %s

en	Damaged tables: %s
hi	क्षतिग्रस्त टेबल: %s

en	Memory tables: %s
hi	मेमोरी टेबल: %s

en	All tables: %s
hi	सभी टेबल: %s

en	Devices with the same IP and port: %s
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	%s: %s
hi	%s %s

en	Orphaned Data Sources: %s
hi	अनाथ डेटा स्रोत: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
hi	डेटासोर्स - खराब इंडेक्स: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
hi	लॉगऑनली अलर्ट/चेतावनी रोकें: %s

en	Devices with the same description: %s
hi	समान विवरण वाले उपकरण: %s

en	Devices in more than one tree: %s
hi	एक से अधिक पेड़ में उपकरण: %s

en	Devices without graphs: %s
hi	बिना ग्राफ़ के होस्ट: %s

en	Devices without tree: %s
hi	वृक्ष के बिना मेजबान: %s

en	Devices with default public/private community: %s
hi	डिफ़ॉल्ट सार्वजनिक / निजी समुदाय के साथ होस्ट: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
hi	प्लगइन्स मॉनिटर - गैर-होस्टेड होस्ट: %s

en	Found %s problems
hi	%s समस्याएँ मिलीं

en	Everything OK
hi	सब ठीक है

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
hi	कैक्टि लॉग विवरण का विश्लेषण करें [चेतावनी/त्रुटियां]

en	WARNING: File is Larger than 2GB
hi	फ़ाइल 2GB से बड़ी है

en	Log Size
hi	लॉग आकार

en	Analyze Logins Detail
hi	लॉग का विश्लेषण करें - लाइनों की संख्या

en	Active Users in Last 2 Hours:
hi	पिछले 2 घंटों में सक्रिय उपयोगकर्ता:

en	No Active Users
hi	कोई सक्रिय उपयोगकर्ता नहीं

en	View Full User Log
hi	पूरा उपयोगकर्ता लॉग देखें

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
hi	ट्री / होस्ट / ग्राफ का विश्लेषण करें

en	Devices with the same IP and port - %s
hi	समान IP और पोर्ट %s वाले डिवाइस

en	Data maintenance
hi	जब रखरखाव शुरू होता है

en	Orphaned Data Sources - %s
hi	अनाथ डेटा स्रोत %s

en	Datasources with bad indexes - %s
hi	डेटासोर्स - खराब अनुक्रमित %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
hi	लॉगऑनली अलर्ट/चेतावनी रोकें - %s:

en	Devices with the same description - %s
hi	%s समान विवरण वाले उपकरण

en	Devices in more than one tree - %s
hi	एक से अधिक वृक्ष %s में उपकरण

en	Devices without Graphs - %s
hi	बिना ग्राफ़ के होस्ट %s

en	Devices without tree - %s
hi	वृक्ष %s के बिना होस्ट

en	Devices with default public/private community - %s
hi	डिफ़ॉल्ट सार्वजनिक / निजी समुदाय %s के साथ होस्ट

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
hi	प्लगिन मॉनिटर - बिना होस्ट किए होस्ट %s

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
hi	समान विवरण वाले उपकरण: %s

en	Devices with the highest uptime
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Graphical Panels
hi	इंट्रापेज पैनल

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
hi	पैनल जो ग्राफिकल तरीके से कैक्टि और उसके प्लगइन्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Data Sources
hi	डाटा के स्रोत:

en	Graph of Data Sources
hi	पैनल ग्राफ़ डेटा स्रोत की अनुमति दें

en	Device Templates
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Graph of Device Templates
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Devices by Status
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
hi	स्थिति के अनुसार उपकरणों का ग्राफ़ (ऊपर, नीचे,...)

en	Datasources:
hi	डाटा के स्रोत:

en	Device Templates:
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Devices:
hi	डिवाइस

en	Recovering
hi	पुन: प्राप्त करना

en	No untemplated datasources found
hi	कोई भी गैर-सूचीबद्ध डेटा स्रोत नहीं मिले

en	Device Count
hi	मैक्स डिवाइस डाउन

en	Total Devices
hi	डिवाइस

en	No device templates found
hi	कोई उपकरण टेम्पलेट नहीं मिले

en	MacTrack Panels
hi	Mactrack साइट्स

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
hi	पैनल जो कैक्टि के मैकट्रैक प्लगइन्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	MacTrack Plugin
hi	पैनल मैकट्रैक प्लगिन की अनुमति दें

en	Various MacTrack collection and site statistics.
hi	विभिन्न MacTrack संग्रह और साइट आँकड़े।

en	MacTrack Sites
hi	Mactrack साइट्स

en	Various MacTrack Site statistics.
hi	विभिन्न MacTrack साइट आँकड़े।

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
hi	Mactrack प्लगइन स्थापित नहीं / चल रहा है

en	All: %s
hi	सभी: %s

en	Up: %s
hi	यूपीएस

en	Down: %s
hi	नीचे: %s

en	Error: %s
hi	त्रुटि: %s

en	Unknown: %s
hi	अज्ञात: %s

en	Disabled: %s
hi	अक्षम: %s

en	MacTrack
hi	Mactrack

en	You don't have plugin permission
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	IPs
hi	आईपी

en	Ports
hi	बंदरगाहों

en	Ports up
hi	पोर्ट करता है

en	MACs

en	Device Errors
hi	डिवाइस की त्रुटियां

en	No mactrack sites found
hi	कोई भी मैक्रैक साइट नहीं मिली

en	Miscellaneous Panels
hi	विविध पैनल

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
hi	पैनल जो कैक्टि के बारे में सामान्य गैर-वर्गीकृत डेटा हैं।

en	NTP/DNS Status
hi	एनटीपी स्थिति

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
hi	एक ज्ञात आधार रेखा से बहाव के लिए अपनी कैक्टि सिस्टम घड़ी की जाँच करना।

en	Maint Plugin Details
hi	प्रदर्शन का विवरण

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
hi	आगामी शेड्यूल पर प्लगइन विवरण बनाए रखें

en	Webseer Details
hi	प्रदर्शन का विवरण

en	Plugin webseer URL Service Check Details
hi	प्लगइन वेबसीर URL सेवा विवरण की जाँच करें

en	Servcheck plugin Details
hi	वेबसीर प्लगइन - विवरण

en	Plugin ServCheck Details
hi	प्लगइन वेबसीर URL सेवा विवरण की जाँच करें

en	No NTP server configured
hi	कोई NTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
hi	कोई NTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है

en	Failed to get NTP time from %s
hi	$ Ntp_server से NTP समय प्राप्त करने में विफल

en	Please check time as it is off by more
hi	कृपया समय की जांच करें क्योंकि यह अधिक से अधिक बंद है

en	Localtime is equal to NTP server
hi	स्थानीय समय NTP सर्वर के बराबर है

en	Unable to contact the NTP server indicated.
hi	संकेतित NTP सर्वर से संपर्क करने में असमर्थ। कृपया अपना कॉन्फ़िगरेशन जांचें।

en	Please check your configuration.
hi	कृपया अपनी कॉन्फ़िगरेशन जांचें।

en	No DNS hostname configured
hi	कोई NTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
hi	कोई NTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है

en	Maint plugin is not installed/enabled
hi	Mactrack प्लगइन स्थापित नहीं / चल रहा है

en	Plugin Webseer isn't installed or started
hi	प्लगइन थ्रेड स्थापित या प्रारंभ नहीं किया गया है

en	Number of checks (all/disabled):
hi	चेक की संख्या:

en	Status (up/down):
hi	मेज़बान नीचे

en	HTTP code
hi	HTTP कोड

en	Webseer Plugin - Details
hi	वेबसीर प्लगइन - विवरण

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
hi	प्लगइन थ्रेड स्थापित या प्रारंभ नहीं किया गया है

en	Status (ok/error):
hi	मेज़बान नीचे

en	Servcheck Plugin - Details
hi	वेबसीर प्लगइन - विवरण

en	Poller Panels
hi	पैनल पोलर आँकड़े की अनुमति दें

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
hi	पैनल जो कैक्टि की मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Poller Information
hi	पोल जानकारी

en	Various information about your Cacti poller.
hi	आपके कैक्टि पोलर के बारे में विभिन्न जानकारी।

en	Poller Statistics
hi	पैनल पोलर आँकड़े की अनुमति दें

en	Various Cacti poller statistics.
hi	विभिन्न कैक्टि पोलर आँकड़े।

en	Poller Output Items
hi	पोलर आउटपुट आइटम: %s

en	Total Time
hi	कुल समय

en	New/Idle
hi	नई / निष्क्रिय

en	%s Secs
hi	%s सेकंड

en	(ok)
hi	(ठीक)

en	(all)
hi	(सब)

en	Poller Details
hi	पैनल पोलर आँकड़े की अनुमति दें

en	Average Time
hi	औसत समय

en	Max Time
hi	अधिकतम समय

en	Poller output items
hi	पोलर आउटपुट आइटम %s:

en	Syslog Panels
hi	रीलोड पैनल

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
hi	पैनल जो कैक्टि के Syslog संदेश प्रसंस्करण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Syslog Details
hi	प्रदर्शन का विवरण

en	Various Syslog Plugin statistics.
hi	विभिन्न Syslog प्लगइन आँकड़े।

en	Incoming
hi	आने वाली

en	Syslog plugin not installed/running
hi	स्थापित प्लगइन स्थापित / नहीं चल रहा है

en	System Panels
hi	इंट्रापेज पैनल

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
hi	पैनल जो कैक्टि सिस्टम के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Information
hi	पैनल सिस्टम की जानकारी दें

en	Various system information about the Cacti system itself.
hi	कैक्टि प्रणाली के बारे में ही विभिन्न प्रणाली की जानकारी।

en	Administrative Alerts
hi	प्रशासनिक अलर्ट

en	Extra admin notify panel for all users
hi	सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थापक सूचना पैनल

en	Boost Statistics
hi	आंकड़ों को बूस्ट करें

en	Information about Cacti's performance boost process.
hi	कैक्टि के प्रदर्शन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी।

en	24 Hour Extremes
hi	24 घंटे चरम पर

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
hi	24 घंटे के मतदान चरम के साथ तालिका (सबसे लंबी पोलर रन, डाउन होस्ट)

en	CPU Utilization
hi	सीपीयू का उपयोग

en	CPU utilization Graph (only Linux).
hi	सीपीयू का उपयोग

en	CPU Load:
hi	सीपीयू लोड:

en	This function is not implemented on Windows platforms
hi	यह फ़ंक्शन विंडोज प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं किया गया है

en	Cacti Version:
hi	कैक्टि संस्करण:

en	Poller Type:
hi	पोलर प्रकार:

en	Spine
hi	रीढ़ की हड्डी

en	Spine version:
hi	रीढ़ संस्करण:

en	You are using incorrect spine version!
hi	आप गलत रीढ़ संस्करण का उपयोग कर रहे हैं!

en	Poller Type:
hi	पोलर प्रकार:

en	Running on:
hi	पर चल रहा है:

en	Overrun Warning
hi	ओवररन वार्निंग

en	Never Run
hi	कभी मत दौडना

en	Boost Status is: %s
hi	आंकड़ों को बूस्ट करें

en	Pending Records Threshold: %s
hi	लंबित बूस्ट रिकॉर्ड: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
hi	अगली शुरुआत का समय: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
hi	अभिलेखीकृत बूस्ट रिकॉर्ड: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
hi	वर्तमान बूस्ट टेबल (आकार): %s

en	Avg Bytes/Record: %s
hi	औसत बाइट्स / रिकॉर्ड: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
hi	अंतिम अवधि: %s

en	Poller Run
hi	पोल जानकारी

en	Down Hosts
hi	मेजबान

en	Poller out. itms
hi	पोलर आउटपुट आइटम %s:

en	48 Hour Extreme Polling
hi	24 घंटे चरम पर

en	Long Running Poller
hi	आगे जाकर poller

en	Max Device Down
hi	मैक्स डिवाइस डाउन

en	Max Thold Triggered
hi	सिलसिला चल पड़ा

en	Poller Output Item
hi	पोलर आउटपुट आइटम: %s

en	Failed Polls
hi	लॉग किए गए विफल

en	Threshold Panels
hi	सीमारेखा

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
hi	पैनल जो कैक्टि थ्रेसहोल्डिंग प्लगइन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Last Threshold Events
hi	सीमारेखा

en	Threshold Plugin Latest Events
hi	सीमारेखा

en	Threshold
hi	सीमारेखा

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
hi	दहलीज प्लगइन ग्राफ (सभी, ट्रिगर, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
hi	प्लगइन थ्रेड स्थापित या प्रारंभ नहीं किया गया है

en	Without events yet
hi	घटनाओं के बिना अभी तक

en	Thresholds:
hi	सीमारेखा

en	Thold plugin not installed/running
hi	स्थापित प्लगइन स्थापित / नहीं चल रहा है

en	Breached
hi	का उल्लंघन

en	Threshold Details
hi	सीमारेखा

en	Thresholds
hi	सीमारेखा

en	Breached:
hi	का उल्लंघन

en	You don't have permission to Thresholds
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Top/Bottom 5 Panels
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
hi	पैनल जो कैक्टि डेटा संग्रह के बारे में जानकारी ट्रेंडिंग जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Devices with the worst ping response
hi	समान विवरण वाले उपकरण: %s

en	Bottom Availability
hi	उपलब्धता

en	Bottom Polling Time
hi	पोल जानकारी

en	Devices with the worst polling time
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Bottom Polling Ratio
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Devices with the worst polling ratio
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Availability/Reachability
hi	उपलब्धता / पहुंच योग्यता

en	Polling Time
hi	पोल जानकारी

en	Ratio
hi	अनुपात

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Intropage Viewer
hi	इंट्रापेज पैनल

en	Intropage Administration
hi	परिचय पृष्ठ विकल्प

en	Timespan Last 1 Hour
hi	पिछले 2 घंटों में सक्रिय उपयोगकर्ता:

en	Timespan Last %d Hours
hi	पिछले 2 घंटों में सक्रिय उपयोगकर्ता:

en	%d Seconds
hi	%s सेकंड

en	%d Hours
hi	%d घंटे

en	%d Day
hi	% द डे से पहले