en	Intropage - Permission Denied
hi	परिचय - अनुमति से इनकार किया

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
hi	अपर्याप्त अनुमतियों के कारण एक या अधिक पैनल हटा दिए गए थे। व्यवस्थापक से संपर्क करें.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
hi	आप सेटिंग्स में ऊपर की पंक्तियों को अक्षम कर सकते हैं -> सामान्य -> कैक्टि डैशबोर्ड को छुपाएं और इंट्रापेज के लिए पूरे पृष्ठ का उपयोग करें

en	Default
hi	डिफ़ॉल्ट

en	Hide red/yellow/green square notifications
hi	लाल/पीले/हरे वर्ग सूचनाएं छिपाएं

en	Disable panel move/enable copy text from panel
hi	पैनल से पैनल मूव / सक्षम पाठ अक्षम करें

en	Actions ...
hi	कार्रवाइयाँ

en	Add New Dashboard
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Remove current dashboard
hi	डैशबोर्ड से निकालें

en	Number of lines - %d
hi	चेक की संख्या:

en	Refresh Now
hi	अब ताज़ा करें

en	Refresh Disabled
hi	ऑटोरफ्रेश अक्षम

en	Refresh by Poller
hi	ऑटोरफ्रेश अक्षम

en	Refresh Every 1 Minute
hi	ऑटोरफ्रेश 1 मिनट

en	Refresh Every 5 Minutes
hi	ऑटोरफ्रेश 5 मिनट

en	Refresh Every Hour
hi	प्रत्येक घंटे

en	Important period - disabled
hi	महत्वपूर्ण अवधि - अक्षम

en	Important period - 15 minutes
hi	महत्वपूर्ण अवधि - 15 मिनट

en	Important period - 1 hour
hi	महत्वपूर्ण अवधि - 1 घंटा

en	Important period - 4 hours
hi	महत्वपूर्ण अवधि - 4 घंटे

en	Important period - 1 day
hi	महत्वपूर्ण अवधि - 1 दिन

en	Sort by Severity
hi	पैनल प्राथमिकता द्वारा क्रमबद्ध करें

en	Sort by User Preference
hi	उपयोगकर्ता वरीयता के आधार पर छाँटें

en	Reload Panel Definitions
hi	रीलोड पैनल

en	Set Intropage as Default Login Page
hi	डिफ़ॉल्ट पृष्ठ के रूप में इंट्रोपेज सेट करें

en	Set graph as Default Login Page
hi	डिफ़ॉल्ट पृष्ठ के रूप में ग्राफ सेट करें

en	Display Intropage in Console
hi	डिफ़ॉल्ट पृष्ठ के रूप में इंट्रोपेज सेट करें

en	Display Intropage in Tab as Default Page
hi	डिफ़ॉल्ट पृष्ठ के रूप में इंट्रोपेज सेट करें

en	Less panels on a line
hi	एक लाइन पर कम पैनल

en	More panels on a line
hi	पैनल टॉप 5 पिंग की अनुमति दें

en	Cancel sharing
hi	साझाकरण रद्द करें

en	Share this dashboard
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Share empty dashboard not allowed
hi	खाली डैशबोर्ड साझा करने की अनुमति नहीं है

en	Use shared dashboard
hi	डैशबोर्ड से निकालें

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
hi	साझा डैशबोर्ड का उपयोग नहीं कर सकता - डैशबोर्ड सीमा पूरी हो गई है.

en	No shared dashboards
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Welcome to Intropage!
hi	इंट्रापेज पैनल

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
hi	आप डैशबोर्ड पैनल को दो तरह से जोड़ सकते हैं:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
hi	"पैनल मेनू" से तैयार पैनलों का चयन करें। पैनल को धूसर किया जा सकता है। यह अनुमतियों के कारण है, व्यवस्थापक से पूछें

en	Add any Cacti Graph, use icon
hi	कोई भी Cacti ग्राफ़ जोड़ें, आइकन का उपयोग करें

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
hi	आप खुद के पैनल बना सकते हैं। फ़ाइल में अधिक जानकारी <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
hi	आप डैशबोर्ड को अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा कर सकते हैं:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
hi	क्रियाएँ मेनू में "इस डैशबोर्ड को साझा करें" विकल्प का उपयोग करें - प्रत्येक उपयोगकर्ता इसे टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर सकता है।

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
hi	आप कार्रवाई मेनू का उपयोग करके शेयर किए गए डैशबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
hi	"साझा डैशबोर्ड (उपयोगकर्ता/डैशबोर्ड नाम) का उपयोग करें - यह साझा की तरह ही डैशबोर्ड तैयार करता है लेकिन आपकी अनुमतियों के साथ।

en	Customization:
hi	सीपीयू का उपयोग

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
hi	आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 डैशबोर्ड बना सकते हैं. हर डैशबोर्ड को नाम दिया जा सकता है, आइकन का उपयोग करें

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
hi	Intopage कंसोल में या अलग टैब में प्रदर्शित किया जा सकता है. आप इसे एक्शन मेनू में बदल सकते हैं

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
hi	यदि आप पैनल से टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फ़ंक्शन को अक्षम करना होगा, आइकन का उपयोग करना होगा

en	Panel Details
hi	प्रदर्शन का विवरण

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
hi	पैनल मूव करें / कॉपी टेक्स्ट पैनल से सक्षम करें

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
hi	पैनल से पैनल मूव / डिसेबल कॉपी टेक्स्ट को सक्षम करें

en	Show red/yellow/green square notifications
hi	लाल/पीला/हरा वर्ग सूचनाएं दिखाएं

en	Error reading new data
hi	नया डेटा पढ़ने में त्रुटि

en	Close
hi	बंद

en	Dashboard has been removed
hi	डैशबोर्ड हटा दिया गया है

en	New Dashboard
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Dashboard has been added
hi	डैशबोर्ड जोड़ा गया है

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
hi	ज़ूम किए गए या कस्टम टाइमपेन्ड ग्राफ़ को नहीं जोड़ सकते, टाइमपैन को पिछले आधे घंटे में बदल सकते हैं

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
hi	इंट्रोपेज पैनल लाइब्रेरी पैनल लाइब्रेरी से ताज़ा किया गया

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
hi	डैशबोर्ड जोड़ा गया है, कृपया डेटा के लिए कुछ पोलर चक्र की प्रतीक्षा करें

en	Error - trying share non-shared dashboard
hi	त्रुटि - साझा गैर-साझा डैशबोर्ड साझा करने का प्रयास कर रहा है

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
hi	पैनल में एक रेंडर फ़ंक्शन शामिल है लेकिन यह मौजूद नहीं है।

en	The Panel does not have a render function.
hi	पैनल में रेंडर फ़ंक्शन नहीं है।

en	Not Found
hi	नहीं मिला

en	Panel not found
hi	पैनल नहीं मिला

en	Details Function does not exist.
hi	विवरण फ़ंक्शन मौजूद नहीं है।

en	Panel Not Found
hi	पैनल नहीं मिला

en	[ Updates in %s ]
hi	[ में अपडेट %s ]

en	%s Sec
hi	%s सेकंड

en	%s Seconds
hi	%s सेकंड

en	%s Min
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	%s Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	%s Hours
hi	%s घंटे

en	%s Hrs
hi	%s घंटे

en	%s Days
hi	%s दिन

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
hi	कोई डेटा मौजूद नहीं है। या तो फोर्स अपडेट करें, या अगले कैक्टि पोलिंग चक्र की प्रतीक्षा करें।

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
hi	कोई डेटा मौजूद नहीं है। यह पैनल जबरन अद्यतन की अनुमति नहीं देता है। आपको कैक्टि के पोलर के चेक करने के लिए इंतजार करना होगा।

en	Disable panel
hi	पैनल अक्षम करें

en	Reload Panel
hi	रीलोड पैनल

en	Show Details
hi	विवरण देखें

en	Loading data ...
hi	डेटा लोड हो रहा है ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
hi	डाटा प्राप्त नहीं हुआ। या तो अगले चेक की प्रतीक्षा करें, या यदि उपलब्ध हो तो फ़ोर्स रीलोड का उपयोग करें।

en	Panels ...
hi	पैनल...

en	%s (no permission)
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
hi	डैशबोर्ड में नहीं जोड़ा जा सकता. कस्टम समय अवधि।

en	Remove from Dashboard
hi	डैशबोर्ड से निकालें

en	Add to Dashboard
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	Dashboard Names
hi	डैशबोर्ड नाम

en	Dashboard %s
hi	डैशबोर्ड में जोड़ें

en	User Level Panel Update Frequencies
hi	उपयोगकर्ता स्तर के पैनल

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
hi	सिस्टम पैनल अद्यतन आवृत्तियों (सभी अधिकृत उपयोगकर्ताओं)

en	Trend Update Frequencies
hi	अद्यतन आवृत्ति: %s

en	Intropage
hi	इंट्रापेज पैनल

en	Normal User
hi	सामान्य उपयोगकर्ता

en	[edit: %s]
hi	[संपादित करें: %s]

en	System Level Panels
hi	सिस्टम स्तर पैनल

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
hi	पैनल जो प्रशासनिक या बिजली उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और आम तौर पर सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए लागू नहीं होते हैं। पैनल आमतौर पर समग्र सिस्टम उपयोग के बारे में होते हैं।

en	User Level Panels
hi	उपयोगकर्ता स्तर के पैनल

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
hi	पैनल जो सामान्य उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। अनुमतियाँ वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा देखी जा सकने वाली चीज़ों तक सीमित हैं।

en	You can Allow/Disallow Panels for User
hi	आप उपयोगकर्ता के लिए पैनलों को अनुमति/अस्वीकार कर सकते हैं

en	Red Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Yellow Status
hi	पीला अलार्म

en	Green Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Display Settings
hi	प्रदर्शन सेटिंग्स

en	Important things will be at the top
hi	महत्वपूर्ण चीजें शीर्ष पर होंगी

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
hi	यदि जाँच की गई इंट्रॉज महत्वपूर्ण (त्रुटियों, चेतावनियों) को पहले प्रदर्शित करता है

en	Display more panels on a line
hi	त्रुटियां और चेतावनी प्रदर्शित करें

en	For wide screen
hi	चौड़ी स्क्रीन के लिए

en	Automatically Uninstall Panels
hi	पैनलों को स्वचालित रूप से अनइंस्टॉल करें

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
hi	यदि कोई पैनल स्थापित है और आवश्यक प्लगइन हटा दिया गया है, तो स्वचालित रूप से पैनल को भी अनइंस्टॉल कर दें

en	Automatic Page Refresh
hi	स्वचालित ताज़ा पृष्ठ

en	How often
hi	कितनी बार

en	Automatically by poller
hi	पोलर द्वारा स्वचालित रूप से

en	Never
hi	कभी नहीं

en	Every Minute
hi	हर मिनट

en	Every %d Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	Every Hour
hi	प्रत्येक घंटे

en	Important period
hi	महत्वपूर्ण अवधि

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
hi	अब से अतीत तक। पंक्ति रंग को प्रभावित करता है, पुराने ईवेंट हाइलाइट नहीं किए जाएंगे, केवल प्रदर्शित किए जाएंगे

en	Disabled
hi	अक्षम

en	15 minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	1 hour
hi	1 घंटा

en	4 hours
hi	4 घंटे

en	1 day
hi	1 दिन

en	Number of panel lines
hi	चेक की संख्या:

en	How many lines in panel
hi	पैनल में कितनी लाइनें हैं

en	%d lines
hi	%d लाइनें

en	Trend Timespan
hi	रुझान

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
hi	रुझान चार्ट्स के लिए, उन चार्ट्स के लिए डिफ़ॉल्ट समयावधि क्या होनी चाहिए.

en	Poller Timeout
hi	पोल जानकारी

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
hi	समय की मात्रा, मिनटों में, कैक्टि द्वारा बाधित और मारे जाने से पहले इंट्रोपेज बैकग्राउंड पोलर चल सकता है।

en	%d Minute
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	%d Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	%d Hour
hi	%d घंटा

en	Analyze Log - number of lines
hi	लॉग का विश्लेषण करें - लाइनों की संख्या

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
hi	लॉग की कितनी लाइनों का विश्लेषण किया जाएगा। बड़ी संख्या में धीमा पृष्ठ लोड हो सकता है

en	How often analyze DB
hi	कितनी बार DB का विश्लेषण करें

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
hi	पोलर इस कार्य को चलाता है। यह लंबे समय तक मतदाता चलाने का कारण बन सकता है।

en	Every Day
hi	हर रोज

en	Every Week
hi	प्रति सप्ताह

en	Every Month
hi	हर महीने

en	Analyze DB - Level of db check
hi	DB का विश्लेषण करें - db जाँच का स्तर

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
hi	त्वरित - inforccert लिंक के लिए कोई चेक पंक्तियाँ नहीं फास्ट - केवल ठीक से बंद तालिकाओं की जांच न करें परिवर्तित - अंतिम जांच से चेक टेबल बदल गए मध्यम - पंक्तियों के साथ स्कैन विस्तारित - पूर्ण पंक्तियाँ और कुंजियाँ मध्यम और विस्तारित धीमा पृष्ठ लोड का कारण हो सकता है!

en	Quick
hi	तेज

en	Fast
hi	तेज

en	Changed
hi	परिवर्तित

en	Medium
hi	मध्यम

en	Extended
hi	विस्तारित

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
hi	NTP (समय) जाँच - IP या DNS नाम NTP सर्वर

en	Insert IP or DNS name of NTP server
hi	NTP सर्वर का IP या DNS नाम डालें

en	How often check NTP
hi	कितनी बार NTP देखें

en	DNS Check - Any DNS name
hi	DNS जाँच - कोई DNS नाम

en	Insert DNS name for test
hi	NTP सर्वर का IP या DNS नाम डालें

en	How often check DNS
hi	कितनी बार NTP देखें

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
hi	रखरखाव कार्यों, डाउन डिवाइसेज़ के बारे में व्यवस्थापक जानकारी पैनल, ।।

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
hi	यदि खाली नहीं है, तो पैनल शीर्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा। आप html टैग (b, i, ...) का उपयोग कर सकते हैं।

en	Upcoming Maint Schedule warning days
hi	आगामी मुख्य अनुसूची चेतावनी दिन

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
hi	शेड्यूल किए गए रखरखाव शेड्यूल से कितने दिन पहले चेतावनी प्रदर्शित की जानी चाहिए?

en	Never warn
hi	कभी मत दौडना

en	When maintenance starts
hi	जब रखरखाव शुरू होता है

en	%d Day Before
hi	% द डे से पहले

en	%d Days Before
hi	% d दिन पहले

en	Network stats in
hi	नेटवर्क आँकड़े में

en	bytes or bits
hi	बाइट्स या बिट्स

en	Bytes
hi	बाइट्स

en	Bits
hi	बिट्स

en	Alarm Settings
hi	प्रदर्शन सेटिंग्स

en	Alarm DB check Aborted Clients
hi	अलार्म डीबी चेक निरस्त क्लाइंट

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
hi	यदि यह ईवेंट उत्पन्न हुआ है, तो चयनित सामान्य, चेतावनी या चेतावनी स्थिति रंग ट्रिगर करें.

en	Alarm Host with the same Description
hi	समान विवरण वाले उपकरण: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
hi	अनाथ डेटा स्रोत: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
hi	अलार्म गैर-खाली पोलर आउटपुट

en	Alarm Bad indexes Data Source
hi	अलार्म खराब इंडेक्स डेटा स्रोत

en	Alarm Threshold logonly action
hi	अलार्म थर्सहोल्ड लॉगऑनली कार्रवाई

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
hi	अलार्म जब डिवाइस bulk_walk_size अनुकूलित नहीं है

en	Alarm Devices with the same IP/port
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
hi	एक से अधिक पेड़ में उपकरण: %s

en	Alarm Device without a Tree
hi	एक से अधिक पेड़ में उपकरण: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
hi	डिफ़ॉल्ट सार्वजनिक / निजी समुदाय के साथ होस्ट: %s

en	Alarm Device without Monitoring
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Alarm Device without Graph
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
hi	पैनल शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान समय की अनुमति दें

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
hi	इन सीमा के ऊपर के मतदान समय से चेतावनी या चेतावनी स्थिति रंग ट्रिगर होगा.

en	5s / 10s Yellow / Red
hi	5s/10s पीला / लाल

en	10s / 20s Yellow / Red
hi	40s/20s लाल/पीला

en	20s / 40s Yellow / Red
hi	20s/10s लाल/पीला

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
hi	अलार्म लाल/पीला विफल/सभी अनुपात

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
hi	विफल उपलब्धता जाँच का अनुपात चेतावनी या चेतावनी स्थिति रंग के रूप में ट्रिगर करने के लिए सफल जाँच के लिए जाँच करता है।

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
hi	0.1/0.2 लाल/पीला

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
hi	0.2/0.4 पीला/लाल

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
hi	0.5/0.5++ पीला लाल

en	Alarm Red/Yellow Ping
hi	अलार्म लाल/पीला पिंग

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
hi	इन स्तरों के ऊपर पिंग विलंबता एक चेतावनी या चेतावनी स्थिति रंग ट्रिगर करेगा।

en	10ms / 20ms Yellow / Red
hi	10ms/20ms पीला/लाल

en	20ms / 50ms Yellow / Red
hi	20ms/50ms पीला/लाल

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
hi	100/200+ms लाल/पीला

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
hi	Top5 सबसे खराब उपलब्धता

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
hi	इन स्तरों के नीचे उपलब्धता या तो एक पीला या एक लाल स्थिति रंग ट्रिगर करेगा।

en	Yellow / Red
hi	पीला / लाल

en	Alerts
hi	警报

en	Panels that provide alerting.
hi	पैनल जो चेतावनी प्रदान करते हैं।

en	Host alerts
hi	होस्टनांऽ

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
hi	पिछले 30 मिनट में होस्ट अलर्ट (ऊपर/नीचे/पुनर्प्राप्ति)

en	Date
hi	दिनांक

en	Host
hi	होस्ट

en	State
hi	राज्य

en	More records, use detail window
hi	अधिक रिकॉर्ड, विवरण विंडो का उपयोग करें

en	Waiting for data
hi	डाटा का इंतजार है

en	You don't have permissions to any hosts
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Analysis Panels
hi	पैनलों को सक्षम / अक्षम करें

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
hi	पैनल जो कैक्टि और उसके प्लगइन्स के वर्तमान व्यवहार का विश्लेषण करते हैं।

en	Analyze Logins
hi	पैनल एनालाइज लॉगिन की अनुमति दें

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
hi	प्रवृत्तियों और त्रुटियों के लिए पिछले कई कैक्टि लॉगिन का विश्लेषण करें।

en	Analyze Logs
hi	कैक्टि लॉग का विश्लेषण करें

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
hi	कैक्टि की लॉग फ़ाइल में सामान्य त्रुटियों की तलाश करें जो चिंता का कारण होनी चाहिए।

en	Database Checks
hi	डेटाबेस की जाँच

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
hi	सामान्य त्रुटियों के लिए MySQL/MariaDB डेटाबेस का विश्लेषण करें। ध्यान दें कि इस प्रक्रिया में बहुत बड़े सिस्टम पर लंबा समय लग सकता है।

en	Analyze Cacti Objects
hi	कैक्टि लॉग का विश्लेषण करें

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
hi	पेड़ों, रेखांकन, मेजबानों का विश्लेषण करें, ...

en	Analyze DS stats
hi	पैनल एनालायस डेटाबेस की अनुमति दें

en	Analyze data source stats
hi	पैनल एनालायस डेटाबेस की अनुमति दें

en	Username
hi	उपयोगकर्ता नाम

en	IP Address
hi	IP सिरनामा

en	Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Failed
hi	असफल

en	Success - Login
hi	सफलता - लॉगिन

en	Success - Token
hi	सफलता - टोकन

en	Total Failed Logins: %s
hi	लॉग किए गए विफल

en	None
hi	कोई नहीं

en	Active Users in Last Hour:
hi	अंतिम घंटे में सक्रिय उपयोगकर्ता:

en	Log file not accessible or empty
hi	लॉग फ़ाइल सुलभ या खाली नहीं

en	Analyze last %s log lines:
hi	लॉग किए गए विफल

en	Errors:
hi	गल्तियां

en	Warnings:
hi	चेतावनियां

en	Log Size: Larger than 2GB
hi	फ़ाइल 2GB से बड़ी है

en	Log Size: OK
hi	लॉग आकार ठीक है

en	Log Size: Quite Large
hi	लॉग का आकार काफी बड़ा है

en	Log Size:
hi	लॉग आकार

en	Last log lines:
hi	अंतिम 10 लॉगिन

en	Skipping DB tables checks. Database too large
hi	डीबी टेबल चेक को छोड़ना। डेटाबेस बहुत बड़ा है

en	Table %s status %s
hi	तालिका %s स्थिति %s

en	DB: Problems
hi	DB समस्या

en	DB: OK
hi	DB: ठीक है

en	Max connection reached: %s / %s
hi	अधिकतम कनेक्शन पहुंच गया: %s %s/

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
hi	आप कमांड लाइन टूल के माध्यम से या स्थायी रूप से कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में अधिकतम कनेक्शन बढ़ा सकते हैं

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
hi	कनेक्शन त्रुटियां - SQL सेवा को पुनरारंभ करने का प्रयास करें।

en	Aborted clients/connects: %s
hi	निरस्त क्लाइंट/कनेक्ट: %s - लॉग जांचें।

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
hi	निरस्त क्लाइंट/कनेक्ट - 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' या ' log_error_verbosity = 1;' चलाएँ (आपके MySQL/MariaDB संस्करण पर निर्भर करता है) mysql CLI से और सर्वर.cnf में मौन पर सेट करें।

en	Connection errors: %s
hi	कनेक्शन त्रुटियां: %s

en	Damaged tables: %s
hi	क्षतिग्रस्त टेबल: %s

en	You should run check and repair table commands
hi	आपको चेक और रिपेयर टेबल कमांड चलाना चाहिए

en	Memory tables: %s
hi	मेमोरी टेबल: %s

en	All tables: %s
hi	सभी टेबल: %s

en	N/A
hi	लागू नहीं

en	Devices with the same IP and port: %s
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
hi	अनुकूलित नहीं बल्क वॉक साइज डिवाइस: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
hi	कृपया डिवाइस पैरामीटर "बल्क वॉक मैक्सिमम रिपिटिशन" पर एक नज़र डालें। आप अपने पोलर के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं

en	Reindex last run
hi	अंतिम रन को फिर से शुरू करें

en	RRD Checker last run
hi	RRD Checker अंतिम रन

en	RRD Cleaner last run
hi	RRD Cleaner अंतिम रन

en	%s: %s
hi	%s %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
hi	इस उपकरण को कम से कम कभी-कभी चलाने की अनुशंसा की जाती है

en	%s: not run yet
hi	%s: अभी तक नहीं चला

en	Orphaned Data Sources: %s
hi	अनाथ डेटा स्रोत: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
hi	डेटासोर्स - खराब इंडेक्स: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
hi	लॉगऑनली अलर्ट/चेतावनी रोकें: %s

en	Devices with the same description: %s
hi	समान विवरण वाले उपकरण: %s

en	Devices in more than one tree: %s
hi	एक से अधिक पेड़ में उपकरण: %s

en	Devices without graphs: %s
hi	बिना ग्राफ़ के होस्ट: %s

en	Devices without tree: %s
hi	वृक्ष के बिना मेजबान: %s

en	Devices with default public/private community: %s
hi	डिफ़ॉल्ट सार्वजनिक / निजी समुदाय के साथ होस्ट: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
hi	प्लगइन्स मॉनिटर - गैर-होस्टेड होस्ट: %s

en	Found %s problems
hi	%s समस्याएँ मिलीं

en	Everything OK
hi	सब ठीक है

en	DS stats:
hi	डीएस आँकड़े:

en	Panel needs DS stats enabled.
hi	पैनल को डीएस आँकड़े सक्षम करने की आवश्यकता है।

en	DS all records
hi	डीएस सभी रिकॉर्ड

en	DS null records
hi	DS नल रिकॉर्ड

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
hi	कैक्टि लॉग विवरण का विश्लेषण करें [चेतावनी/त्रुटियां]

en	Errors
hi	गल्तियां

en	Warnings
hi	चेतावनियां

en	WARNING: File is Larger than 2GB
hi	फ़ाइल 2GB से बड़ी है

en	Log Size
hi	लॉग आकार

en	Analyze Logins Detail
hi	लॉग का विश्लेषण करें - लाइनों की संख्या

en	User
hi	उपयोगकर्ता

en	Result
hi	नतीजा

en	Active Users in Last 2 Hours:
hi	पिछले 2 घंटों में सक्रिय उपयोगकर्ता:

en	No Active Users
hi	कोई सक्रिय उपयोगकर्ता नहीं

en	View Full User Log
hi	पूरा उपयोगकर्ता लॉग देखें

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
hi	ट्री / होस्ट / ग्राफ का विश्लेषण करें

en	Devices with the same IP and port - %s
hi	समान IP और पोर्ट %s वाले डिवाइस

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
hi	अनुकूलित नहीं बल्क वॉक साइज डिवाइस - %s

en	Data maintenance
hi	जब रखरखाव शुरू होता है

en	Orphaned Data Sources - %s
hi	अनाथ डेटा स्रोत %s

en	Datasources with bad indexes - %s
hi	डेटासोर्स - खराब अनुक्रमित %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
hi	लॉगऑनली अलर्ट/चेतावनी रोकें - %s:

en	Devices with the same description - %s
hi	%s समान विवरण वाले उपकरण

en	Devices in more than one tree - %s
hi	एक से अधिक वृक्ष %s में उपकरण

en	Devices without Graphs - %s
hi	बिना ग्राफ़ के होस्ट %s

en	Devices without tree - %s
hi	वृक्ष %s के बिना होस्ट

en	Devices with default public/private community - %s
hi	डिफ़ॉल्ट सार्वजनिक / निजी समुदाय %s के साथ होस्ट

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
hi	प्लगिन मॉनिटर - बिना होस्ट किए होस्ट %s

en	The busiest
hi	सबसे व्यस्त

en	Panels that finds the busiest hosts.
hi	पैनल जो सबसे व्यस्त मेजबान पाते हैं।

en	Busiest CPU
hi	सबसे व्यस्त सीपीयू

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Busiest ucd/net - Load
hi	सबसे व्यस्त ucd/net - लोड करें

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
hi	समान विवरण वाले उपकरण: %s

en	Busiest Hard Drive Space
hi	सबसे व्यस्त हार्ड ड्राइव स्पेस

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
hi	उपयोग किए गए उच्चतम हार्ड ड्राइव स्थान वाले डिवाइस (होस्ट MIB)

en	Busiest uptime
hi	सबसे व्यस्त अपटाइम

en	Devices with the highest uptime
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Busiest Interface in/out traffic
hi	सबसे व्यस्त इंटरफ़ेस इन/आउट ट्रैफ़िक

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Busiest Interface error
hi	सबसे व्यस्त इंटरफ़ेस त्रुटि

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
hi	उच्चतम त्रुटियों/डिस्कार्ड वाले उपकरण (इंटरफ़ेस)

en	Busiest Interface utilization
hi	सबसे व्यस्त इंटरफ़ेस उपयोग

en	Ports with the highest interface utilization
hi	उच्चतम इंटरफ़ेस उपयोग वाले पोर्ट

en	Please enable and configure DS stats
hi	कृपया DS आँकड़े सक्षम और कॉन्फ़िगर करें

en	Ask admin to enable DS stats
hi	डीएस आँकड़े सक्षम करने के लिए व्यवस्थापक से पूछें

en	Average
hi	औसत

en	Peak
hi	चोटी

en	Average of all allowed DS
hi	सभी अनुमत डीएस का औसत

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
hi	डेटा की प्रतीक्षा कर रहा है या आपके पास इस टेम्पलेट वाले किसी भी उपकरण की अनुमति नहीं है।

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Uptime
hi	चालू रहने का समय

en	Average of all allowed hosts
hi	सभी अनुमत मेजबानों का औसत

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Direction
hi	दिशा

en	Time interval last 5 minutes
hi	समय अंतराल पिछले 5 मिनट

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
hi	सबसे व्यस्त 30 होस्ट MIB CPU उपयोग (अंतिम घंटा)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
hi	अधिक DS आँकड़ों के लिए TopX प्लगइन स्थापित करें

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
hi	सबसे व्यस्त 30 यूसीडी/नेट लोड (अंतिम घंटे)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
hi	सबसे व्यस्त 30 होस्ट MIB हार्ड ड्राइव स्थान (अंतिम घंटा)

en	Busiest traffic (in+out)
hi	व्यस्ततम ट्रैफ़िक (इन+आउट)

en	Busiest interface utilization
hi	सबसे व्यस्त इंटरफ़ेस उपयोग

en	Graphical Panels
hi	इंट्रापेज पैनल

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
hi	पैनल जो ग्राफिकल तरीके से कैक्टि और उसके प्लगइन्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Data Sources
hi	डाटा के स्रोत:

en	Graph of Data Sources
hi	पैनल ग्राफ़ डेटा स्रोत की अनुमति दें

en	Device Templates
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Graph of Device Templates
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Devices by Status
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
hi	स्थिति के अनुसार उपकरणों का ग्राफ़ (ऊपर, नीचे,...)

en	Datasources:
hi	डाटा के स्रोत:

en	Device Templates:
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Devices:
hi	डिवाइस

en	Down
hi	नीचे

en	Recovering
hi	पुन: प्राप्त करना

en	Data Type
hi	डेटा प्रकार

en	Total
hi	कुल

en	No untemplated datasources found
hi	कोई भी गैर-सूचीबद्ध डेटा स्रोत नहीं मिले

en	Devices
hi	डिवाइस

en	Device Count
hi	मैक्स डिवाइस डाउन

en	All
hi	所有

en	Up
hi	ऊपर

en	Template Name
hi	टेम्पलेट का नाम

en	Total Devices
hi	डिवाइस

en	No device templates found
hi	कोई उपकरण टेम्पलेट नहीं मिले

en	MacTrack Panels
hi	Mactrack साइट्स

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
hi	पैनल जो कैक्टि के मैकट्रैक प्लगइन्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	MacTrack Plugin
hi	पैनल मैकट्रैक प्लगिन की अनुमति दें

en	Various MacTrack collection and site statistics.
hi	विभिन्न MacTrack संग्रह और साइट आँकड़े।

en	MacTrack Sites
hi	Mactrack साइट्स

en	Various MacTrack Site statistics.
hi	विभिन्न MacTrack साइट आँकड़े।

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
hi	Mactrack प्लगइन स्थापित नहीं / चल रहा है

en	All: %s
hi	सभी: %s

en	Up: %s
hi	यूपीएस

en	Down: %s
hi	नीचे: %s

en	Error: %s
hi	त्रुटि: %s

en	Unknown: %s
hi	अज्ञात: %s

en	Disabled: %s
hi	अक्षम: %s

en	MacTrack
hi	Mactrack

en	Error
hi	त्रुटि

en	Unknown
hi	अज्ञात

en	You don't have plugin permission
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Site
hi	साइट

en	IPs
hi	आईपी

en	Ports
hi	बंदरगाहों

en	Ports up
hi	पोर्ट करता है

en	MACs

en	Device Errors
hi	डिवाइस की त्रुटियां

en	No mactrack sites found
hi	कोई भी मैक्रैक साइट नहीं मिली

en	Miscellaneous Panels
hi	विविध पैनल

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
hi	पैनल जो कैक्टि के बारे में सामान्य गैर-वर्गीकृत डेटा हैं।

en	NTP/DNS Status
hi	एनटीपी स्थिति

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
hi	एक ज्ञात आधार रेखा से बहाव के लिए अपनी कैक्टि सिस्टम घड़ी की जाँच करना।

en	Maint Plugin Details
hi	प्रदर्शन का विवरण

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
hi	आगामी शेड्यूल पर प्लगइन विवरण बनाए रखें

en	Webseer Details
hi	प्रदर्शन का विवरण

en	Plugin webseer URL Service Check Details
hi	प्लगइन वेबसीर URL सेवा विवरण की जाँच करें

en	Servcheck plugin Details
hi	वेबसीर प्लगइन - विवरण

en	Plugin ServCheck Details
hi	प्लगइन वेबसीर URL सेवा विवरण की जाँच करें

en	No NTP server configured
hi	कोई NTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
hi	कोई NTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है

en	Failed to get NTP time from %s
hi	$ Ntp_server से NTP समय प्राप्त करने में विफल

en	Please check time as it is off by more
hi	कृपया समय की जांच करें क्योंकि यह अधिक से अधिक बंद है

en	than %s seconds from NTP server %s.
hi	NTP सर्वर से %s सेकंड से अधिक %s।

en	Localtime is equal to NTP server
hi	स्थानीय समय NTP सर्वर के बराबर है

en	Unable to contact the NTP server indicated.
hi	संकेतित NTP सर्वर से संपर्क करने में असमर्थ। कृपया अपना कॉन्फ़िगरेशन जांचें।

en	Please check your configuration.
hi	कृपया अपनी कॉन्फ़िगरेशन जांचें।

en	No DNS hostname configured
hi	कोई NTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
hi	कोई NTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
hi	DNS होस्टनाम (%s) ठीक हो रहा है।

en	DNS resolv time: %s ms
hi	DNS समाधान समय: %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
hi	DNS होस्टनाम (%s) हल करना विफल रहा।

en	Maint plugin is not installed/enabled
hi	Mactrack प्लगइन स्थापित नहीं / चल रहा है

en	Plugin Webseer isn't installed or started
hi	प्लगइन थ्रेड स्थापित या प्रारंभ नहीं किया गया है

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
hi	Webseer प्लगइन अब समर्थित नहीं है, इसके बजाय प्लगइन सर्वचेक का उपयोग करें

en	Number of checks (all/disabled):
hi	चेक की संख्या:

en	Status (up/down):
hi	मेज़बान नीचे

en	Last log messages
hi	अंतिम लॉग संदेश

en	URL

en	HTTP code
hi	HTTP कोड

en	OK
hi	ठीक है

en	Webseer Plugin - Details
hi	वेबसीर प्लगइन - विवरण

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
hi	प्लगइन थ्रेड स्थापित या प्रारंभ नहीं किया गया है

en	Status (ok/error):
hi	मेज़बान नीचे

en	Last log records
hi	अंतिम लॉग रिकॉर्ड

en	Test
hi	परीक्षा

en	Type
hi	प्रकार

en	Servcheck Plugin - Details
hi	वेबसीर प्लगइन - विवरण

en	Poller Panels
hi	पैनल पोलर आँकड़े की अनुमति दें

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
hi	पैनल जो कैक्टि की मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Poller Information
hi	पोल जानकारी

en	Various information about your Cacti poller.
hi	आपके कैक्टि पोलर के बारे में विभिन्न जानकारी।

en	Poller Statistics
hi	पैनल पोलर आँकड़े की अनुमति दें

en	Various Cacti poller statistics.
hi	विभिन्न कैक्टि पोलर आँकड़े।

en	Poller Output Items
hi	पोलर आउटपुट आइटम: %s

en	ID

en	Name
hi	नाम

en	Total Time
hi	कुल समय

en	New/Idle
hi	नई / निष्क्रिय

en	Running
hi	चल रहा है

en	Idle
hi	आइडल

en	Unkn/down
hi	Unkn / नीचे

en	%s Secs
hi	%s सेकंड

en	(ok)
hi	(ठीक)

en	(all)
hi	(सब)

en	ID:
hi	आईडी :

en	Seconds
hi	सेकंड

en	Poller Details
hi	पैनल पोलर आँकड़े की अनुमति दें

en	Average Time
hi	औसत समय

en	Max Time
hi	अधिकतम समय

en	Poller output items
hi	पोलर आउटपुट आइटम %s:

en	Items
hi	वस्तुएं

en	Syslog Panels
hi	रीलोड पैनल

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
hi	पैनल जो कैक्टि के Syslog संदेश प्रसंस्करण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Syslog Details
hi	प्रदर्शन का विवरण

en	Various Syslog Plugin statistics.
hi	विभिन्न Syslog प्लगइन आँकड़े।

en	Incoming
hi	आने वाली

en	Stored
hi	संग्रहीत

en	Messages
hi	संदेश

en	Syslog plugin not installed/running
hi	स्थापित प्लगइन स्थापित / नहीं चल रहा है

en	System Panels
hi	इंट्रापेज पैनल

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
hi	पैनल जो कैक्टि सिस्टम के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Information
hi	पैनल सिस्टम की जानकारी दें

en	Various system information about the Cacti system itself.
hi	कैक्टि प्रणाली के बारे में ही विभिन्न प्रणाली की जानकारी।

en	Administrative Alerts
hi	प्रशासनिक अलर्ट

en	Extra admin notify panel for all users
hi	सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थापक सूचना पैनल

en	Boost Statistics
hi	आंकड़ों को बूस्ट करें

en	Information about Cacti's performance boost process.
hi	कैक्टि के प्रदर्शन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी।

en	24 Hour Extremes
hi	24 घंटे चरम पर

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
hi	24 घंटे के मतदान चरम के साथ तालिका (सबसे लंबी पोलर रन, डाउन होस्ट)

en	CPU Utilization
hi	सीपीयू का उपयोग

en	CPU utilization Graph (only Linux).
hi	सीपीयू का उपयोग

en	CPU Load:
hi	सीपीयू लोड:

en	This function is not implemented on Windows platforms
hi	यह फ़ंक्शन विंडोज प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं किया गया है

en	Avg CPU
hi	औसत सीपीयू

en	Max CPU
hi	अधिकतम सीपीयू

en	Cacti Version:
hi	कैक्टि संस्करण:

en	Poller Type:
hi	पोलर प्रकार:

en	Spine
hi	रीढ़ की हड्डी

en	Spine version:
hi	रीढ़ संस्करण:

en	You are using incorrect spine version!
hi	आप गलत रीढ़ संस्करण का उपयोग कर रहे हैं!

en	Poller Type:
hi	पोलर प्रकार:

en	Running on:
hi	पर चल रहा है:

en	Overrun Warning
hi	ओवररन वार्निंग

en	Timed Out
hi	समय समााप्त हो जाना

en	Other
hi	अन्य

en	Never Run
hi	कभी मत दौडना

en	Boost Status is: %s
hi	आंकड़ों को बूस्ट करें

en	Processes/Frequency: %s / %s
hi	प्रक्रियाएं/आवृत्ति: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
hi	लंबित बूस्ट रिकॉर्ड: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
hi	अगली शुरुआत का समय: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
hi	अभिलेखीकृत बूस्ट रिकॉर्ड: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
hi	वर्तमान बूस्ट टेबल (आकार): %s

en	Avg Bytes/Record: %s
hi	औसत बाइट्स / रिकॉर्ड: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
hi	अंतिम अवधि: %s

en	Poller Run
hi	पोल जानकारी

en	Down Hosts
hi	मेजबान

en	Triggered
hi	trigerred

en	Poller out. itms
hi	पोलर आउटपुट आइटम %s:

en	48 Hour Extreme Polling
hi	24 घंटे चरम पर

en	Long Running Poller
hi	आगे जाकर poller

en	Max Device Down
hi	मैक्स डिवाइस डाउन

en	Max Thold Triggered
hi	सिलसिला चल पड़ा

en	Poller Output Item
hi	पोलर आउटपुट आइटम: %s

en	Failed Polls
hi	लॉग किए गए विफल

en	Threshold Panels
hi	सीमारेखा

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
hi	पैनल जो कैक्टि थ्रेसहोल्डिंग प्लगइन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Last Threshold Events
hi	सीमारेखा

en	Threshold Plugin Latest Events
hi	सीमारेखा

en	Threshold
hi	सीमारेखा

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
hi	दहलीज प्लगइन ग्राफ (सभी, ट्रिगर, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
hi	प्लगइन थ्रेड स्थापित या प्रारंभ नहीं किया गया है

en	Without events yet
hi	घटनाओं के बिना अभी तक

en	Thresholds:
hi	सीमारेखा

en	Thold plugin not installed/running
hi	स्थापित प्लगइन स्थापित / नहीं चल रहा है

en	Trigerred
hi	trigerred

en	Breached
hi	का उल्लंघन

en	Threshold Details
hi	सीमारेखा

en	Thresholds
hi	सीमारेखा

en	Breached:
hi	का उल्लंघन

en	Triggered:
hi	trigerred

en	You don't have permission to Thresholds
hi	आपके पास अनुमति नहीं है

en	Description
hi	विवरण

en	Top/Bottom 5 Panels
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
hi	पैनल जो कैक्टि डेटा संग्रह के बारे में जानकारी ट्रेंडिंग जानकारी प्रदान करते हैं।

en	Bottom Ping
hi	नीचे पिंग

en	Devices with the worst ping response
hi	समान विवरण वाले उपकरण: %s

en	Bottom Availability
hi	उपलब्धता

en	Devices with the worst availability/reachability
hi	Top5 सबसे खराब उपलब्धता

en	Bottom Polling Time
hi	पोल जानकारी

en	Devices with the worst polling time
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Bottom Polling Ratio
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Devices with the worst polling ratio
hi	समान IP और पोर्ट वाले डिवाइस: %s

en	Current
hi	वर्तमान

en	Hostname
hi	होस्टनांऽ

en	Availability/Reachability
hi	उपलब्धता / पहुंच योग्यता

en	Polling Time
hi	पोल जानकारी

en	Ratio
hi	अनुपात

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
hi	Top5 सबसे खराब उपलब्धता

en	Availability
hi	उपलब्धता

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
hi	शीर्ष 5 सबसे खराब मतदान का समय

en	Intropage Viewer
hi	इंट्रापेज पैनल

en	Intropage Administration
hi	परिचय पृष्ठ विकल्प

en	System Administration
hi	तंत्र प्रशासन

en	Timespan Last 1 Hour
hi	पिछले 2 घंटों में सक्रिय उपयोगकर्ता:

en	Timespan Last %d Hours
hi	पिछले 2 घंटों में सक्रिय उपयोगकर्ता:

en	Timespan Last 1 Day
hi	समय अवधि पिछले 1 दिन

en	%d Seconds
hi	%s सेकंड

en	%d Hours
hi	%d घंटे

en	%d Day
hi	% द डे से पहले